المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

معلومات أساسية

التكوين

الرسم التخطيطي للشبكة

التكوينات المستخدمة

التحقق

التحقق من تكوين OSPF

التحقق من إمكانية الوصول إلى العنوان المحلي للارتباط

عنوان إختبار الاتصال المحلي من الشبكة البعيدة

إختبار العنوان المحلي لارتباط إختبار الاتصال من شبكة متصلة مباشرة

معلومات ذات صلة

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية عمل عنوان IPv6 Link-Local داخل الشبكة.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- تم العثور على تنسيقات عناوين IPv6 في مرجع أوامر Cisco IOS® IPv6

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى موجه السلسلة Cisco 3700 مع برنامج Cisco IOS® الإصدار 12.4 (15)T1.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

معلومات أساسية

عنوان الارتباط المحلي هو عنوان أحادي البث ل IPv6 يمكن تكوينه تلقائيا على أي واجهة تستخدم البادئة المحلية للارتباط FE80:/10 (11110 10) ومعرف الواجهة بتنسيق EUI-64 المعدل. لا يلزم ربط العناوين المحلية من الارتباط بعنوان MAC (الذي تم تكوينه بتنسيق EUI-64). كما يمكن تكوين العناوين المحلية من خلال الارتباط يدويا بتنسيق FE80:/10 باستخدام الأمر IPv6 address link-local.

لا تشير هذه العناوين إلا إلى إرتباط مادي محدد ويتم إستخدامها للعناوين على إرتباط واحد لأغراض مثل تكوين العنوان التلقائي وبروتوكول اكتشاف الجوار. يمكن إستخدام العناوين المحلية للارتباط للوصول إلى العقد المجاورة المتصلة بنفس الارتباط. لا تحتاج العُقد إلى اتصال عنوان فريد عمومًا. لا تقوم الموجهات بإعادة توجيه مخطط البيانات باستخدام عناوين الارتباط المحلية. يجب ألا تقوم موجهات IPv6 بإعادة توجيه الحزم التي تحتوي على عناوين مصدر أو وجهة محلية للرابط إلى إرتباطات أخرى. تحتوي جميع الواجهات التي تم تمكين IPv6 على عنوان بث أحادي محلي للارتباط.

التكوين

على سبيل المثال، يتم توصيل الموجهات R1 و R2 و R3 عبر الواجهة التسلسلية وتمتع بتكوين عناوين IPv6 كما هو مذكور في الرسم التخطيطي للشبكة. يتم تكوين عناوين الاسترجاع على الموجهات R1 و R3، وتستخدم الموجهات OSPFv3 للاتصال ببعضها البعض. يستخدم هذا المثال الأمر ping لتوضيح الاتصال بين الموجهات ذات عناوين الارتباط المحلية. يمكن للموجهات R1 و R3 إختبار اتصال بعضها البعض باستخدام عنوان البث الأحادي المحلي ل IPv6، ولكن ليس مع عنوانها المحلي المرتبط. ومع ذلك، يتم توصيل الموجه R2 مباشرة ب R1 و R3 وبالتالي يمكنه الاتصال بكلا الموجهين بعنوان الارتباط المحلي، نظرا لأنه يتم إستخدام العناوين المحلية من الارتباط فقط داخل الشبكة المحلية الخاصة بالواجهة المادية.

الرسم التخطيطي للشبكة

يستخدم هذا المستند إعداد الشبكة التالي:

التكوينات المستخدمة

يستخدم هذا المستند التكوينات التالية:

- الموجه R1

- الموجه R2

- الموجه R3

يوضح هذا الفيديو الفرق الأساسي بين عنوان IPv6 المحلي للإرتباط وعنوان البث الأحادي العالمي في موجهات Cisco IOS:

- فهم العنوان المحلي لارتباط IPv6

الموجه R1

hostname R1

!

ipv6 cef

!

ipv6 unicast-routing

!

interface Loopback10

no ip address

ipv6 address FD10::/64 eui-64

!--- Assigned a IPv6 unicast address in EUI-64 format.

ipv6 ospf 1 area 1

!--- Enables OSPFv3 on the interface and associates the interface looback10 to area 1.

!

interface Loopback20

no ip address

ipv6 address FD20::/64 eui-64

ipv6 ospf 1 area 2

!--- Associates the Interface loopback20 to area 2.

!

interface Serial0/0

no ip address

ipv6 address 2001::1/124

ipv6 ospf 1 area 0

!--- Associates the Interface serial0/0 to area 0.

clock rate 2000000

!

ipv6 router ospf 1

router-id 10.1.1.1

!--- Router R1 uses 10.1.1.1 as router id.

log-adjacency-changes

!

end

الموجه R2

الموجه R3

hostname R2

!

ipv6 cef

!

ipv6 unicast-routing

!

!

!

interface Serial0/0

no ip address

ipv6 address 2001::2/124

ipv6 ospf 1 area 0

clock rate 2000000

!

!

interface Serial0/1

no ip address

ipv6 address 2002::1/124

ipv6 ospf 1 area 0

clock rate 2000000

!

!

!

ipv6 router ospf 1

router-id 10.2.2.2

log-adjacency-changes

!

end

hostname R3

!

ipv6 cef

!

ipv6 unicast-routing

!

interface Loopback10

no ip address

ipv6 address FD01::/64 eui-64

ipv6 ospf 1 area 1

!

interface Loopback20

no ip address

ipv6 address FD20::/64 eui-64

ipv6 ospf 1 area 2

!

interface Serial0/0

no ip address

ipv6 address FE80::AB8 link-local

ipv6 address 2002::2/124

ipv6 ospf 1 area 0

clock rate 2000000

!

ipv6 router ospf 1

router-id 10.3.3.3

log-adjacency-changes

!

end

التحقق

التحقق من تكوين OSPF

للتحقق من تكوين OSPF بشكل صحيح، أستخدم  show ipv6 route ospf  الأمر في الموجهين R1 و R3.

show ipV6 route ospf

الموجه R1
R1#show ipv6 route ospf

IPv6 Routing Table - 10 entries

Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, R - RIP, B - BGP

U - Per-user Static route, M - MIPv6

I1 - ISIS L1, I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea, IS - ISIS summary

O - OSPF intra, OI - OSPF inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF ext 2

ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2

D - EIGRP, EX - EIGRP external

OI  FD01::C002:1DFF:FEE0:0/128 [110/128]

via FE80::C001:1DFF:FEE0:0, Serial0/0

O   2002::/124 [110/128]

via FE80::C001:1DFF:FEE0:0, Serial0/0

OI  FD20::C002:1DFF:FEE0:0/128 [110/128]

via FE80::C001:1DFF:FEE0:0, Serial0/0

الموجه R3

R3#show ipv6 route ospf

IPv6 Routing Table - 10 entries

Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, R - RIP, B - BGP

U - Per-user Static route, M - MIPv6

I1 - ISIS L1, I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea, IS - ISIS summary

O - OSPF intra, OI - OSPF inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF ext 2

ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2

D - EIGRP, EX - EIGRP external

O   2001::/124 [110/128]

via FE80::C001:1DFF:FEE0:0, Serial0/0

OI  FD10::C000:1DFF:FEE0:0/128 [110/128]

via FE80::C001:1DFF:FEE0:0, Serial0/0

OI  FD20::C000:1DFF:FEE0:0/128 [110/128]

via FE80::C001:1DFF:FEE0:0, Serial0/0

التحقق من إمكانية الوصول إلى العنوان المحلي للارتباط

يمكن للموجهات إختبار اتصال بعضها البعض باستخدام عنوان البث الأحادي العام. إذا كانت الموجهات تستخدم العنوان المحلي للارتباط فقط، يمكن للشبكات المتصلة مباشرة الاتصال. على سبيل المثال، يمكن أن يقوم R1 بإختبار اتصال R3 باستخدام عنوان البث الأحادي العام ولكن لا يمكن للموجهين الاتصال بالعناوين المحلية من الارتباط. ويتم توضيح ذلك باستخدام أوامر ping وdebug ipV6 icmp في الموجه R1 و R3.

عنوان إختبار الاتصال المحلي من الشبكة البعيدة

عندما يحاول الموجه R1 الاتصال بالموجه R3 باستخدام العنوان المحلي للارتباط، يعود الموجه R1 مع رسالة مهلة ICMP التي تشير إلى أن عنوان الارتباط المحلي محدد محليا ولا يمكنه الاتصال بالعناوين المحلية للارتباط الموجودة خارج الشبكة المتصلة مباشرة.

العنوان المحلي للارتباط الخاص ب Ping R3 من الموجه R1

في الموجه R1
R1#ping FE80::AB8

!--- Pinging Link-Local Address of router R3.

Output Interface: serial0/0

!--- To ping LLA, output interface must be entered.

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to FE80::AB8, timeout is 2 seconds:

Packet sent with a source address of FE80::C000:1DFF:FEE0:0

.....

Success rate is 0 percent (0/5)

!--- The ping is unsuccessful and the ICMP packet cannot reach the destination through serial0/0.

!--- This timeout indicates that R1 has not received any replies from the router R3.

إختبار العنوان المحلي لارتباط إختبار الاتصال من شبكة متصلة مباشرة

بالنسبة للموجه R2، يتم توصيل الموجهات R1 و R3 مباشرة ويمكن إختبار اتصال العنوان المحلي للارتباط لكل من الموجه R1 و R2 عند توصيلها للواجهة ذات الصلة المتصلة بالموجه. يتم عرض الإخراج هنا:

إختبار الاتصال R1 Link-Local Address من الموجه R2

في الموجه R2
R2#ping FE80::C000:1DFF:FEE0:0

!--- Pinging Link-Local Address of router R1.

Output Interface: serial0/0

!--- Note that to ping LLA, output interface should be mentioned In our case, R2 connects to R1 via serial0/0.

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to FE80::C000:1DFF:FEE0:0, timeout is 2 seconds:

Packet sent with a source address of FE80::C001:1DFF:FEE0:0

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/19/56 ms

إخراج تصحيح الأخطاء من R1

R1#

*Mar  1 03:59:53.367: ICMPv6: Received echo request from FE80::C001:1DFF:FEE0:0

*Mar  1 03:59:53.371: ICMPv6: Sending echo reply to FE80::C001:1DFF:FEE0:0

*Mar  1 03:59:53.423: ICMPv6: Received echo request from FE80::C001:1DFF:FEE0:0

*Mar  1 03:59:53.427: ICMPv6: Sending echo reply to FE80::C001:1DFF:FEE0:0

*Mar  1 03:59:53.463: ICMPv6: Received echo request from FE80::C001:1DFF:FEE0:0

*Mar  1 03:59:53.463: ICMPv6: Sending echo reply to FE80::C001:1DFF:FEE0:0

*Mar  1 03:59:53.467: ICMPv6: Received echo request from FE80::C001:1DFF:FEE0:0

*Mar  1 03:59:53.467: ICMPv6: Sending echo reply to FE80::C001:1DFF:FEE0:0

*Mar  1 03:59:53.471: ICMPv6: Received echo request from FE80::C001:1DFF:FEE0:0

*Mar  1 03:59:53.471: ICMPv6: Sending echo reply to FE80::C001:1DFF:FEE0:0

!--- The debug output shows that the router R2 can ping router R1's link-local address.

إختبار الاتصال R3 Link-Local Address من الموجه R2

في الموجه R2
R2#ping FE80::AB8

!--- Pinging Link-Local Address of router R3.

Output Interface: serial0/1

!--- Note that,to ping LLA,output interface should be mentioned. In our case, R2 connects to R3 throught serial0/1.

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to FE80::AB8, timeout is 2 seconds:

Packet sent with a source address of FE80::C001:1DFF:FEE0:0

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/18/60 ms

إخراج تصحيح الأخطاء من R3

R3#

*Mar  1 04:12:11.518: ICMPv6: Received echo request from FE80::C001:1DFF:FEE0:0

*Mar  1 04:12:11.522: ICMPv6: Sending echo reply to FE80::C001:1DFF:FEE0:0

*Mar  1 04:12:11.594: ICMPv6: Received echo request from FE80::C001:1DFF:FEE0:0

*Mar  1 04:12:11.598: ICMPv6: Sending echo reply to FE80::C001:1DFF:FEE0:0

*Mar  1 04:12:11.618: ICMPv6: Received echo request from FE80::C001:1DFF:FEE0:0

*Mar  1 04:12:11.618: ICMPv6: Sending echo reply to FE80::C001:1DFF:FEE0:0

*Mar  1 04:12:11.622: ICMPv6: Received echo request from FE80::C001:1DFF:FEE0:0

*Mar  1 04:12:11.622: ICMPv6: Sending echo reply to FE80::C001:1DFF:FEE0:0

*Mar  1 04:12:11.626: ICMPv6: Received echo request from FE80::C001:1DFF:FEE0:0

*Mar  1 04:12:11.630: ICMPv6: Sending echo reply to FE80::C001:1DFF:FEE0:0

!--- The debug output shows that the router R2 can ping router R3's link-local address.

يقتصر عنوان الارتباط المحلي على تلك الشبكة المحلية فقط. يمكن أن يكون للموجهات نفس العنوان المحلي للارتباط، ومع ذلك يمكن للشبكة المتصلة مباشرة الاتصال ببعضها البعض دون أي تعارض. هذا ليس هو نفسه في حالة عنوان البث الأحادي العام. يجب أن يكون عنوان البث الأحادي العالمي الذي يتم توجيهه فريدا في الشبكة. يعرض الأمر show ipV6 interface brief المعلومات حول عنوان الارتباط المحلي على الواجهة.

show ipV6 interface brief

في الموجه R1
R1#show ipv6 interface brief

Serial0/0                  [up/up]

FE80::AB8

2001::1

Loopback10                 [up/up]

FE80::C000:1DFF:FEE0:0

FD10::C000:1DFF:FEE0:0

Loopback20                 [up/up]

FE80::C000:1DFF:FEE0:0

FD20::C000:1DFF:FEE0:0

في الموجه R3

R3#show ipv6 interface brief

Serial0/0                  [up/up]

FE80::AB8

2002::2

Loopback10                 [up/up]

FE80::C002:1DFF:FEE0:0

FD01::C002:1DFF:FEE0:0

Loopback20                 [up/up]

FE80::C002:1DFF:FEE0:0

FD20::C002:1DFF:FEE0:0

!--- Shows that R1 and R3's serial interface has same link-local address FE80::AB8.

في هذا المثال، يتم تخصيص R1 و R3 مع نفس العنوان المحلي للارتباط ويمكن أن يصل R2 إلى كلا الموجهين عند تحديد واجهة الإخراج ذات الصلة.

عنوان الارتباط المحلي الخاص ب Ping R1 و R3 من R2

عنوان إختبار الاتصال R1 Link-Local من R2
R2#ping FE80::AB8

Output Interface: serial0/0

!--- R2 is connected to R1 through serial0/0.

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to FE80::AB8, timeout is 2 seconds:

Packet sent with a source address of FE80::C001:1DFF:FEE0:0

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/26/92 ms

إخراج تصحيح الأخطاء من R1

R1#

*Mar  1 19:51:31.855: ICMPv6: Received echo request from FE80::C001:1DFF:FEE0:0

*Mar  1 19:51:31.859: ICMPv6: Sending echo reply to FE80::C001:1DFF:FEE0:0

*Mar  1 19:51:31.915: ICMPv6: Received echo request from FE80::C001:1DFF:FEE0:0

*Mar  1 19:51:31.919: ICMPv6: Sending echo reply to FE80::C001:1DFF:FEE0:0

*Mar  1 19:51:31.947: ICMPv6: Received echo request from FE80::C001:1DFF:FEE0:0

*Mar  1 19:51:31.947: ICMPv6: Sending echo reply to FE80::C001:1DFF:FEE0:0

*Mar  1 19:51:31.955: ICMPv6: Received echo request from FE80::C001:1DFF:FEE0:0

*Mar  1 19:51:31.955: ICMPv6: Sending echo reply to FE80::C001:1DFF:FEE0:0

*Mar  1 19:51:31.955: ICMPv6: Received echo request from FE80::C001:1DFF:FEE0:0

*Mar  1 19:51:31.955: ICMPv6: Sending echo reply to FE80::C001:1DFF:FEE0:0

عنوان إختبار الاتصال R3 المحلي من R2

R2#ping FE80::AB8

Output Interface: serial0/1

!--- R2 is connected to R1 through serial0/1.

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to FE80::AB8, timeout is 2 seconds:

Packet sent with a source address of FE80::C001:1DFF:FEE0:0

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/28/76 ms

إخراج تصحيح الأخطاء من R3

R3#

*Mar  1 19:53:38.815: ICMPv6: Received echo request from FE80::C001:1DFF:FEE0:0

*Mar  1 19:53:38.819: ICMPv6: Sending echo reply to FE80::C001:1DFF:FEE0:0

*Mar  1 19:53:38.911: ICMPv6: Received echo request from FE80::C001:1DFF:FEE0:0

*Mar  1 19:53:38.915: ICMPv6: Sending echo reply to FE80::C001:1DFF:FEE0:0

*Mar  1 19:53:38.923: ICMPv6: Received echo request from FE80::C001:1DFF:FEE0:0

*Mar  1 19:53:38.927: ICMPv6: Sending echo reply to FE80::C001:1DFF:FEE0:0

*Mar  1 19:53:38.955: ICMPv6: Received echo request from FE80::C001:1DFF:FEE0:0

*Mar  1 19:53:38.955: ICMPv6: Sending echo reply to FE80::C001:1DFF:FEE0:0

*Mar  1 19:53:38.963: ICMPv6: Received echo request from FE80::C001:1DFF:FEE0:0

*Mar  1 19:53:38.963: ICMPv6: Sending echo reply to FE80::C001:1DFF:FEE0:0

ملاحظة: يمكن للخادم طراز R2 إختبار اتصال العنوان المحلي للارتباط للملحقين R1 و R3 فقط لأنهما متصلان مباشرة. يتعذر على R2 إختبار اتصال العنوان المحلي للارتباط لواجهات الاسترجاع في الموجهين R1 و R3 لأنها غير متصلة مباشرة. لا يعمل إختبار الاتصال على العناوين المحلية للارتباط إلا في حالة الشبكات المتصلة مباشرة.

ملاحظة: لا تعمل Traceroutes في حالة العناوين المحلية للارتباط والرجوع مع رسالة الخطأ ٪ لا يوجد عنوان مصدر صالح للوجهة. وذلك لأنه يجب ألا تقوم موجهات IPv6 بإعادة توجيه الحزم التي تحتوي على عناوين مصدر أو وجهة محلية للرابط إلى إرتباطات أخرى.

معلومات ذات صلة

- بنية عنونة الإصدار 6 من IP - RFC 4291

- دعم تقنية IPv6

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems