المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

معلومات أساسية

الأمر show processes

أمر show process cpu

أمر show يعالج محفوظات وحدة المعالجة المركزية

العرض يعالج ذاكرة أمر

العمليات

معلومات ذات صلة

المقدمة

يصف هذا وثيقة العرض عملية أمر والإحصائيات التفصيلية تم الحصول عليها من الأمر إنتاج.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدار البرنامج أدناه:

- برنامج IOS® الإصدار 12.2(10b) من Cisco

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات، راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية.

معلومات أساسية

يعرض الأمر show operations معلومات حول العمليات النشطة على الجهاز. قم بإصدار الأمر show processes cpu لعرض إحصائيات استخدام CPU المفصلة في هذه العمليات والأمر show processes memory لإظهار مقدار الذاكرة المستخدمة.

للتحقق مما إذا كان مستوى إستخدام وحدة المعالجة المركزية (CPU) أو الذاكرة على الجهاز يشير إلى مشكلة محتملة، أستخدم أداة مترجم الإخراج. لمزيد من المعلومات، ارجع إلى أستكشاف أخطاء إستخدام وحدة المعالجة المركزية (CPU) العالي وإصلاحها.

ملاحظة: لا يستطيع الوصول إلى أدوات Cisco والمعلومات الداخلية إلا لمستخدمي Cisco المسجلين.

الأمر show processes

هذا نموذج لمخرجات أمر show process:

router#show processes

CPU utilization for five seconds: 0%/0%; one minute: 0%; five minutes: 0%

PID Q  Ty       PC  Runtime(uS)    Invoked   uSecs    Stacks TTY Process

1 C  sp 602F3AF0            0       1627       0 2600/3000   0 Load Meter

2 L  we 60C5BE00            4        136      29 5572/6000   0 CEF Scanner

3 L  st 602D90F8         1676        837    2002 5740/6000   0 Check heaps

4 C  we 602D08F8            0          1       0 5568/6000   0 Chunk Manager

5 C  we 602DF0E8            0          1       0 5592/6000   0 Pool Manager

6 M  st 60251E38            0          2       0 5560/6000   0 Timers

7 M  we 600D4940            0          2       0 5568/6000   0 Serial Backgroun

8 M  we 6034B718            0          1       0 2584/3000   0 OIR Handler

9 M  we 603FA3C8            0          1       0 5612/6000   0 IPC Zone Manager

10 M  we 603FA1A0            0       8124       0 5488/6000   0 IPC Periodic Tim

11 M  we 603FA220            0          9       0 4884/6000   0 IPC Seat Manager

12 L  we 60406818          124       2003      61 5300/6000   0 ARP Input

13 M  we 60581638            0          1       0 5760/6000   0 HC Counter Timer

14 M  we 605E3D00            0          2       0 5564/6000   0 DDR Timers

15 M  we 605FC6B8            0          2       011568/12000  0 Dialer event

يسرد هذا الجدول ويصف الحقول الموجودة في مخرج أمر العملية show.

الحقل

الوصف

إستخدام وحدة المعالجة المركزية (CPU) لمدة خمس ثوان

إستخدام وحدة المعالجة المركزية (CPU) للثوان الخمس الأخيرة. ويشير الرقم الثاني إلى نسبة الوقت المستغرق في وحدة المعالجة المركزية (CPU) على مستوى المقاطعة.

دقيقة واحدة

إستخدام وحدة المعالجة المركزية (CPU) في الدقيقة الأخيرة

خمس دقائق

إستخدام وحدة المعالجة المركزية (CPU) خلال الخمس دقائق الأخيرة

PID

معرف العملية

س

أولوية قائمة انتظار العملية. القيم المحتملة: C (حرج) و H (مرتفع) و M (متوسط) و L (منخفض).

تاي

إختبار المجدول. القيم المحتملة: * (التي يتم تشغيلها حاليا)، e (التي تنتظر حدثا)، s (جاهز للتشغيل، تم التخلي عن المعالج طوعا)، rd (جاهز للتشغيل، ظروف التنبيه قد حدثت)، نحن (الذي ينتظر الحدث)، sa (ينام حتى وقت مطلق)، si (ينام لفاصل زمني)، sp (ينام لفاصل زمني (مكالمة بديلة)، st (ينام حتى انتهاء المهلة)، hg (معلق؛ لا يتم تنفيذ العملية مرة أخرى)، xx (تم إنهاء العملية، ولكن لم يتم حذفها بعد).

كمبيوتر شخصي

عداد البرامج الحالي

وقت التشغيل (uS)

وقت وحدة المعالجة المركزية (CPU) الذي أستخدمته العملية، بالميكروثانية

إستحضرنا

عدد مرات إستدعاء العملية

uSeconds

ميكروثانية من وقت وحدة المعالجة المركزية لكل إستدعاء عملية

مكدسات

علامة المياه المنخفضة أو إجمالي مساحة المكدس المتوفرة، كما هو موضح بالبايت

خط tty

محطة طرفية تتحكم في العملية

عملية

اسم العملية. لمزيد من المعلومات، ارجع إلى قسم العمليات في هذا المستند.

ملاحظة: نظرا لأن خادم الشبكة يتميز بدقة ساعة تبلغ 4000 ميكروثانية، فإن أوقات التشغيل تعتبر موثوقة فقط بعد عدد كبير من الاستدعاءات أو وقت تشغيل معقول ومقيس.

أمر show process cpu

يعرض الأمر show process cpu معلومات حول العمليات النشطة في الموجه وإحصائيات إستخدام وحدة المعالجة المركزية (CPU) الخاصة بها. هذا نموذج للمخرجات من أمر وحدة المعالجة المركزية show process:

router#show processes cpu

CPU utilization for five seconds: 8%/4%; one minute: 6%; five minutes: 5%

PID Runtime(uS)   Invoked  uSecs    5Sec   1Min   5Min TTY Process

1         384     32789     11   0.00%  0.00%  0.00%   0 Load Meter

2        2752      1179   2334   0.73%  1.06%  0.29%   0 Exec

3      318592      5273  60419   0.00%  0.15%  0.17%   0 Check heaps

4           4         1   4000   0.00%  0.00%  0.00%   0 Pool Manager

5        6472      6568    985   0.00%  0.00%  0.00%   0 ARP Input

6       10892      9461   1151   0.00%  0.00%  0.00%   0 IP Input

7       67388     53244   1265   0.16%  0.04%  0.02%   0 CDP Protocol

8      145520    166455    874   0.40%  0.29%  0.29%   0 IP Background

9        3356      1568   2140   0.08%  0.00%  0.00%   0 BOOTP Server

10          32      5469      5   0.00%  0.00%  0.00%   0 Net Background

11       42256    163623    258   0.16%  0.02%  0.00%   0 Per-Second Jobs

12      189936    163623   1160   0.00%  0.04%  0.05%   0 Net Periodic

13        3248      6351    511   0.00%  0.00%  0.00%   0 Net Input

14         168     32790      5   0.00%  0.00%  0.00%   0 Compute load avgs

15      152408      2731  55806   0.98%  0.12%  0.07%   0 Per-minute Jobs

يسرد هذا الجدول التالي ويصف الحقول الموجودة في إخراج وحدة المعالجة المركزية show process.

الحقل

الوصف

إستخدام وحدة المعالجة المركزية (CPU) لمدة خمس ثوان

إستخدام وحدة المعالجة المركزية (CPU) للثوان الخمس الأخيرة. يشير الرقم الأول إلى الإجمالي، بينما يشير الرقم الثاني إلى النسبة المئوية لوقت وحدة المعالجة المركزية (CPU) الذي يتم إنفاقه على مستوى المقاطعة.

دقيقة واحدة

إستخدام وحدة المعالجة المركزية (CPU) في الدقيقة الأخيرة

خمس دقائق

إستخدام وحدة المعالجة المركزية (CPU) خلال الخمس دقائق الأخيرة

PID

معرف العملية

وقت التشغيل (uS)

وقت وحدة المعالجة المركزية (CPU) الذي أستخدمته العملية، معبرا عنه بميكروثانية

إستحضرنا

عدد مرات إستدعاء العملية

uSeconds

ميكروثانية من وقت وحدة المعالجة المركزية لكل إستدعاء عملية

5 ثواني

إستخدام وحدة المعالجة المركزية (CPU) حسب المهمة في الخمس ثوان الأخيرة

1 دقيقة

إستخدام وحدة المعالجة المركزية حسب المهمة في الدقيقة الأخيرة

5 دقائق

إستخدام وحدة المعالجة المركزية (CPU) حسب المهمة في الدقائق الخمس الأخيرة

خط tty

محطة طرفية تتحكم في العملية

عملية

اسم العملية. لمزيد من المعلومات، ارجع إلى قسم العمليات في هذا المستند.

ملاحظة: نظرا لأن خادم الشبكة يتميز بدقة ساعة تبلغ 4000 ميكروثانية، فإن أوقات التشغيل تعتبر موثوقة فقط بعد عدد كبير من الاستدعاءات، أو وقت تشغيل معقول ومقيس.

أمر show يعالج محفوظات وحدة المعالجة المركزية

يعرض الأمر show process cpu history في ASCII بشكل رسومي إجمالي إستخدام وحدة المعالجة المركزية (CPU) على الموجه على مدى فترة من الوقت: دقيقة واحدة، وساعة واحدة، و 72 ساعة، يتم عرضه بزيادة من ثانية واحدة، ودقيقة واحدة، وساعة واحدة على التوالي. يتم قياس الحد الأقصى للاستخدام وتسجيله كل ثانية، ويتم حساب متوسط الاستخدام على فترات تتجاوز الثانية.

هذا نموذج للمخرجات من جزء ساعة واحدة من المخرجات:

router#show processes cpu history

!--- One minute output omitted

6665776865756676676666667667677676766666766767767666566667

6378016198993513709771991443732358689932740858269643922613

100

90

80         *  *                     * *     *  * *  *

70  * * ***** *  ** ***** ***  **** ******  *  *******     * *

60  #***##*##*#***#####*#*###*****#*###*#*#*##*#*##*#*##*****#

50  ##########################################################

40  ##########################################################

30  ##########################################################

20  ##########################################################

10  ##########################################################

0....5....1....1....2....2....3....3....4....4....5....5....

0    5    0    5    0    5    0    5    0    5

CPU% per minute (last 60 minutes)

* = maximum CPU%   # = average CPU%

!--- 72-hour output omitted

- المحور ص للرسم البياني هو إستخدام وحدة المعالجة المركزية.

- المحور السيني للرسمة البيانية هو الزيادة ضمن الفترة المعروضة في الرسم البياني، وفي هذه الحالة، تكون الدقائق المنفردة للساعة السابقة. أحدث قياس هو على الطرف الأيسر من المحور س.

- يعرض الصفان اللذان في أعلى القائمة، للقراءة رأسيا، أعلى نسبة مئوية لاستخدام وحدة المعالجة المركزية (CPU) تم تسجيلها أثناء زيادتها.

- في المثال السابق، بلغت نسبة إستخدام وحدة المعالجة المركزية (CPU) في آخر دقيقة تم تسجيلها 66 بالمائة. يمكن أن يصل الموجه إلى 66٪ مرة واحدة فقط في تلك الدقيقة، أو يمكن أن يصل إلى 66٪ عدة مرات، ويقوم الموجه بتسجيل الذروة التي تم الوصول إليها أثناء زيادته والمتوسط على مدى تلك الزيادة.

العرض يعالج ذاكرة أمر

يعرض الأمر show process memory معلومات حول العمليات النشطة في الموجه والذاكرة المستخدمة. هذا نموذج إخراج من الأمر show process memory:

router>show processes memory

Total: 106206400, Used: 7479116, Free: 98727284

PID TTY  Allocated      Freed    Holding    Getbufs    Retbufs Process

0   0      81648       1808    6577644          0          0 *Init*

0   0        572     123196        572          0          0 *Sched*

0   0   10750692    3442000       5812    2813524          0 *Dead*

1   0        276        276       3804          0          0 Load Meter

2   0        228          0       7032          0          0 CEF Scanner

3   0          0          0       6804          0          0 Check heaps

4   0      18444          0      25248          0          0 Chunk Manager

5   0         96          0       6900          0          0 Pool Manager

6   0        276        276       6804          0          0 Timers

7   0        276        276       6804          0          0 Serial Backgroun

8   0         96          0       3900          0          0 OIR Handler

9   0         96          0       6900          0          0 IPC Zone Manager

10   0          0          0       6804          0          0 IPC Periodic Tim

11   0      17728        484      11156          0          0 IPC Seat Manager

12   0        288        136       7092          0          0 ARP Input

....

90   0          0          0       6804          0          0 DHCPD Timer

91   0        152          0       6956          0          0 DHCPD Database

7478196 Total

ملاحظة: نظرا للطريقة التي يتم بها تنفيذ show process memory التي تم فرزها في بعض موجهات ومحولات Cisco، تظهر بعض الأجهزة (مثل Cisco 7304) القيمة الإجمالية كمجموع ذاكرة المعالج وذاكرة الإدخال/الإخراج، بدلا من إجمالي ذاكرة المعالج كما هو موضح في show process memory.

يسرد هذا الجدول الحقول والأوصاف في إخراج الأمر show process memory.

الحقل

الوصف

المجموع

إجمالي سعة الذاكرة المحتفظ بها.

إستخدمنا

إجمالي مقدار الذاكرة المستخدمة.

مجاني

إجمالي مقدار الذاكرة الحرة.

PID

معرف العملية

خط tty

محطة طرفية تتحكم في العملية.

تم التخصيص

وحدات البايت للذاكرة التي تم تخصيصها بواسطة العملية.

متحررين

وحدات البايت من الذاكرة التي تم تحريرها بواسطة العملية، بغض النظر عمن قام بتخصيصها في الأصل

ماسك

مقدار الذاكرة التي يتم الاحتفاظ بها بواسطة عملية. تساعدك هذه المعلمة على أستكشاف الأخطاء وإصلاحها عند الاشتباه في حدوث تسريبات في الذاكرة. إذا استهلكت عملية ما الذاكرة وازدادت معدلات الاستهلاك خلال فترة من الوقت، فمن المحتمل أن يكون هناك تسريب للذاكرة. لمزيد من المعلومات، راجع خطأ تسريب الذاكرة.

جيتبوفس

عدد مرات طلب العملية مخزن مؤقت للحزمة.

تنقيحات

عدد المرات التي قامت فيها العملية بالتخلي عن مخزن حزم مؤقت.

عملية

اسم العملية. لمزيد من المعلومات، ارجع إلى قسم العمليات في هذا المستند.

المجموع

إجمالي مقدار الذاكرة المحتفظ به بواسطة كافة العمليات.

العمليات

يشرح الجدول التالي العمليات الفردية في عمليات العرض، وإظهار عمليات وحدة المعالجة المركزية، وإظهار عمليات الذاكرة للمخرجات. وهذه ليست قائمة شاملة.

عملية

الشرح

إدخال ARP

معالجة طلبات بروتوكول تحليل العنوان (ARP) الواردة.

إدخال/إخراج BGP

يعالج قراءة رسائل بروتوكول العبارة الحدودية (BGP) وكتابتها وتنفيذها

ماسح BGP الضوئي

يمسح BGP وجداول التوجيه الرئيسية لضمان التناسق (هذه عملية منفصلة ويمكن أن تستهلك الكثير من الوقت).

موجه BGP

عملية BGP الرئيسية التي تبدأ عند تحميل التكوين بالكامل.

خادم BOOTP

عملية خادم بروتوكول نظام تمهيد تشغيل البوابة (BOOTP).

خلفية CallMIB

يحذف محفوظات المكالمات إذا تم تجاوز مدة سجل المكالمات وتجميع معلومات المكالمات.

بروتوكول CDP

- بروتوكول أستكشاف Cisco الرئيسي (CDP) - يعالج تهيئة CDP لكل واجهة

- إذا كانت الحزمة الواردة، فإنها تراقب قائمة انتظار CDP وأجهزة التوقيت، ثم تعالجها

- إذا كان حدث المؤقت، يرسل تحديثا

فحص كومة

يتحقق من الذاكرة كل دقيقة. إنه يفرض إعادة تحميل إذا وجد تلف معالج.

حساب رسوم التحميل

- يقوم بحساب معدل البت الخاص بالإخراج المتدني أسيا بمقدار خمس دقائق لكل واجهة شبكة وعامل تحميل النظام بالكامل. يتم حساب متوسط الحمل باستخدام هذه الصيغة: المتوسط = ((متوسط - فاصل زمني) * exp (-t/c)) + الفاصل الزمني حيث t = 5 ثوان و c = 5 دقائق، exp (-5/60*5) = .983

- يحسب حمل كل قارن (واحد تلو الآخر) ويتحقق من تحميل واجهة النسخ الاحتياطي (لتمكينهم أو إغلاقهم بناء على الحمل).

*ميت*

يعالج كمجموعة ميتة الآن. راجع أستكشاف أخطاء الذاكرة وإصلاحها للحصول على مزيد من التفاصيل.

EXEC

يعالج جلسات عمل EXEC لوحدة التحكم، وله أولوية عالية.

دخل Hybridge

يعالج حزم الجسر الشفافة الواردة التي تنزلق عبر المسارات السريعة.

*Init*

تهيئة النظام

خلفية IP

- يتم الاتصال بك عند تغيير عملية التضمين (على سبيل المثال، عندما تنتقل واجهة إلى حالة جديدة، يتغير عنوان IP، أو عند إضافة خريطة جديدة لواجهة تبادل البيانات (DXI)، أو عند انتهاء صلاحية بعض وحدات توقيت جهاز الاتصال).

- هل يتم إعادة توجيه ذاكرة التخزين المؤقت لبروتوكول رسائل التحكم في الإنترنت (ICMP) بشكل دوري.

- يعدل جدول التوجيه استنادا إلى حالة الواجهات.

أداة إنشاء ذاكرة التخزين المؤقت ل IP

عمر ذاكرة التخزين المؤقت للتوجيه وتشبع المسارات العكسية. يتم تشغيل الرهان مرة واحدة في كل فترة زمنية (مرة كل دقيقة بشكل افتراضي) ويتم التحقق للتأكد من أن تغيير التوجيه المتكرر لم يجعل الإدخال غير صالح. وظيفة أخرى لهذا الرهان هي التأكد من تحديث ذاكرة التخزين المؤقت بالكامل كل 20 دقيقة تقريبا.

إدخال IP

حزم IP التي يتم تحويلها للعملية

خلفية IP-RT

المراجعة الدورية لبوابة المحاولة الأخيرة والمسارات الثابتة لبروتوكول الإنترنت (IP). وهذه العملية مطلوبة، مباشرة بعد مراجعة المسارات الثابتة (التي تعتمد عليها بوابة الملاذ الأخير).

خلفية ISDNMIB

لإرسال خدمة ISDN للملائمة وحذف قائمة انتظار المكالمات إذا تم سحبها

مؤقتات ISDN

معالجة أحداث مؤقت ناقل ISDN

مقياس الحمولة

يحسب معدل الحمولة لمختلف العمليات كل خمس ثوان، ووقت الانشغال ذو الخمس دقائق المتناقصة بشكل أسيا. يتم حساب متوسط الحمل باستخدام هذه الصيغة: متوسط = ((متوسط - فاصل زمني) * exp (-t/c)) + فاصل زمني، حيث:

- t = 5 ثوان و c = 5 دقائق، exp (-5/(60*5)) = .983~= 1007/1024

- t = 5 ثوان و c = 1 دقيقة، exp (-5/60) = .920~= 942/1024

PPP متعدد الارتباطات

يعالج حزم الارتباط المتعدد التي تم وضعها في قائمة الانتظار من التحويل السريع (التحويل السريع الصادر النصفي)

خلفية الشبكة

- تنفيذ مجموعة متنوعة من مهام الخلفية المتعلقة بالشبكة. يجب تنفيذ هذه المهام بسرعة ولا يمكن حظرها لأي سبب. تعتبر المهام التي يتم استدعاؤها في عملية net_background (على سبيل المثال، إزالة تحكم الواجهة) ذات وقت حرج.

- تنفيذ العمليات "حساب أرقام التحميل" و"وظائف دقيقة واحدة" و"صافي الإدخال".

- يعالج الواجهة عندما يتم التحكم فيها.

صافي الإدخال

- معالجة الحزم غير المعروفة. ويتم القيام بذلك على مستوى العملية بحيث يتم تشغيل قائمة انتظار الإدخال. إذا قمت بالتشغيل على مستوى المقاطعة، فيمكنك بسهولة قفل الموجه.

- معالجة بعض البروتوكولات المعروفة التي قررت تقديمها إلى الجسر. في هذه الحالة، يرسل net_input الحزمة إلى NULL أو يقوم بتخطيطها.

صافي دوري

تنفيذ وظائف دورية للواجهة كل ثانية مثل:

- إعادة ضبط العداد الدوري

- مسح عداد معدل خطأ الإدخال

- يتحقق من الخطوط التسلسلية لمعرفة ما إذا كانت سيتم إعادة تشغيلها من العثرات

- يقوم بأي وظائف حفظ حية دورية

- للتحقق من اتساق جدول توجيه البروتوكول

- للتحقق من اتساق حالة الجسر الذي يعلن عن أحداث بروتوكول الخط لأعلى أو لأسفل

وظائف في الدقيقة

تنفيذ هذه المهام مرة واحدة في الدقيقة:

- يحلل إستخدام المكدس

- يعلن عن انخفاض المكدسات

- يقوم بتنفيذ المهام المسجلة في دقيقة واحدة

وظائف في الثانية

يقوم بتنفيذ مجموعة متنوعة من المهام في كل ثانية، ويقوم بتنفيذ المهام المسجلة في ثانية واحدة.

مدير التجمع

تقوم عملية Manager بإدارة النمو وتجاهل الطلبات من المجموعات الديناميكية على مستوى المقاطعة.

مدير PPP

- يدير جميع عمليات جهاز حالة PPP المحدودة (FSM) ويعالج حزم إدخال PPP وعمليات الانتقال إلى الواجهة.

- مراقبة قوائم انتظار PPP وأجهزة توقيت PPP (التفاوض والمصادقة والخمول وغير ذلك).

موجه OSPF

عملية فتح أقصر مسار أولا (OSPF) الرئيسية

OSPF مرحبا

عملية OSPF التي تستقبل الترحيب

*SCHED*

المجدول

الخلفية التسلسلية

مراقبة الأحداث والأفرع إلى روتين الخدمة الصحيح لكل حدث منتهي الصلاحية (إعادة ضبط الواجهات بشكل أساسي)

الشجرة الممتدة

- تنفيذ بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP)، وهي عملية واحدة تتعامل مع خوارزمية الشجرة المتفرعة المتعددة

- يراقب قائمة انتظار STP:

- معالجة حزم STP الواردة

- يراقب مؤقتات STP:

- مؤقت مرحبا

- مؤقتات تغيير المخطط

- مؤقت انتهاء العمر القصير لشركة المعدات الرقمية (DEC)

- مؤقت تأخير إعادة التوجيه

- مؤقت عمر الرسالة

شاشة Tbridge

- إرسال الحزم موضع الاهتمام" إلى المعالج المناسب ("حركة المرور محل الاهتمام") هي بروتوكول إدارة مجموعة Cisco (CGMP)، وبروتوكول إدارة مجموعة الإنترنت (IGMP)، وحزم OSPF [البث المتعدد]

- يراقب مؤقتات البث المتعدد التي تتحقق من انتهاء سن الدخول إلى المحطة والدوائر النشطة لمجموعة الدوائر

برنامج تشغيل TCP

يرسل بيانات الحزمة عبر اتصال بروتوكول التحكم في الإرسال (TCP). فتح الاتصالات وإغلاقها أو إسقاط الحزم عندما تكون قوائم الانتظار ممتلئة. ربط بعيد محول من المصدر (RSRB)، اتصال تسلسلي النفقي (STUN)، تحويل X.25، X.25 عبر TCP/IP (XOT)، تحويل ربط البيانات (DLSW)، الترجمة، وجميع إتصالات TCP التي تبدأ أو تنتهي بالموجه تستخدم حاليا برنامج تشغيل TCP.

مؤقت TCP

يتيح معالجة إعادة إرسال حزم المهلة

EXEC الظاهري

يعالج الخطوط الطرفية للنوع الظاهري (vty) (على سبيل المثال، جلسات عمل Telnet على الموجه).

لا يشير الاستخدام المرتفع لوحدة المعالجة المركزية (CPU)، في حد ذاته، إلى وجود مشكلة في الجهاز. على سبيل المثال، على الشخصية المهمة 7500 الخاصة بك، إذا كانت إستراتيجية قائمة الانتظار لأعلى من الواجهة الصادرة هي الأولى في أول خارج (FIFO) وكانت الواجهة الصادرة مزدحمة، فيبدأ جانب Rx الذي تخزينه المخازن المؤقتة، أي أن الشخصية المهمة الواردة تبدأ الحزم التي تخزنها مؤقتا. الآن، إذا حدث التخزين المؤقت على جانب Rx، يظهر إستخدام لوحدة المعالجة المركزية الخاصة بالشخصيات المهمة بنسبة 99 بالمائة. هذا عادي ولا يشير في حد ذاته إلى حمل زائد.. إذا إستلمت الشخصية المهمة شيئا أكثر أهمية للقيام به (على سبيل المثال، حزمة أخرى للتحويل) فإن العملية لا تتأثر بوحدة المعالجة المركزية (CPU) عالية. وكدليل توجيهي تقريبي، يشير الاستخدام المستمر المرتفع لوحدة المعالجة المركزية على مدى فترة زمنية طويلة إلى وجود مشكلة. وعلاوة على ذلك، ليست هذه الأوامر مؤشرات، ولكنها بالأحرى، تعمل للمساعدة على معرفة ما حدث من أخطاء.

معلومات ذات صلة

- استكشاف أخطاء الاستخدام العالي لوحدة المعالجة المركزية على موجّهات Cisco وإصلاحها

- أستكشاف مشكلات الذاكرة وإصلاحها

- الدعم التقني والتنزيلات من Cisco