المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

حالات انخفاض نقص المخزن المؤقت على VIP: show queueing interface atm

معلومات ذات صلة

المقدمة

يشرح هذا المستند عندما يتزايد عداد no buffer في إخراج الأمر show interface atm. لا يوجد مخزن مؤقت يحدد عداد مخرجات.

atm-1# show interface atm 4/0

ATM4/0 is up, line protocol is up

Hardware is ENHANCED ATM PA

MTU 4470 bytes, sub MTU 4470, BW 149760 Kbit, DLY 80 usec,

reliability 255/255, txload 136/255, rxload 1/255

Encapsulation ATM, loopback not set

Encapsulation(s): AAL5

4095 maximum active VCs, 5 current VCCs

VC idle disconnect time: 300 seconds

Signalling vc = 4, vpi = 0, vci = 5

UNI Version = 3.0, Link Side = user

4 carrier transitions

Last input 00:02:30, output 00:00:00, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 103197668

Queueing strategy: Per VC Queueing

30 second input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

30 second output rate 80210000 bits/sec, 6650 packets/sec

308 packets input, 9856 bytes, 4138 no buffer

Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort

338179038 packets output, 3163620726 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

atm-1#

ملاحظة: يختلف عداد عدم التخزين المؤقت الذي يظهره الأمر show interface atm عن عداد rx_no_buffer في إخراج show controller atm. ارجع إلى أخطاء الإدخال باستخدام الأمر show controllers atm.

لضمان الأداء العالي لإعادة التوجيه، يستخدم مهايئ منفذ PA-A3 شرائح منفصلة لإعادة التجميع والتجزئة (SAR) للإستقبال والبث. يتم دعم كل عملية SAR بواسطة النظام الفرعي للذاكرة المحلية الخاص بها لتخزين الحزم وهياكل البيانات الأساسية مثل جدول القناة الظاهرية (VC). تشتمل هذه الذاكرة على 4 ميجابايت من ذاكرة DRAM المتزامنة (SDRAM) على PA-A3 بشكل خاص.

يبدأ برنامج تشغيل PA-A3 في زيادة عداد عدم وجود مخزن مؤقت عندما تقوم الواجهة باستنفاد إمدادها من المخازن المؤقتة المحلية للجسيمات. يتم تعقب هذه المخازن المؤقتة باستخدام رقم Tx-BFD، والذي يمكنك عرضه في إخراج الأمر show controller atm.

BFD Cache status:

base=0x62931AA0, size=6144, read=143

Rx Cache status:

يصف واصف حزم المخزن المؤقت (BFD) الفهرس المستخدم من قبل برنامج تشغيل PA-A3 للوصول إلى مخزن مؤقت خاص للحزمة. يشير حجم ذاكرة التخزين المؤقت ل BFD إلى إجمالي عدد المخازن المؤقتة في ذاكرة مهايئ المنفذ المحلي (PA). العدد الحالي للجزيئات الحرة يتم تحديده بواسطة قيمة القراءة.

على مسار الإرسال، تتكون الذاكرة المحلية من 6144 جسيم من 576 بايت (أو 580 بايت، مع رأس داخلي مكون من 4 بايت يتنقل مع الحزمة داخل الموجه). وتحتفظ PA-A3 من هذه الجزيئات ب 144 جسيما لحزم النظام مثل خلايا العمليات والإدارة والصيانة (OAM). عندما تصل قيمة القراءة إلى 144، يبدأ برنامج تشغيل PA-A3 في إسقاط الحزم حتى يتوفر عدد كاف من جسيمات الذاكرة المحلية.

لا توجد عمليات إسقاط لحزم التخزين المؤقت مختلفة عن عمليات إسقاط OutPkt التي يتم حسابها في إخراج الأمر show atm vc vcd. يقوم برنامج تشغيل PA-A3 بزيادة عداد OutPktDrop عندما يقوم معرف فئة المورد (VC) بتعبئة الحصة النسبية لمخزن الإرسال المؤقت الفردي الخاص به. الغرض من الحصة النسبية هو منع VC زائد الاشتراك باستمرار من انتزاع كل من الربط مصد مورد ويعيق VCs آخر من إرسال حركة مرور عادي ضمن عقود حركة المرور الخاصة بهم.

يشير عداد زيادة بدون مخزن مؤقت إلى أن الذاكرة المحلية على PA-A3 ببساطة قد إستنفدت ولا يشير إلى أن VCs قد إستنفدت رصيد نقل كل VC الخاص بها.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات، ارجع إلى اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية.

حالات انخفاض نقص المخزن المؤقت على VIP: show queueing interface atm

في بعض الحالات الاستثنائية، لا يمكن أن يبقى لمعالج الواجهة متعدد الاستخدام الناتج (VIP) أي مخازن مؤقتة لتخزين الحزمة التي يتم تحويلها إلى هذا الإخراج من VIP من معالج التوجيه/المحول (RSP) أو من إدخال VIP. ونتيجة لذلك، سيتعين على الشخصية المهمة أن تسقط تلك الحزمة بشكل عشوائي بغض النظر عن أسبقيتها.

قد يحدث مثل هذا الموقف الاستثنائي نتيجة للازدحام الشديد المقترن بخطأ تكوين معلمات الكشف المبكر العشوائي المرجح (WRED). على سبيل المثال، إذا تم إعادة تكوين ثابت الترجيح الأسي من القيمة الافتراضية إلى قيمة كبيرة جدا، فإن خوارزمية WRED تكون بطيئة في التفاعل مع الازدحام (لأن المتوسط المتحرك يزيد ببطء فقط بينما تقوم قائمة الانتظار الآنية بتعبئة). وهكذا، قد لا يبدأ WRED رميه الذكي في وقت مبكر بما فيه الكفاية وتستمر الرشقات في ملء المخازن.

يجب تجنب هذه الحالات، لأن هذه حالات السقوط تؤثر بشكل عشوائي على حركة مرور الأولوية العالية.

يمكن مراقبة عمليات السقوط على VIP بسبب نقص المخزن المؤقت من خلال الأمر show queueing interface atm من خلال عداد إسقاط nobuffer.

7513-1-31# show queueing interface atm 11/0/0.103

VC 5/103 -

ATM11/0/0.103 queue size 46

packets output 1346100, drops 134315, nobuffer drops 0

WRED: queue average 44

weight 1/512, max available buffers 1021

Precedence 0: 40 min threshold, 81 max threshold, 1/10 mark weight

1344366 packets output, drops: 134304 random, 10 threshold

Precedence 1: 45 min threshold, 81 max threshold, 1/10 mark weight

(no traffic)

Precedence 2: 50 min threshold, 81 max threshold, 1/10 mark weight

(no traffic)

Precedence 3: 55 min threshold, 81 max threshold, 1/10 mark weight

(no traffic)

Precedence 4: 60 min threshold, 81 max threshold, 1/10 mark weight

(no traffic)

Precedence 5: 65 min threshold, 81 max threshold, 1/10 mark weight

(no traffic)

Precedence 6: 70 min threshold, 81 max threshold, 1/10 mark weight

1734 packets output, drops: 0 random, 1 threshold

Precedence 7: 75 min threshold, 81 max threshold, 1/10 mark weight

(no traffic)

يشير عداد nobuffer drop إلى عدد الحزم التي تم إسقاطها بشكل عشوائي من قبل الشخصية المهمة، نظرا لعدم توفر أي مخزن مؤقت في ذلك الوقت لقبول الحزمة عند تسليمها إلى الشخصية المهمة للإخراج بواسطة RSP أو من قبل الشخصية المهمة التي إستلمت الحزمة. لأن الشخصية المهمة تسقط الحزمة دون أن تكون قادرة على تشغيل IP إلى ATM فئة الخدمة (CoS) سمة - وفي الواقع، دون حتى النظر إلى الحزمة على الإطلاق - يتم إسقاط هذه الحزم بغض النظر عن متوسط شغل قائمة الانتظار النقل لمعرف فئة المورد (VC) المعين وبصرف النظر عن أسبقية الحزمة.

بالإضافة إلى أمر show queueing interface، يمكنك إستخدام الأمر show vip hqf لعرض عدد nobuffers على PA-A3 في موجه من سلسلة Cisco 7500.

VIP-Slot0# show vip hqf

!--- Output suppressed.

qsize 1525 txcount 46810 drops 0 qdrops 0 nobuffers 0

aggregate limit 2628 individual limit 657 availbuffers 2628

weight 1 perc 0 ready 1 shape_ready 1 wfq_clitype 0

للحصول على معلومات أكثر تفصيلا حول حالات إسقاط نقص المخزن المؤقت على الشخصية المهمة، ارجع إلى دليل تصميم مرحلة الخدمة 1 من فئة IP إلى ATM.

معلومات ذات صلة

- أخطاء الإدخال باستخدام الأمر show controllers atm

- دليل تصميم المرحلة الأولى من الخدمة من فئة IP إلى ATM

- مهايئ منفذ Cisco ATM

- صفحات دعم ATM (وضع النقل غير المتزامن)

- الدعم الفني - Cisco Systems