المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

التكوينات

تكوين الكمبيوتر الرئيسي - ملفات OMPROUTE

تكوين الحزمة الرئيسية - مكدس TCP/IP

تكوين الكمبيوتر الرئيسي - تعريفات VTAM وبدء TCP/IP

تكوين الموجّه

شاشات العرض على الموجه

شاشات العرض على الكمبيوتر الرئيسي

شاشات VTAM على وحدة تحكم النظام

يتم عرض معلومات التوجيه تحت TSO من الأمر netstat

معلومات ذات صلة

المقدمة

يحدد هذا المستند نموذجا لتكوينات المضيف والموجه لتشغيل إجراء OMProute على الكمبيوتر الرئيسي لتبادل تحديثات التوجيه مع باقي شبكة TCP/IP. غالبا ما يتم إستخدام OMProute، كما هو الحال في هذا المثال، بالاقتران مع عنوان IP ظاهري (VIPA)، والذي يسمح بعنوان IP الخاص بالمركزة المركزية التي تم تكوينها في العملاء بأن تكون مستقلة عن أي واجهة قناة واحدة. وهذا يوفر تكرار للقناة. في الأصل، كان تنفيذ TCP/IP للحاسوب الرئيسي ل IBM يدعم بروتوكول معلومات التوجيه (RIP) فقط كبروتوكول توجيه، مع إستخدام الإجراء الموجه. يدعم OMPROUTE الأحدث إما RIP v1 أو v2 وفتح أقصر مسار أولا (OSPF). وتوصي IBM باستخدام OMPROUTE بدلا من التوجيه، وستقوم IBM في نهاية المطاف بإزالة الدعم ل OROUTED.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

كان إصدار برنامج Cisco IOS® Software الذي تم إستخدامه لهذا التكوين هو 12.1(3a)T2 مع رمز microCPA x27-9، وكان الأحدث في الوقت الذي تم فيه إختبار ذلك. إذا كنت تستخدم CLAW، ومع ذلك، فيجب أن يعمل هذا مع أي إصدار من برنامج Cisco IOS Software. يتطلب إستخدام CMPC+ حدا أدنى من برنامج Cisco IOS الإصدار 12.1T.

كان الموجه Cisco 7206 مع مهايئ منفذ xCPA. بدلا من ذلك، يمكن إستخدام موجه Cisco 7500 مع بطاقة CIP مع تغييرات طفيفة في التكوين، كما تمت الإشارة إليه لاحقا في هذا المستند.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات، ارجع إلى اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية.

التكوينات

تكوين الكمبيوتر الرئيسي - ملفات OMPROUTE

تكوين OMProute على الكمبيوتر الرئيسي مشابه جدا لتكوين ORTED. يستخدم OMPROUTE أيضا ملفين تكوين كحد أدنى. يجب أن تشير إلى موقع ملفات التكوين هذه، في مساحة عنوان OMVS، مع متغيري البيئة التاليين:

- تصدير resolution_conf=/etc/resolv.conf

- تصدير omproute_file=/etc/omproute.conf

هذا مثال على محتويات resolver_conf:

TCPJobName TCPIP

DomainOrigin cisco.com

domain cisco.com

Datasetprefix TCPIP

HostName P390

Messagecase mixed

يعتمد الملف omproute_file على ما إذا كان RIP أو OSPF قيد الاستخدام. هذا مثال تشكيل ل RIP:

;

Originate_RIP_Default Condition=Always Cost=1

;

RIP_Interface IP_Address=10.64.3.34

Name=LDIPTG

Subnet_Mask=255.255.255.240

Receive_Dynamic_Nets=YES

Receive_Dynamic_Subnets=YES

MTU=1470

Destination_Addr=10.64.3.33

;

RIP_Interface IP_Address=10.64.3.17

Name=VIPALINK

Subnet_Mask=255.255.255.240

MTU=1470

;

بالنسبة لبروتوكول فتح أقصر مسار أولا (OSPF)، يوجد المزيد من خيارات التكوين المتاحة، والتي تتضمن القدرة على جعل الكمبيوتر الرئيسي يعمل كمنطقة توقف. يمكن أن يقلل هذا بشكل ملحوظ تحديثات توجيه الحمل التي يتم وضعها على القناة عندما يتم توصيل العديد من الأقسام المنطقية (LPARs) عبر نفس القناة. وفيما يلي مثال على هذا:

Area Area_Number=0.0.0.0 Authentication_Type=None Stub_Area=NO

;

Comparison=Type2

;

AS_Boundary_Routing Import_Subnet_Routes=YES

Import_Direct_Routes=YES

;

OSPF_Interface IP_Address=10.64.3.34

Name=LDIPTG

Subnet_Mask=255.255.255.240

Attaches_To_Area=0.0.0.0

MTU=1470

Destination_Addr=10.64.3.33

Hello_Interval=30

Dead_Router_Interval=120

;

OSPF_Interface IP_Address=10.64.3.17

Name=VIPALINK

Subnet_Mask=255.255.255.240

تكوين الحزمة الرئيسية - مكدس TCP/IP

لا تتطلب مجموعة بيانات ملف تعريف TCP/IP أي تكوين خاص ل OMProute، بخلاف حقيقة أنه يجب عليك التعليق على جميع تكوين المسار الثابت والافتراضي وقسم BSDROUTINGPARMS (والذي يتم إستخدامه فقط من قبل ORTED). يوضح هذا الاستخراج فقط ما يجب التعليق عليه والمعلمات التي تشير إليها ملفات تكوين OMProute:

TCPIP Profile dataset

---------------------

-----------------------------------------------------------------------

; Hardware definitions:

-----------------------------------------------------------------------

; NOTE: To use these device and link statements, update the statements

; to reflect your installation configuration and remove the semicolon

;

DEVICE DIPTG MPCPTP

LINK LDIPTG MPCPTP DIPTG

DEVICE VIPADEV VIRTUAL 0

LINK VIPALINK VIRTUAL 0 VIPADEV

;

;

; -----------------------------------------------------------------------

;

; HOME Internet (IP) addresses of each link in the host.

;

; NOTE: To use this home statement, update the ipaddress and linknames

; to reflect your installation configuration and remove the semicolon

;

HOME

10.64.3.17    VIPALINK

10.64.3.34    LDIPTG

; -----------------------------------------------------------------------

;

; IP routing information for the host. All static IP routes should

; be added here.

;

; NOTE: To use this GATEWAY statement, update the addresses and links

; to reflect your installation configuration and remove the semicolon

;

; GATEWAY

;

; Direct Routes - Routes that are directly connected to my interfaces.

;

; Network  First Hop  Link Name Packet Size  Subnet Mask  Subnet Value

; 10           =       CIS1      1500       0.255.255.0    0.101.1

; 10           =       LDIPTG    1500       0.255.255.240  0.64.3.32

; 9            =       LIS1      1500       0.255.255.0    0.117.56.0

; 130.50       =       TR1       2000       0.0.255.0      0.0.10.0

; 193.5.2      =       ETH1      1500       0

; 9            =       FDDI1     4000       0.255.255.0    0.67.43.0

; 193.7.2.2    =       SNA1      2000       HOST

;

; Indirect Routes - Routes that are reachable through routers on my

;     network.

;

; Network     First Hop   Link Name Packet Size  Subnet Mask  Subnet Value

; DEFAULTNET  10.64.3.33  LDIPTG    DEFAULTSIZE  0

; 193.12.2    130.50.10.1 TR1       2000         0

; 10.5.6.4    193.5.2.10  ETH1      1500         HOST

;

; Default Route - All packets to an unknown destination are routed

;   through this route.

;

; Network     First Hop   Link Name Packet Size  Subnet Mask  Subnet Value

; DEFAULTNET  9.67.43.1   FDDI1     DEFAULTSIZE  0

;

; -----------------------------------------------------------------------

;

; orouted Routing Information

;

; if you are using orouted, comment out the GATEWAY statement and

; update the BSDROUTINGPARMS statement to reflect your installation

; configuration and remove the semicolon

;

;    Link     Maxmtu   Metric   Subnet Mask     Dest Addr

; BSDROUTINGPARMS false

; LDIPTG       1500       0     255.255.255.240 10.64.3.33

; VIPALINK     1500       0     255.255.255.240 0

;    TR1       2000       0     255.255.255.0   0

;    ETH1      1500       0     255.255.255.0   0

;    FDDI1  DEFAULTSIZE   0     255.255.255.0   0

; ENDBSDROUTINGPARMS

!--- Note that all of the last two sections have been commented out.

تكوين الكمبيوتر الرئيسي - تعريفات VTAM وبدء TCP/IP

يمكن تبادل تحديثات التوجيه عبر إتصالات CLAW أو CMPC+. إذا كنت تستخدم CLAW، فلا يتطلب الأمر أي تكوين إضافي على الكمبيوتر المركزي. يستعمل هذا مثال CMPC، أي يتطلب VTAM نقل مورد قائمة (TRL) مدخل. هذا هو عضو VTAM:

DIPTGTRL VBUILD TYPE=TRL

*

*

DIPTG  TRLE  LNCTL=MPC,MAXBFRU=16,READ=(E24),WRITE=(E25)

*

يجب تنشيط TRL قبل بدء مهمة بدء TCPIP. على سبيل المثال:

V NET,ACT,ID=DIPTRL1,UPDATE=ALL

IST097I VARY ACCEPTED

ISTTRL ACTIVE

ثم قم بتنشيط مهمة بدء TCP/IP باستخدام أمر وحدة التحكم S TCPIP MVS. بمجرد تشغيل مهمة بدء TCP/IP، يمكن بدء إجراء OMPROUTE، إما باستخدام لغة التحكم في الوظيفة (JCL) كمهمة قيد التشغيل أو من داخل مساحة عنوان OMVS. للبدء ضمن OMVS، قم بإصدار الأوامر التالية:

cd /usr/lpp/tcpip/sbin

omproute &

للتحقق من تشغيل OMProute، قم بإصدار أمر وحدة التحكم هذا، حيث يكون p390 هو معرف المستخدم الذي تم تشغيل Omproute Demon تحته:

d omvs,u=p390

تكوين الموجّه

يجب تكوين كل من CLAW و CMPC بشكل محدد لإرسال عمليات البث عبر القناة، باستخدام الكلمة الأساسية broadcast. على سبيل المثال، للمخالب:

claw 0100 20 10.101.1.10 P390D C7000D TCPIP TCPIP broadcast

في هذا المثال، CMPC+ قيد الاستخدام، لذلك فإن هذه هي الأجزاء ذات الصلة من تكوين الموجه:

!

interface Channel2/0

ip address 10.64.3.33 255.255.255.240

ip ospf network point-to-multipoint

no keepalive

cmpc 0100 24 DIPTG READ

cmpc 0100 25 DIPTG WRITE

tg DIPTG    ip 10.64.3.34 10.64.3.33 broadcast

router ospf 1

network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0

!

إذا كان هذا موجه Cisco 7500 مع بطاقة CIP بدلا من 7200 مع مهايئ منفذ xCPA، فإن بيان TG كان ليتم تكوينه تحت الواجهة الظاهرية /2. لاحظ الأمر ip ospf network point-to-multipoint، المطلوب ل OSPF أن يعمل بشكل صحيح. تعتبر واجهة القناة واجهة متعددة النقاط مثل ترحيل الإطارات. إذا لم تكن ترغب في تشغيل OSPF عبر شبكتك، فيمكنك تشغيله فقط على واجهة القناة نفسها واستخدام إعادة التوزيع بين بروتوكولات التوجيه الأخرى. على سبيل المثال:

!

router eigrp 1

redistribute ospf 1

passive-interface Channel2/0

network 10.0.0.0

no eigrp log-neighbor-changes

!

router ospf 1

log-adjacency-changes

redistribute eigrp 1

network 10.64.3.33 0.0.0.0 area 0

!

شاشات العرض على الموجه

diplodocus# show extended channel 2/0 status

Path: 0100  -- ESTABLISHED

Command    Selective   System     Device    CU

Dev    Connects    Retries    Cancels    Reset    Reset    Errors    Busy

24        30         21          1         0        0        0        0

25        29         0           1         0        0        0        0

Blocks         Bytes         Dropped Blk         Memd

Dev-Lnk    Read    Write    Read    Write    Read    Write    wait    Con

24-00       29       6      3484     789      0        0       0       Y

25-00        9      29       801    3920      0        0       0       Y

Path 0100

Total:      38      35      4285    4709      0        0       0

Last statistics 0 seconds old, next in 10 seconds

diplodocus# show extended channel 2/0 cmpc

Path    Dv    TGName    Dir    Bfrs     Status

CMPC   0100     24     DIPTG  READ  16  Active+

CMPC   0100     25     DIPTG  WRITE 16  Active+

diplodocus# show ip ospf i

Channel2/0 is up, line protocol is up

Internet Address 10.64.3.33/28, Area 0

Process ID 1, Router ID 200.100.100.9, Network Type POINT_TO_MULTIPOINT,

Cost: 4

Transmit Delay is 1 sec, State POINT_TO_MULTIPOINT,

Timer intervals configured, Hello 30, Dead 120, Wait 120, Retransmit 5

Hello due in 00:00:10

Index 1/1, flood queue length 0

Next 0x0(0)/0x0(0)

Last flood scan length is 1, maximum is 1

Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec

Neighbor Count is 1, Adjacent neighbor count is 1

Adjacent with neighbor 10.64.3.17

Suppress hello for 0 neighbor(s)

diplodocus# show ip ospf neighbor

Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address       Interface

10.64.3.17       1    FULL/  -        00:01:35

Neighbor is up for 00:04:01           10.64.3.34  Channel2/0

diplodocus# show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area

* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 10.64.3.1 to network 0.0.0.0

1.0.0.0/27 is subnetted, 1 subnets

C 1.1.1.0 is directly connected, Loopback1

200.100.100.0/29 is subnetted, 1 subnets

C 200.100.100.8 is directly connected, Loopback0

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 9 subnets, 3 masks

D 10.0.0.0/8 is a summary, 00:06:40, Null0

C 10.64.3.0/28 is directly connected, Ethernet6/0

O E2 10.64.3.17/32 [110/1] via 10.64.3.34, 00:03:57, Channel2/0

O 10.64.3.16/28 [110/5] via 10.64.3.34, 00:03:57, Channel2/0

C 10.64.3.32/28 is directly connected, Channel2/0

S 10.64.3.34/32 [1/0] via 10.64.3.34, Channel2/0

S 10.64.3.37/32 [1/0] via 10.64.3.37, Channel2/0

C 10.64.3.48/28 is directly connected, Serial1/3.1

C 10.64.3.128/28 is directly connected, Serial1/3.2

S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 10.64.3.1

شاشات العرض على الكمبيوتر الرئيسي

شاشات VTAM على وحدة تحكم النظام

D NET,TRL

IST097I DISPLAY ACCEPTED

ST350I DISPLAY TYPE = TRL 042

IST1314I TRLE = DIPTG   STATUS = ACTIV       CONTROL = MPC

IST1454I 1 TRLE(S) DISPLAYED

IST314I END

D NET,TRL,TRLE=DIPTG

IST097I DISPLAY ACCEPTED

IST075I NAME = DIPTG, TYPE = TRLE 045

IST486I STATUS= ACTIV, DESIRED STATE= ACTIV

IST087I TYPE = LEASED   , CONTROL = MPC , HPDT = YES

IST1715I MPCLEVEL = HPDT       MPCUSAGE = SHARE

IST1577I HEADER SIZE = 4092 DATA SIZE = 60 STORAGE = ***NA***

IST1221I WRITE DEV = 0E25 STATUS = ACTIVE     STATE = ONLINE

IST1577I HEADER SIZE = 4092 DATA SIZE = 60 STORAGE = DATASPACE

IST1221I READ  DEV = 0E24 STATUS = ACTIVE     STATE = ONLINE

IST314I END

يتم عرض معلومات التوجيه تحت TSO من الأمر netstat

يعرض مسار Netstat جدول التوجيه. على سبيل المثال:

===> netstat route

EZZ2350I MVS TCP/IP NETSTAT CS V2R7       TCPIP NAME: TCPIP       15:56:33

EZZ2755I Destination       Gateway       Flags  Refcnt  Interface

EZZ2756I -----------       -------       -----  ------  ---------

EZZ2757I 10.0.0.0          10.64.3.33    UG     000000  LDIPTG

EZZ2757I 10.64.3.32        0.0.0.0       U      000000  LDIPTG

EZZ2757I 10.64.3.33        0.0.0.0       UH     000000  LDIPTG

يعرض جهاز NetStat حالة جميع الأجهزة أو الارتباطات المتصلة وما إلى ذلك. على سبيل المثال:

===> netstat device

EZZ2350I MVS TCP/IP NETSTAT CS V2R7   TCPIP NAME: TCPIP    15:58:04

EZZ2760I DevName: LOOPBACK     DevType: LOOPBACK  DevNum: 0000

EZZ2761I   LnkName: LOOPBACK       LnkType: LOOPBACK    Status: Ready

EZZ2762I     NetNum: 0  QueSize: 0   ByteIn: 0000004278   ByteOut: 0000004278

EZZ2768I   BSD Routing Parameters:

EZZ2769I     MTU Size: 00000  Metric: 00

EZZ2770I     DestAddr: 0.0.0.0  SubnetMask: 0.0.0.0

EZZ2810I   Multicast Specific:

EZZ2811I     Multicast Capability: No

EZZ2760I DevName: DIPTG      DevType: MPC       DevNum: 0000

EZZ2761I   LnkName: LDIPTG       LnkType: MPC    Status: Ready

EZZ2762I     NetNum: 0  QueSize: 0   ByteIn: 0000001848   ByteOut: 0000001936

EZZ2768I   BSD Routing Parameters:

EZZ2769I     MTU Size: 01470  Metric: 01

EZZ2770I     DestAddr: 0.0.0.0  SubnetMask: 255.255.255.240

EZZ2810I   Multicast Specific:

EZZ2811I     Multicast Capability: Yes

EZZ2812I     Group            RefCnt

EZZ2813I     -----            ------

EZZ2814I     224.0.0.5        0000000001

EZZ2814I     224.0.0.1        0000000001

EZZ2760I DevName: VIPADEV     DevType: VIPA      DevNum: 0000

EZZ2761I   LnkName: VIPALINK       LnkType: VIPA    Status: Ready

EZZ2762I     NetNum: 0  QueSize: 0   ByteIn: 0000000000   ByteOut: 0000000000

EZZ2768I   BSD Routing Parameters:

EZZ2769I     MTU Size: 01470  Metric: 01

EZZ2770I     DestAddr: 0.0.0.0  SubnetMask: 255.255.255.240

EZZ2810I   Multicast Specific:

EZZ2811I     Multicast Capability: No

هناك العديد من الخيارات الإضافية المتوفرة مع netstat. يمكنك إصدار الأمر netstat لعرض كل هذه الملفات.

معلومات ذات صلة

- دعم تقنية IBM

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems