المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

بنية PA-A3

أخطاء الإدخال التي تستخدم الأمر show interface atm

أخطاء الإدخال التي تستخدم الأمر show controllers atm

أخطاء الإخراج التي تستخدم الأمر show interface atm

الإبلاغ عن أخطاء الواجهة إلى Cisco TAC

معلومات ذات صلة

المقدمة

تقدم Cisco ثلاثة مهايئات منفذ ATM لموجهات من السلسلة 7500 و 7200. تم تصميم مهايئ منفذ PA-A3 للاستخدام على روابط WAN التي تحتاج إلى تنفيذ تنظيم حركة مرور البيانات للتحكم في عرض النطاق الترددي على الدوائر الظاهرية.

تعرف PA-A3 أيضا باسم ATM Deluxe أو PA المحسن. أنت يستطيع حددت إن يتلقى أنت PA-A3 ميناء مهايئ مع الإستعمالمن العرض diag أو أبديت قارن atm أمر. على سبيل المثال، عند إستخدام الأمر show interface atm، يمكنك رؤية هذا الإخراج:

router#show interface atm1/0/0

ATM1/0/0 is up, line protocol is up

Hardware is cyBus ENHANCED ATM PA

MTU 4470 bytes, sub MTU 4470, BW 44209 Kbit, DLY 190 usec,

reliability 255/255, load 1/255

Encapsulation ATM, loopback not set, keepalive not set

Encapsulation(s): AAL5 AAL3/4

4096 maximum active VCs, 1 current VCCs

VC idle disconnect time: 300 seconds

Last input never, output 00:03:14, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Queueing strategy: fifo

Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

8 packets input, 743 bytes, 0 no buffer

Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort

5 packets output, 560 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets

0 output buffers copied, 0 interrupts, 0 failures

يشرح هذا المستند ما يعنيه إدخال PA-A3 وعدادات أخطاء الإخراج المعروضة في إخراج الأمر show interface atm. عندما تتزايد هذه الأخطاء، فإنها تؤثر على عداد الموثوقية، وهو ما يشير إلى احتمال نقل الحزمة أو استقبالها بنجاح. ويتم التعبير عن القيمة كجزء من 255، بقيمة 255 تشير إلى إرتباط موثوق به تماما.

router#show interface atm 10/1/0

ATM10/1/0 is up, line protocol is up

Hardware is cyBus ENHANCED ATM PA

MTU 1500 bytes, sub MTU 1500, BW  149760 Kbit, DLY 80 usec,

reliability 249/255, txload 1/255, rxload 1/255

[snip]

يتم حساب الموثوقية باستخدام هذه الصيغة:

reliability = number of errors / number of total frames

يعرض إخراج show interface متوسط الموثوقية. راجع فهم تعريف وحدات بت في الثانية (وحدات بت/ثانية) من إخراج الأمر show interfaces للحصول على مزيد من المعلومات.

ملاحظة: راجع أستكشاف أخطاء الإدخال وإصلاحها على واجهات موجه ATM للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية أستكشاف أخطاء الإدخال وإصلاحها على واجهات موجه ATM.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

بنية PA-A3

يستخدم PA-A3 شريحة تجزئة وإعادة تجميع ATMizer II. يعرض إخراج الأمر show controllers atm اسم SAR، في هذا المثال:

7200-2#show controller atm 3/0

Interface ATM3/0 is up

Hardware is ENHANCED ATM PA - DS3 (45Mbps)

Lane client mac address is 0030.7b1e.9054

Framer is PMC PM7345 S/UNI-PDH, SAR is LSI ATMIZER II

Firmware rev: G119, Framer rev: 1, ATMIZER II rev: 3

idb=0x61499630, ds=0x6149E9C0, vc=0x614BE940

slot 3, unit 2, subunit 0, fci_type 0x005B, ticks 73495

400 rx buffers: size=512, encap=64, trailer=28, magic=4

Curr Stats:

rx_cell_lost=0, rx_no_buffer=0, rx_crc_10=0

rx_cell_len=0, rx_no_vcd=0, rx_cell_throttle=0, tx_aci_err=0

[snip]

يقوم الموجه بتخزين خلية أو حزمة معاد تجميعها في مواقع ذاكرة مختلفة. انظر إلى هذه العملية بتفصيل أكثر، باستخدام المخططات لتوضيح وحدات بت المسار التي يتم أخذها عند إستلامها من السلك الفعلي في PA-A3:

1. عندما تصل الخلية، تقوم الرقاقة الأكثر هدوءا بتخزين الخلية في ذاكرة FIFO الخاصة بها والتي يمكن أن تحتوي على أربع خلايا سعة 48 بايت.

2. وتنتقل الخلية بعد ذلك إلى المخازن المؤقتة لخلايا ATMizer SAR، والتي تتألف من ذاكرة مدمجة ذات وصول عشوائي (SRAM) ذات سعة إرسال تبلغ 4 ميجابايت (Tx) واستقبال 4 ميجابايت (Rx) أو ذاكرة وصول عشوائي (SRAM) ثابتة محلية.

3. عند هذه النقطة، تأخذ الخلايا مسار مختلف يعتمد على نسخة الجهاز من PA-A3.

- مع تعديل الأجهزة 1. 0، يستخدم PA-A3 ذاكرة SRAM المدمجة فقط كتخزين خلايا إضافي ويعيد توجيه الخلايا عبر نقطة الربط بين مكونات الأجهزة الطرفية (PCI) إلى الذاكرة المضيفة لمعالج الواجهة متعدد الاستخدام (VIP) أو محرك معالجة الشبكة (NPE)، حيث يقوم بإعادة تجميعها.

- مع مراجعة الأجهزة 2. 0، يقوم PA-A3 بإعادة تجميع الخلايا في ذاكرته الخاصة، بدلا من الذاكرة المضيفة.

بمعنى آخر، تستخدم المراجعة 2.0 وضع الإطار وتنقل الحزم من مهايئ المنفذ إلى الذاكرة المضيفة، بينما تستخدم المراجعة 1.0 وضع الخلية وتنقل الخلايا إلى الذاكرة المضيفة.

أستخدم الأمر show diag لتحديد مراجعة الأجهزة ل PA-A3 الخاص بك:

router#show diag

PA Bay 1 Information:

ENHANCED ATM OC3 MM PA, 1 ports

EEPROM format version 1

HW rev 2.00, Board revision A0

Serial number: 11535651  Part number: 73-2430-04

أخطاء الإدخال التي تستخدم الأمر show interface atm

في بعض الحالات، يمكن إسقاط الخلايا الواردة أو تلفها، مما يؤدي إلى أخطاء إدخال كما هو معروض في إخراج الأمر show interface atm. يشرح هذا الجدول ما يعنيه كل عداد أخطاء إدخال.

الخطأ

الشرح

overrun

هذا هو عدد مرات تجاوز ذاكرة FIFO لمخزن SAR المؤقت بسبب عدم وجود مخزن SAR المؤقت.

frame

هذا هو عدد المرات التي تكون فيها الخلية سيئة أو يتم إسقاطها عندما يقوم المكيف بتفريغ FIFO الذي تم تجاوزه.

abort

هذا هو عدد حالات إسقاط الحزم التي يسببها تقييد الخلايا على مستوى الكود المصغر للحد من تجاوزات التأطير.

ignored

هذا هو عدد الحزم التي تم إسقاطها بسبب عدم توفر مخزن مؤقت لذاكرة الحزمة أو لأن ميكروكود مهايئ المنفذ تحكم في الدائرة الظاهرية (VC) وتوقف عن قبول الحزم الجديدة. يمكن تعبئة المخزن المؤقت للمضيف المتلقي عندما تقوم واجهة ATM السريعة بتغذية واجهة صادرة أبطأ.

no buffer

هذا هو عدد المرات التي تنفذ فيها واجهة ATM من مخازن SAR المؤقتة للإرسال عند إرسال الحزم عبر عدد كبير من VCs البطيئة.

CRC

هذا هو عدد المرات التي تفشل فيها الحزمة المعاد تجميعها في المقطورة AAL5 (طبقة ملاءمة ATM) CRC-32 (التحقق الدوري من التكرار)، عادة لأن بعض خلايا الحزمة تفقد بسبب أحد هذه الأسباب:

- تجاوز FIFO

- خنق الشفرة الدقيقة

- تم إنشاء CRC-10 من خلال التشغيل والإدارة والصيانة (OAM)

- إزدحام الشبكة في سحابة محول ATM

- ضجيج الخط الحقيقي الذي ينتج خطأ البت

راجع دليل أستكشاف أخطاء CRC وإصلاحها لواجهات ATM للحصول على مزيد من المعلومات.

runts

هذا هو عدد الحزم الأصغر من خلية واحدة. يتسبب تلف الخلايا بواسطة تدفق Rx FIFO في هذه الحالة.

giants

هذا هو عدد الحزم التي تكون أكبر من وحدة الحد الأقصى لإرسال VC (MTU). يمكن تكوين عملاق عند إسقاط الخلية الأخيرة من الحزمة، لذلك يتم ربط حزمتين متتاليتين.

أخطاء الإدخال التي تستخدم الأمر show controllers atm

يعرض إخراج الأمر show controllers atm العديد من عمليات تعداد أخطاء الإدخال التي يمكن إستخدامها أيضا لاستكشاف أخطاء الأداء وإصلاحها على واجهة ATM لديك. يتم إبراز هذه العدادات بالخط الغامق:

7200-2#show controller atm 3/0

Interface ATM3/0 is up

Hardware is ENHANCED ATM PA - DS3 (45Mbps)

Lane client mac address is 0030.7b1e.9054

Framer is PMC PM7345 S/UNI-PDH, SAR is LSI ATMIZER II

Firmware rev: G119, Framer rev: 1, ATMIZER II rev: 3

idb=0x61499630, ds=0x6149E9C0, vc=0x614BE940

slot 3, unit 2, subunit 0, fci_type 0x005B, ticks 73495

400 rx buffers: size=512, encap=64, trailer=28, magic=4

Curr Stats:

rx_cell_lost=0, rx_no_buffer=0, rx_crc_10=0

rx_cell_len=0, rx_no_vcd=0, rx_cell_throttle=0, tx_aci_err=0

[snip]

العدّاد

الشرح

rx_cell_lost

هذا هو عدد المرات التي يكتشف فيها SAR الخلايا المفقودة أو المدرجة بشكل غير صحيح مع مقارنة طول الحمولة الفعلي أو التراكمي بقيمة حقل طول الحمولة في مقطورة AAL5 للحزمة المعاد تجميعها. يقوم PA-A3 بحساب طول الحمولة المتراكمة بضرب 48 في عدد الخلايا المستلمة منذ آخر خلية مع تعيين وحدة بت نهاية AAL5-PDU على واحد. يشير البت الثالث من حقل معرف نوع الحمولة [PTI] إلى ما إذا كانت الخلية هي الخلية الأخيرة لإطار بيانات أعلى طبقة.
ملاحظة: يتزايد هذا العداد حاليا في ظروف نادرة جدا. تقوم الخلايا التي يتم فقدها في شبكة ATM بتشغيل أخطاء CRC فقط. cisco بق id CSCdu88572 (يسجل زبون فقط) يثبت هذا.

rx_no_buffer

هذا هو عدد المرات التي لم يتم فيها توفير مخزن مؤقت للحزم لتخزين خلية واردة. في هذه الحالة، يقوم الموجه بإسقاط الحزمة الكاملة داخل الذاكرة المدمجة ل PA-A3. لاحظ أن الحزمة لا تصل أبدا إلى ذاكرة المضيف على NPE أو VIP.

rx_crc_10

هذا هو عدد مرات فشل خلية ATM في المجموع الاختباري CRC-10 المستخدم من قبل خلايا OAM وخلايا إدارة الموارد (RM) وحزم AAL3 أو AAL4.

rx_cell_len

هذا هو عدد المرات التي يكون فيها طول حمولة الخلية المستلمة أقل من 48 بايت.

rx_no_vcd

هذا هو عدد المرات التي تلقت فيها PA-A3 خلية بدون واصف دائرة ظاهري (VCD) مقابل في جدول VC المحلي الخاص بها.

rx_cell_throttle

هذا هو عدد المرات التي لا تعالج فيها التعليمات البرمجية الصغيرة PA-A3 معدل الخلايا الوارد والخلايا المسقطة مسبقا. يبدأ PA-A3 في تقييد الواجهة إذا تجاوز إستخدام المخزن المؤقت للخلايا إجمالي علامة ماء عالية سابقة الإعداد.

أخطاء الإخراج التي تستخدم الأمر show interface atm

يتزايد عداد أخطاء الإخراج لواجهة PA-A3 تحت هذه الشروط:

- تمت جدولة الحزمة للإرسال على VC والذي ليس في حالة UP.

- تحتوي الحزمة على رقم واصف دائرة ظاهرية (VCD) غير صالح أو غير معروف.

- فشل SAR في نقل الخلايا إلى المغير.

- تستخدم الحزمة غير OAM قيمة VCD مقدارها 0، والتي تكون محجوزة لحزم OAM فقط. لم يعد عداد الإخراج يتزايد في هذه الحالة (CSCdp86348).

- أسباب أخرى متنوعة، مثل التفاعل مع ميزة معينة

أستخدم الأمر debug atm error لاستكشاف أخطاء الإخراج المتزايدة وإصلاحها. أيضا على قبض عدة إنتاج من العرض جهاز تحكم atm أمر.

ملاحظة: لا يطبع الأمر debug atm إخراج تصحيح الأخطاء إلا عندما يكتشف خطأ وعادة ما لا يكون معطلا لموجه إنتاج يعمل.

عندما تستخدم PA-A3 على السلسلة 7500، يجب عليك التقاط خطأ في تصحيح الأخطاء ATM وإظهار وحدة التحكم ATM من وحدة التحكم في معالج الواجهة متعدد الاستخدام (VIP). أستخدم الأمر if-con لإدخال وحدة تحكم VIP وif-quit للإنهاء.

الإبلاغ عن أخطاء الواجهة إلى Cisco TAC

تجميع هذه المعلومات قبل الإبلاغ عن أخطاء الإدخال إلى مركز المساعدة التقنية ل Cisco:

- إخراج من الأمر show tech-support في وضع التمكين حتى يتم تضمين التكوين الجاري تشغيله

- التقط العديد من أوامر show interface atm وshow atm vc والأدلة على الخطأ المحدد

- أعدوا الاجوبة عن هذين السؤالين:

- كم من الوقت واجهت واجهة ATM الأخطاء؟

- متى تزداد أخطاء الإدخال: طوال فترات كثرة حركة المرور أو طوال اليوم؟

- هل قمت بإضافة أي بروتوكولات أو أجهزة جديدة إلى الموجه مؤخرا؟

- هل قمت مؤخرا بترقية برنامج Cisco IOS®؟

معلومات ذات صلة

- استكشاف أخطاء إسقاطات قائمة انتظار الإدخال وإسقاطات قائمة انتظار الإخراج وإصلاحهما

- أساسيات ضبط الأداء

- وحدة معالجة مركزية (CPU) من VIP تعمل بنسبة 99٪ والتخزين المؤقت من جانب RX

- صفحات دعم تقنية ATM

- المزيد من معلومات ATM

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems