المحتويات

المقدمة

الشرح

المقدمة

يقوم هذا المستند بتوسيع المفاهيم الموضحة في مستند آخر فهم تحديد عنوان إعادة التوجيه في OSPF ويشرح الفرق عند إستخدام NX-OS، نظام تشغيل الشبكة لمبدلات إيثرنت Cisco Nexus-Series.

الشرح

وفقا للمستند أعلاه، يتم تحديد عنوان إعادة التوجيه على موجه حدود النظام الذاتي (ASBR) باستخدام القواعد التالية:

1. في حالة وجود واجهة إسترجاع تم تكوينها في المنطقة، يتم تحديد عنوان IP الخاص بواجهة الاسترجاع كعنوان إعادة توجيه (FA).

2. في حالة عدم تلبية الشرط الأول، يتم تحديد عنوان IP الخاص بالواجهة الأولى على قائمة واجهة فتح أقصر مسار أولا (OSPF) كعنوان لإعادة التوجيه. يمكنك عرض قائمة واجهة OSPF باستخدام الأمر show ip ospf interface brief. ستكون الواجهة الموجودة بالأعلى هي الواجهة الأخيرة التي تم إرفاقها ب OSPF.

ومع ذلك، لا تنطبق القاعدة الثانية على NX-OS.

في NX-OS، عند عدم وجود واجهة إسترجاع، يحدد معرف واجهة OSPF عنوان إعادة التوجيه.

يتم تحديد عنوان IP الخاص بالواجهة ذات المعرف الأعلى ك FA، بغض النظر عما إذا كانت الواجهة سلبية أم لا.

الرجاء ملاحظة أن معرف الواجهة ديناميكي وقد يتغير بعد إعادة تحميل النظام.

إذا تمت إزالة واجهة من OSPF وأضفت إليها مرة أخرى، فقد يتغير معرفها في قائمة واجهة OSPF في حالة إضافة واجهة جديدة أخرى إلى OSPF بين عمليتي الحذف والإضافة.

السبب هو إستخدام مورد معرف واجهة OSPF بشكل دوري.

عند إزالة واجهة من قائمة واجهة OSPF، سيتم إعادة تدوير معرف الواجهة المعين، على سبيل المثال، عند إضافة واجهة أخرى إلى واجهة OSPF، سيتم تعيين المعرف إلى الواجهة.

عند استنفاد جميع المعرفات المعاد تدويرها فقط، سيتم تخصيص معرف واجهة جديد لواجهة OSPF التالية.

وهناك مثال على ذلك:

show ip ospf interface brief vrf A

OSPF Process ID 10 VRF A

Total number of interface: 4

Interface               ID     Area            Cost   State    Neighbors Status

Vlan101                452    0.0.0.7         5      BDR      2         up

Vlan201                678    0.0.0.7         100    DR       0         up <—————— highest ID = FA

Vlan301                160    0.0.0.7         100    DR       0         up

Po11                247    0.0.0.7         1000   P2P      1         up

- عندما VLAN201 يكون أزلت من OSPF، id 678 أطلقت.

- بعد ذلك، عند إضافة شاحنة 202 إلى OSPF، يتم تخصيص معرف 678 لشبكة VLAN رقم 202.

- بعد ذلك تتم إضافة شبكة VLAN 201، يتم تخصيص معرف أكبر جديد لشبكة VLAN 201.

show ip ospf interface brief vrf B

OSPF Process ID 10 VRF B

Total number of interface: 4

Interface               ID     Area            Cost   State    Neighbors Status

Vlan102                490    0.0.0.7         5      BDR      2         up    <——————  highest ID = FA

Vlan202                51     0.0.0.7         100    DR       0         up

Vlan302                102    0.0.0.7         100    DR       0         up

Po12                275    0.0.0.7         1000   P2P      1         up

interface Vlan101

vrf member A

ip address 192.168.1.1/24 <-----FA

interface Vlan102

vrf member B

ip address 10.1.1.1/24 <---------FA

N7K#show ospf data nssa-external172.16.1.140 det vrf A

OSPF Router with ID () (Process ID 21)

Type-7 AS External Link States (Area 7)

LS age: 162

Options: (No TOS-capability, Type 7/5 translation, No DC)

LS Type: AS External Link

Link State ID: 172.16.1.140 (External Network Number )

Advertising Router: 100.1.1.1

LS Seq Number:80000012

Checksum: 0x504c

Length: 36

Network Mask:255.255.255.255

Metric Type: 1 (Comparable directly to link state metric)

TOS: 0

Metric: 20

Forward Address: 192.168.1.1 ←--- Vlan101

External Route Tag: 0

N7K# show ip ospf data extroute172.16.1.150 det vrf B

OSPF Router with ID () (Process ID 10 VRF B)

Type-5 AS External Link States

LS age: 323

Options: 0x20 (No TOS-capability, DC)

LS Type: Type-5 AS-External

Link State ID:route172.16.1.150 (Network address)

Advertising Router:100.1.1.2

LS Seq Number: 0x8000008f

Checksum: 0x9691

Length: 36

Network Mask: /32

Metric Type: 1 (Same units as link state path)

TOS: 0

Metric: 20

Forward Address: 10.1.1.1 ←--- Vlan 102

External Route Tag: 0