المحتويات

المقدمة

أسئلة عدادات SNMP

عدادات SNMP واستفسارات إظهار الأوامر المكافئة

معلومات ذات صلة

المقدمة

يوفر هذا المستند إجابات عن الأسئلة الشائعة، ويوجه المستخدمين للعثور على موارد مفيدة حول SNMP، ومشكلات SNMP من حيث صلتها بأجهزة Cisco.

أسئلة عدادات SNMP

س. ما قاعدة معلومات الإدارة التي يجب إستخدامها لعدادات الواجهة؟

أ. تستند إدارة الواجهة عبر SNMP إلى جدولين: IfTable ( العملاء المسجلون فقط) وامتداده، ifXTable ( العملاء المسجلون فقط) الموضح في RFC1213/RFC2233. يمكن أن يكون للواجهات عدة طبقات، والتي تعتمد على الوسائط، وكل طبقة فرعية يتم تمثيلها بصف مستقل في الجدول. يتم وصف العلاقة بين الطبقة الأعلى والطبقات الدنيا في ifStackTable ( العملاء المسجلون فقط). يحدد الجدول ifTable عدادات 32 بت للثمانيات الواردة والصادرة (IfInOctets (العملاء المسجلون فقط) /ifOutOctets)، الحزم (ifInUcastPkts ( العملاء المسجلون فقط) /ifOutUcastPkts ( العملاء المسجلون فقط)، ifInNUcastPkts ( العملاء المسجلون فقط)، الأخطاء، والبطاقات المرتجعة. يوفر IFtAble عدادات 64 بت مماثلة، والتي تسمى أيضا العدادات عالية السعة (HC): ifHCInOctets ( العملاء المسجلون فقط) /ifHCOutOctets ( العملاء المسجلون فقط)، و ifHCInUcastPkts ( للعملاء المسجلين فقط) /ifHCOutUcastPkts ( العملاء المسجلون فقط).

س. متى يجب إستخدام عدادات 64 بت؟

ألف - اعتمد RFC 2233 عدادات موسعة من 64 بت للواجهات عالية السعة التي لا توفر فيها عدادات 32 بت سعة كافية وتتم الالتفاف بسرعة كبيرة.

كلما زادت سرعة وسائط الشبكة، يكون الحد الأدنى للوقت الذي ينخفض فيه عدد طبقات 32 بت. على سبيل المثال، يؤدي تدفق بسرعة 10 ميجابت في الثانية من الحزم التي يتم تحويلها إلى الخلف والحجم الكامل إلى التفاف InOctets في أكثر من 57 دقيقة فقط. عند سرعة 100 ميجابت في الثانية، يكون الحد الأدنى لوقت الالتفاف 5.7 دقيقة، وعند سرعة 1 جيجابت في الثانية، يكون الحد الأدنى 34 ثانية.

ملاحظة: التفاف عدادات SNMP، عدادات واجهة سطر الأوامر (CLI) غير موجودة.

بالنسبة للواجهات التي تعمل بسرعة 20000000 (20 مليون) بت في الثانية أو أقل، يجب عليك إستخدام وحدات بايت 32 بت وعدادات الحزم. بالنسبة للواجهات التي تعمل بسرعة أكبر من 20 مليون وحدة بت في الثانية وبسرعة أبطأ من 650000000 وحدة بت في الثانية، يجب أن تستخدم عدادات حزم 32 بت وعدادات نظام ثماني 64 بت. بالنسبة للواجهات التي تعمل بسرعة 650،000،000 بت/الثانية أو بسرعة أكبر، يجب إستخدام عدادات الحزمة والنظام الثماني من 64 بت.

وبالمثل، لا يدعم برنامج Cisco IOS® عدادات 64 بت لسرعات الواجهة التي تقل عن 20 ميجابت في الثانية. وهذا يعني أن عدادات 64 بت غير مدعومة على منافذ إيثرنت بسرعة 10 ميجابت، بينما تدعم منافذ الإيثرنت السريع بسرعة 100 ميجابت فقط والمنافذ الأخرى عالية السرعة عدادات 64 بت.

س. أي إصدار من SNMP مطلوب لاستعلام عدادات 64 بت؟

a. SNMPv2C أو SNMPv3 مطلوب لاستعلام عدادات 64 بت. لا يدعم SNMPv1 عدادات 64 بت. كن على علم بأن IfInOctets = .1.3.6.1.2.2.2.1.10 هو عداد 32 بت بينما يكون الإصدار 64 بت هو إذا كان HCInOctets = .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.6.

على سبيل المثال:

يستخدم Catalyst 5000 بروتوكول OpenView HP، والذي يتم تعيينه افتراضيا على SNMPv1

# snmpget -c public 14.32.5.18 ifName.1

ifMIB.ifMIBObjects.ifXTable.ifXEntry.ifName.1 DISPLAY STRING- (ascii) sc0

استعلام باستخدام SNMPv1، الافتراضي ل OpenView HP snmpget

# snmpget -c public 14.32.5.18 ifHCInOctets.1

snmpget Agent reported error with variable #1.

.iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.ifMIB.ifMIBObjects.ifXTable.ifXEntry.

ifHCInOctets.1

SNMP Variable does not exist or access is denied.

نفس الاستعلام مع SNMPv2C

# snmpget -v 2c -c public 14.32.5.18 ifHCInOctets.1

ifMIB.ifMIBObjects.ifXTable.ifXEntry.ifHCInOctets.1 Counter64 622366215

q. ما هي أجهزة Cisco التي تنفذ عدادات SNMP من 64 بت، وخاصة ل IF-MIB؟

a. تنفذ أجهزة Cisco هذه عدادات SNMP من 64 بت:

ملاحظة: يجب أن تكون مستخدما مسجلا ويجب أن تسجل دخولك من أجل زيارة إرتباطات معرف تصحيح الأخطاء من Cisco ورؤية معلومات الخطأ التفصيلية.

- الموجهات Cisco 2500، 2600- لا تدعم هذه الموجهات عدادات 64-بت.

- مادة حفازة 2950 و 3550—يبدأ الدعم في cisco ios برمجية إطلاق 12.1(11)EA1 منذ cisco بق id CSCdx67611 ( يسجل زبون فقط) و cisco بق id CSCdw52807 ( يسجل زبون فقط).

- مادة حفازة 2900xl و 3500xl—يبدأ الدعم في cisco ios برمجية إطلاق 12.0(5)wc3 منذ cisco بق id CSCds45300 ( يسجل زبون فقط).

- السلسلة Catalyst 5000 series—منذ إصدار برنامج Cisco IOS Software 3.x. في RSM/RSFC، يبدأ الدعم في برنامج Cisco IOS الإصدار 12.1(6)E1 منذ Cisco BUG CSCds50549 ( العملاء المسجلون فقط).

- الوحدات النمطية Catalyst 5000/6000 ATM Modules—منذ الإصدار 12.0(14)W05(20) من برنامج Cisco IOS Software، ارجع إلى معرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCds07238 ( العملاء المسجلون فقط).

- نظام التشغيل Catalyst 6000 Gigabit Ethernet WAN OSM—نظرا لأن البرنامج Cisco IOS Software الإصدار 12.1.12E، ارجع إلى معرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCdw64849 ( العملاء المسجلون فقط).

- مادة حفازة 6000 sery — كل cisco ios برمجية إطلاق. يبدأ دعم WS-F6K-MSFC و MSM في برنامج Cisco IOS الإصدار 12.1(8a)E4.

- مادة حفازة 8500 sery — يبدأ الدعم اعتبارا من cisco ios برمجية إطلاق 12.0(5)W5(13).

- راجع الموجهات 3600 و 4000 والأنظمة الأساسية العليا من Cisco - مثل برنامج Cisco IOS الإصدار 12.0(1) وبرنامج Cisco IOS الإصدار 12.0(1)T، معرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCdj93712 ( العملاء المسجلون فقط) ومعرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCdt58029 ( العملاء المسجلون فقط).

- واجهات ترحيل الإطارات - مثل برنامج Cisco IOS الإصدار 12.0(17)S وبرنامج Cisco IOS الإصدار 12.2(4)T3، ارجع إلى عدادات 64-Bit لترحيل الإطارات.

- واجهات OC3 ATM — مثل الإصدار 12.0(6)T من برنامج Cisco IOS Software، ارجع إلى معرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCdm45357 ( العملاء المسجلون فقط).

- واجهات النفق- كما هو الحال من cisco ios برمجية إطلاق 12.0(16)S، أحلت cisco بق id CSCdt58029 ( يسجل زبون فقط).

ملاحظة: لا يدعم برنامج Cisco IOS software عدادات 64 بت لسرعات الواجهة التي تقل عن 20 ميجابت في الثانية. وهذا يعني أن عدادات 64 بت غير مدعومة على منافذ إيثرنت بسرعة 10 ميجابت. لا يدعم عدادات 64 بت إلا منافذ الإيثرنت السريع 100 ميجابت والمنافذ الأخرى عالية السرعة.

Q. هل عدادات IfInOctets و IfOutOctets SNMP هي نفسها عدادات show interfaces in/Out؟

أ. نعم، ولكن فقط عندما يتم تمكين SNMP من وقت التمهيد. إذا قمت بتشغيل جهاز Cisco، فقم بتمكين SNMP، فستبدأ عدادات SNMP من 0. فهم لا يلتقطون قيمهم تلقائيا من إخراج واجهة سطر الأوامر.

س. هل تتضمن عدادات ifInOctets و ifOutOctets تخطيط المصروفات العامة (بروتوكول من نقطة إلى نقطة، التحكم في إرتباط البيانات عالي المستوى)؟

ج. نعم.

س. في واجهة وضع النقل غير المتزامن، هل تتضمن العدادات رأس الخلية؟

أ. لا تتضمن عدادات وضع النقل غير المتزامن (ATM) حمولة ATM (رؤوس الخلايا وحشو AAL5).

q. لماذا لا تقوم عدادات SNMP بإرجاع نفس عدد أوامر عرض واجهة سطر الأوامر (CLI)؟

أ. يجب أن يلتزم كائن SNMP المعرف كعداد ب RFC1155 :

"3.2.3.3 . العدّاد

يمثل هذا النوع على مستوى التطبيق عددا صحيحا غير سالب يتزايد بشكل متكرر حتى يصل إلى الحد الأقصى للقيمة، عند الالتفاف حوله وبدء الزيادة مرة أخرى من الصفر. تحدد هذه المذكرة قيمة قصوى مقدارها 2^32-1 (4294967295 decimal) للعدادات.

لا توجد طرق لإعادة ضبط عداد SNMP إلى صفر دون الحاجة إلى إعادة تحميل الجهاز.

يمكن إعادة تعيين إخراج العداد من أمر show ل CLI على الواجهات نظرا لعدم وجود تقييدات SNMP.

عدادات الواجهة الأصلية المحددة في MIB-2 هي عدادات 32 بت. لواجهة 10 ميجابت في الثانية، يمكن لعداد 32 بت أن يلتف نظريا في 57 دقيقة. من السهل تجنب الانقطاع عن العمل طوال هذه الفترة الطويلة. ولكن بالنسبة ل 100 ميجابت في الثانية، فإن الحد الأدنى لوقت الالتفاف النظري هو 5.7 دقيقة. بالنسبة لواجهات 1 Gbps، ينخفض إلى 34 ثانية. ومن المسلم به أن هذه الأوقات هي لبث الحزم الكاملة الحجم من الخلف للخلف، وهو أمر نظري مثالي. ومع ذلك، كلما زادت سرعة الواجهة، صار من الصعب تجنب الالتفاف العكسي المفقود. كحل لهذه المشكلة، قام SNMPv2 SMI بتعريف نوع كائن جديد، العداد 64، لعدادات 64 بت. لذلك، هناك العديد من عدادات 64 بت الجديدة المحددة في جدول واجهة الملحق (ifxTable) المحددة في RFC 1573 (والتي تم إستبدالها لاحقا بواسطة RFC 2233 ). هذه من IF-MIB-V1SMI.MY ( العملاء المسجلون فقط).

ifHCInOcted (.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.6)

ifHCOutOctets (1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.10 )

ifHCInUcastPkts (.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.7)

ifHCOutUcastPkts (.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.11)

ifHCInMulticastPkts (.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.8)

ifHCOutMulticastPkts (.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.12)

ifHCInBroadcastPkts (.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.9)

ifHCOutBroadcastPkts (.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.13)

على الرغم من أنه قد تم كتابة الدعم الأساسي لقوائم 64 بت في البرنامج Cisco IOS Software، الإصدار 11.3، الذي يبدأ من البرنامج Cisco IOS Software، الإصدار 12.0، فقط إذا تم تنفيذ HCInOctets (.1.3.6.1.2.31.1.1.6) و HCOutOctets (1.3.6.1.1.31.1.1.1.10) للواجهات الفرعية ATM LANE LEC فقط. بالنسبة لمحولات مجموعة عمل Catalyst، تم تنفيذ دعم عداد 64 بت في الإصدار 3.1.

ملاحظة: يجب أن تستخدم بروتوكول SNMPv2c أو SNMPv3 لاسترداد أي عداد 64 كائنا.

عدادات SNMP واستفسارات إظهار الأوامر المكافئة

q. ماذا تفعل موجهات Cisco لمتغيرات SNMP MIB التالية: ifInOctets، ifInUcastPkts، ifInNUcastPkts، ifInDiscards، ifInErrors، ifInUnknownProtocols، ifOutOctets، ifOutUcastPkts، ifOutNuCastPkts، ifOutDiscards، ifOutErrors، وOutQLen؟

أ. راجع هذا الجدول للحصول على تفاصيل. هذا من RFC1213-MIB ( العملاء المسجلون فقط).

ifInNUcastPkts (.1.3.6.1.2.1.2.1.12)

هذه هي أعداد حزم البث والبث المتعدد الواردة.

IFinDiscards (.1.3.6.1.2.1.2.2.1.13)

يتم حساب هذه على أنها لا توجد مخازن مؤقتة كما هو موضح في الأمر show interfaces.

ifInErrors (.1.3.6.1.2.1.2.2.1.14)

هذه هي أعداد جميع أخطاء الإدخال كما هو موضح في الأمر show interfaces.

ifInUnknownProtocols (.1.3.6.1.2.1.2.2.1.15)

يتم حساب هذه كأخطاء غير مصنفة.

IfOutOctets (.1.3.6.1.2.2.2.1.16)

هذه هي أعداد عدد وحدات البايت التي تم إخراجها بواسطة الواجهة كما هو موضح في أمر show interfaces.

ifOutUcastPkts (.1.3.6.1.2.1.2.1.17)

هذه هي أعداد حزم البث الصادر والبث المتعدد.

IfOutDiscards (.1.3.6.1.2.1.2.2.1.19)

يتم حساب هذه كحالات سقوط للإخراج كما هو موضح في أمر show interfaces.

IfOutErrors (.1.3.6.1.2.1.2.1.20)

يتم حساب هذه كأخطاء إخراج كما هو موضح في الأمر show interfaces.

ifOutQLen (.1.3.6.1.2.1.2.2.1.21)

هذا هو عدد الحزم المسموح بها في قائمة انتظار الإخراج كما هو موضح في الأمر show interfaces.

لا تتوفر المتغيرات المدرجة سابقا والتي لا تقول إنها تظهر في واجهات العرض في أي مكان آخر غير SNMP.

الأمثلة

يستخدم هذا المثال محول 3640 يعمل ببرنامج Cisco IOS Software، الإصدار 12.2(2)T1. سلسلة مجتمع للقراءة فقط (RO) المستخدمة عامة وسلسلة مجتمع للقراءة والكتابة (RW) المستخدمة خاصة. ارجع إلى كيفية تكوين سلاسل مجتمع SNMP للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية تكوين سلاسل مجتمع SNMP على الأجهزة.

هذا الإخراج نموذجي من الأمر show ip interface brief الذي يتم تنفيذه في وضع التمكين:

3600#show ip interface brief

Interface    IP-Address      OK? Method Status  Prol

BRI0/0       unassigned      YES NVRAM  administratively down dow

FastEthernet0/0     172.16.99.20    YES NVRAM  up      up

Serial0/0    unassigned      YES NVRAM  down    dow

Serial0/0.1  unassigned      YES unset  down    dow

BRI0/0:1     unassigned      YES unset  administratively down dow

BRI0/0:2     unassigned      YES unset  administratively down dow

Serial0/1    unassigned      YES NVRAM  administratively down dow

ATM1/0       unassigned      YES NVRAM  down    dow

ATM1/0.109   10.164.0.46     YES NVRAM  down    dow

Virtual-Template1   99.99.99.99     YES NVRAM  down    dow

Loopback0    10.1.10.1       YES NVRAM  up      up

Loopback1    unassigned      YES NVRAM  up      up

Loopback101  3.3.3.3  YES NVRAM  administratively down dow

Loopback200  4.4.4.14 YES NVRAM  administratively down dow

Loopback201  4.4.4.18 YES NVRAM  administratively down dow

هذا الإخراج هو كائن قاعدة معلومات الإدارة (MIB) إذا كان DESCR (.1.3.6.1.2.2.2.1.2) للموجه السابق، وهو عبارة عن سلسلة نصية تحتوي على معلومات حول الواجهة. يعطي هذا اسم الواجهة والوصف كما تم الحصول عليه، والذي يستخدم إخراج أمر واجهة سطر الأوامر (CLI) السابق. يمكن أيضا إستخدام ifName (.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1) ولكن إذا قدم Descr وصف الواجهة مع الاسم، حيث يكون IfName فقط يعطي اسم الواجهة.

snmpwalk 172.16.99.20 public .1.3.6.1.2.1.2.2.1.2

interfaces.ifTable.ifEntry.ifDescr.1 = ATM1/0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifDescr.2 = BRI0/0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifDescr.3 = FastEthernet0/0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifDescr.4 = Serial0/0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifDescr.5 = BRI0/0:1

interfaces.ifTable.ifEntry.ifDescr.6 = BRI0/0:2

interfaces.ifTable.ifEntry.ifDescr.7 = Serial0/1

interfaces.ifTable.ifEntry.ifDescr.8 = Null0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifDescr.10 = Foreign Exchange Office 2/0/0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifDescr.11 = Foreign Exchange Office 2/0/1

interfaces.ifTable.ifEntry.ifDescr.12 = recEive And transMit 3/0/0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifDescr.13 = recEive And transMit 3/0/1

interfaces.ifTable.ifEntry.ifDescr.14 = Loopback0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifDescr.15 = Loopback1

interfaces.ifTable.ifEntry.ifDescr.16 = Loopback101

interfaces.ifTable.ifEntry.ifDescr.17 = Loopback200

interfaces.ifTable.ifEntry.ifDescr.18 = Loopback201

interfaces.ifTable.ifEntry.ifDescr.19 = Serial0/0.1

interfaces.ifTable.ifEntry.ifDescr.20 = ATM1/0.109-atm subif

interfaces.ifTable.ifEntry.ifDescr.21 = ATM1/0.109-aal5 layer

interfaces.ifTable.ifEntry.ifDescr.22 = Virtual-Template1

interfaces.ifTable.ifEntry.ifDescr.23 = Voice Encapsulation (POTS) Peer: 1

interfaces.ifTable.ifEntry.ifDescr.24 = Voice Over IP Peer: 2

interfaces.ifTable.ifEntry.ifDescr.25 = Voice Encapsulation (POTS) Peer: 111

interfaces.ifTable.ifEntry.ifDescr.26 = Voice Over IP Peer: 222

interfaces.ifTable.ifEntry.ifDescr.27 = Voice Over IP Peer: 1234

interfaces.ifTable.ifEntry.ifDescr.28 = Voice Over IP Peer: 300000

interfaces.ifTable.ifEntry.ifDescr.29 = Voice Over FR Peer: 3

interfaces.ifTable.ifEntry.ifDescr.30 = Voice Over IP Peer: 99

interfaces.ifTable.ifEntry.ifDescr.31 = Voice Encapsulation (POTS) Peer: 9

interfaces.ifTable.ifEntry.ifDescr.32 = BRI0/0-Physical

interfaces.ifTable.ifEntry.ifDescr.33 = BRI0/0-Signaling

interfaces.ifTable.ifEntry.ifDescr.34 = BRI0/0:1-Bearer Channel

interfaces.ifTable.ifEntry.ifDescr.35 = BRI0/0:2-Bearer Channel

1. إذا كانت InDiscards (.1.3.6.1.2.2.2.1.13):

snmpwalk 172.16.99.20 public .1.3.6.1.2.1.2.2.1.13

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInDiscards.1 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInDiscards.2 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInDiscards.3 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInDiscards.4 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInDiscards.5 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInDiscards.6 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInDiscards.7 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInDiscards.8 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInDiscards.10 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInDiscards.11 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInDiscards.12 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInDiscards.13 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInDiscards.14 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInDiscards.15 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInDiscards.16 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInDiscards.17 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInDiscards.18 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInDiscards.19 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInDiscards.20 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInDiscards.21 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInDiscards.22 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInDiscards.23 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInDiscards.24 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInDiscards.25 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInDiscards.26 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInDiscards.27 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInDiscards.28 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInDiscards.29 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInDiscards.30 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInDiscards.31 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInDiscards.32 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInDiscards.33 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInDiscards.34 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInDiscards.35 = Counter32: 0

ال ifInDiscards هو صفر لكل قارن من هذا مسحاج تخديد. إذا قمت بمقارنة هذا مع نتيجة واجهة سطر الأوامر (CLI) من الأمر show interfaces fastEthernet 0/0، فهذا يؤكد النتيجة:

3600#show interfaces fastEthernet 0/0

FastEthernet0/0 is up, line protocol is up

Hardware is AmdFE, address is 0001.42b4.fe81 (bia 0001.42b4.fe81)

Description: testme

Internet address is 172.16.99.20/24

MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation ARPA, loopback not set

Keepalive set (10 sec)

Full-duplex, 100Mb/s, 100BaseTX/FX

ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00

Last input 00:00:00, output 00:00:00, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Queueing strategy: fifo

Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 323 drops

5 minute input rate 1000 bits/sec, 2 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

1767411 packets input, 178272010 bytes

Received 1161500 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored

0 watchdog

0 input packets with dribble condition detected

7146925 packets output, 765049281 bytes, 0 underruns(0/0/0)

0 output errors, 0 collisions, 1 interface resets

0 babbles, 0 late collision, 461 deferred

0 lost carrier, 0 no carrier

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

2. ifInErrors (.1.3.6.1.2.1.2.2.1.14):

snmpwalk 172.16.99.20 public .1.3.6.1.2.1.2.2.1.14

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInErrors.1 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInErrors.2 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInErrors.3 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInErrors.4 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInErrors.5 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInErrors.6 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInErrors.7 = Counter32: 1

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInErrors.8 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInErrors.10 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInErrors.11 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInErrors.12 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInErrors.13 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInErrors.14 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInErrors.15 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInErrors.16 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInErrors.17 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInErrors.18 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInErrors.19 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInErrors.20 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInErrors.21 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInErrors.22 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInErrors.23 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInErrors.24 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInErrors.25 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInErrors.26 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInErrors.27 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInErrors.28 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInErrors.29 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInErrors.30 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInErrors.31 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInErrors.32 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInErrors.33 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInErrors.34 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInErrors.35 = Counter32: 0

يوضح هذا الإخراج أن هناك خطأ إدخال واحد فقط للواجهة

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInErrors.7 = Counter32: 1.

لتحديد الواجهة التي تكون هذه الواجهة، قم بمقارنتها مع إخراج ifDescr أعلاه، والذي يوضح أن هذا من الواجهات.ifTable.ifEntry.ifDescr.7 = Serial0/1. قم الآن بتنفيذ الأمر show interfaces serial 0/1 في وضع التمكين للتحقق من النتيجة السابقة:

3600#show interfaces serial 0/1

Serial0/1 is administratively down, line protocol is down

Hardware is DSCC4 Serial

Description: atm-dxi test

MTU 1500 bytes, BW 2048 Kbit, DLY 20000 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation ATM-DXI, loopback not set

Keepalive not set

Last input never, output never, output hang never

Last clearing of "show interface" counters 1w1d

Queueing strategy: fifo

Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer

Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles

1 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 1 abort

0 packets output, 0 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

0 carrier transitions

DCD=down  DSR=down  DTR=down  RTS=down  CTS=down

3. IfOutOctets (.1.3.6.1.2.2.2.1.16):

snmpwalk 172.16.99.20 public .1.3.6.1.2.1.2.2.1.16

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutOctets.1 = Counter32: 98

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutOctets.2 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutOctets.3 = Counter32: 765470674

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutOctets.4 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutOctets.5 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutOctets.6 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutOctets.7 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutOctets.8 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutOctets.10 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutOctets.11 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutOctets.12 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutOctets.13 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutOctets.14 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutOctets.15 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutOctets.16 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutOctets.17 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutOctets.18 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutOctets.19 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutOctets.20 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutOctets.21 = Counter32: 98

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutOctets.22 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutOctets.23 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutOctets.24 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutOctets.25 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutOctets.26 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutOctets.27 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutOctets.28 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutOctets.29 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutOctets.30 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutOctets.31 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutOctets.32 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutOctets.33 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutOctets.34 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutOctets.35 = Counter32: 0

إذا قمت بمقارنة النتيجة السابقة مع مخرجات IFdescr، فإن هذا يشير إلى:

- interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutOctets.1 = Counter32: 98 يتوافق مع الواجهات.ifTable.ifEntry.ifDescr.1 = ATM1/0

- interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutOctets.3 = Counter32: 765470674 تتوافق مع الواجهات.ifTable.ifEntry.ifDescr.3 = FastEthernet0/0

- interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutOctets.21 = Counter32: 98 يتوافق مع الواجهات.ifTable.ifEntry.ifDescr.21 = ATM1/0.109-aal5 طبقة

هذا هو الإنتاج من ال CLI عرض قارن أمر ل كل من القارن سابق يطبق في enable أسلوب:

3600#show interfaces atM 1/0

ATM1/0 is down, line protocol is down

Hardware is RS8234 ATMOC3

MTU 4470 bytes, sub MTU 4470, BW 155000 Kbit, DLY 80 usec,

reliability 5/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation ATM, loopback not set

Encapsulation(s): AAL5

1024 maximum active VCs, 1 current VCCs

VC idle disconnect time: 300 seconds

Last input never, output 1w1d, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0

Queueing strategy: None

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer

Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort

2 packets output, 98 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 2 interface resets

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

3600#show interfaces fastEthernet 0/0

FastEthernet0/0 is up, line protocol is up

Hardware is AmdFE, address is 0001.42b4.fe81 (bia 0001.42b4.fe81)

Description: testme

Internet address is 172.16.99.20/24

MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation ARPA, loopback not set

Keepalive set (10 sec)

Full-duplex, 100Mb/s, 100BaseTX/FX

ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00

Last input 00:00:00, output 00:00:00, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Queueing strategy: fifo

Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 323 drops

5 minute input rate 2000 bits/sec, 3 packets/sec

5 minute output rate 1000 bits/sec, 1 packets/sec

1772214 packets input, 178767841 bytes

Received 1164210 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored

0 watchdog

0 input packets with dribble condition detected

7149179 packets output, 765450524 bytes, 0 underruns(0/0/0)

0 output errors, 0 collisions, 1 interface resets

0 babbles, 0 late collision, 461 deferred

0 lost carrier, 0 no carrier

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

لا يتطابق إخراج ifOutOctets مع إخراج واجهة سطر الأوامر ل show interfaces FastEthernet 0/0، ولكنه مماثل. هذا لأن هناك قد يكون هناك تأخير عندما القارن يكون استعملت وعندما ال CLI أمر يكون نفذت.

3600#show interfaces atM 1/0.109

ATM1/0.109 is down, line protocol is down

Hardware is RS8234 ATMOC3

Description: pvc

Internet address is 10.164.0.46/30

MTU 4470 bytes, BW 2250 Kbit, DLY 80 usec,

reliability 5/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation ATM

0 packets input, 0 bytes

2 packets output,98 bytes

0 OAM cells input, 77093 OAM cells output

AAL5 CRC errors : 0

AAL5 SAR Timeouts : 0

AAL5 Oversized SDUs : 0

AAL5 length violation : 0

AAL5 CPI Error : 0

4. IfOutDiscards (.1.3.6.1.2.2.2.1.19):

snmpwalk 172.16.99.20 public .1.3.6.1.2.1.2.2.1.19

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutDiscards.1 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutDiscards.2 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutDiscards.3 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutDiscards.4 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutDiscards.5 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutDiscards.6 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutDiscards.7 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutDiscards.8 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutDiscards.10 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutDiscards.11 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutDiscards.12 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutDiscards.13 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutDiscards.14 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutDiscards.15 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutDiscards.16 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutDiscards.17 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutDiscards.18 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutDiscards.19 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutDiscards.20 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutDiscards.21 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutDiscards.22 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutDiscards.23 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutDiscards.24 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutDiscards.25 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutDiscards.26 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutDiscards.27 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutDiscards.28 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutDiscards.29 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutDiscards.30 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutDiscards.31 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutDiscards.32 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutDiscards.33 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutDiscards.34 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutDiscards.35 = Counter32: 0

قيمة ifOutDiscards هي صفر لجميع الواجهات. مع الأمر show interfaces fastEthernet 0/0 كمثال، ينتج هذا الأمر هذه النتيجة:

3600#show interfaces fastEthernet 0/0

FastEthernet0/0 is up, line protocol is up

Hardware is AmdFE, address is 0001.42b4.fe81 (bia 0001.42b4.fe81)

Description: testme

Internet address is 172.16.99.20/24

MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation ARPA, loopback not set

Keepalive set (10 sec)

Full-duplex, 100Mb/s, 100BaseTX/FX

ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00

Last input 00:00:00, output 00:00:00, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Queueing strategy: fifo

Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 323 drops

5 minute input rate 1000 bits/sec, 2 packets/sec

5 minute output rate 1000 bits/sec, 1 packets/sec

1774581 packets input, 179005552 bytes

Received 1165620 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored

0 watchdog

0 input packets with dribble condition detected

7150259 packets output, 765645035 bytes, 0 underruns(0/0/0)

0 output errors, 0 collisions, 1 interface resets

0 babbles, 0 late collision, 461 deferred

0 lost carrier, 0 no carrier

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

5. IfOutErrors (.1.3.6.1.2.2.2.1.20):

snmpwalk 172.16.99.20 public .1.3.6.1.2.1.2.2.1.20

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutErrors.1 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutErrors.2 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutErrors.3 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutErrors.4 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutErrors.5 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutErrors.6 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutErrors.7 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutErrors.8 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutErrors.10 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutErrors.11 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutErrors.12 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutErrors.13 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutErrors.14 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutErrors.15 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutErrors.16 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutErrors.17 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutErrors.18 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutErrors.19 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutErrors.20 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutErrors.21 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutErrors.22 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutErrors.23 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutErrors.24 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutErrors.25 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutErrors.26 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutErrors.27 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutErrors.28 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutErrors.29 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutErrors.30 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutErrors.31 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutErrors.32 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutErrors.33 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutErrors.34 = Counter32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutErrors.35 = Counter32: 0

ال ifOutErrors هو صفر لكل الواجهات. مع الأمر show interfaces fastEthernet 0/0 كمثال، ينتج هذا الأمر هذه النتيجة:

3600#show interfaces fastEthernet 0/0

FastEthernet0/0 is up, line protocol is up

Hardware is AmdFE, address is 0001.42b4.fe81 (bia 0001.42b4.fe81)

Description: testme

Internet address is 172.16.99.20/24

MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation ARPA, loopback not set

Keepalive set (10 sec)

Full-duplex, 100Mb/s, 100BaseTX/FX

ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00

Last input 00:00:00, output 00:00:00, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Queueing strategy: fifo

Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 323 drops

5 minute input rate 0 bits/sec, 1 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

1776187 packets input, 179154616 bytes

Received 1166778 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored

0 watchdog

0 input packets with dribble condition detected

7150781 packets output, 765744231 bytes, 0 underruns(0/0/0)

0 output errors, 0 collisions, 1 interface resets

0 babbles, 0 late collision, 461 deferred

0 lost carrier, 0 no carrier

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

6. ifOutQLen (.1.3.6.1.2.1.2.1.21):

snmpwalk 172.16.99.20 public .1.3.6.1.2.1.2.2.1.21

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutQLen.1 = Gauge32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutQLen.2 = Gauge32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutQLen.3 = Gauge32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutQLen.4 = Gauge32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutQLen.5 = Gauge32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutQLen.6 = Gauge32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutQLen.7 = Gauge32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutQLen.8 = Gauge32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutQLen.10 = Gauge32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutQLen.11 = Gauge32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutQLen.12 = Gauge32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutQLen.13 = Gauge32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutQLen.14 = Gauge32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutQLen.15 = Gauge32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutQLen.16 = Gauge32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutQLen.17 = Gauge32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutQLen.18 = Gauge32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutQLen.19 = Gauge32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutQLen.20 = Gauge32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutQLen.21 = Gauge32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutQLen.22 = Gauge32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutQLen.23 = Gauge32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutQLen.24 = Gauge32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutQLen.25 = Gauge32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutQLen.26 = Gauge32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutQLen.27 = Gauge32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutQLen.28 = Gauge32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutQLen.29 = Gauge32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutQLen.30 = Gauge32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutQLen.31 = Gauge32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutQLen.32 = Gauge32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutQLen.33 = Gauge32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutQLen.34 = Gauge32: 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutQLen.35 = Gauge32: 0

ال ifOutQLen هو صفر لكل القارن. باستخدام الأمر show interfaces fastEthernet 0/0 كمثال:

3600#show interfaces fastEthernet 0/0

FastEthernet0/0 is up, line protocol is up

Hardware is AmdFE, address is 0001.42b4.fe81 (bia 0001.42b4.fe81)

Description: testme

Internet address is 172.16.99.20/24

MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation ARPA, loopback not set

Keepalive set (10 sec)

Full-duplex, 100Mb/s, 100BaseTX/FX

ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00

Last input 00:00:00, output 00:00:00, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Queueing strategy: fifo

Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 323 drops

5 minute input rate 0 bits/sec, 1 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

1776912 packets input, 179225431 bytes

Received 1167240 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored

0 watchdog

0 input packets with dribble condition detected

7151102 packets output, 765796341 bytes, 0 underruns(0/0/0)

0 output errors, 0 collisions, 1 interface resets

0 babbles, 0 late collision, 461 deferred

0 lost carrier, 0 no carrier

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

س. ما هي العلاقة بين عبارات show interfaces no buffers وعمليات إسقاط قائمة انتظار الإدخال؟ لماذا لا تمنح بطاقات InDiscards الخاصة ب SNMP أعداد المخازن المؤقتة ولا تقوم بإسقاط قائمة انتظار الإدخال، بينما تمنح بطاقات OutDiscards الخاصة ب SNMP حالات إسقاط قائمة انتظار الإخراج؟

أ. يعمل LocIfInputQueueDrop/IfInDiscards بشكل مختلف عن LocIfOutputQueueDrop/IfOutDiscards. يقوم ifInDiscards بحساب عدد الحزم التي يتم التخلص منها بسبب نقص مورد النظام مثل مخزن مؤقت. بشكل عام، هذه مجموعة فرعية من locIfInputQueueDrop. غالبا ما ترى locIfInputQueueDrop = ifInDiscards. ولكن، يقوم locIfInputQueueDrop أيضا بحساب عدد الحزم التي تم إسقاطها لأنها تصل إلى حد قائمة انتظار الإدخال. بشكل عام، يمكنك رؤية LocIfInputQueueDrop > IfInDiscards.

ملخص

locIfInputQueueDrop = عمليات إسقاط حد قائمة الانتظار + عدم عمليات إسقاط المخزن المؤقت إذا كان InDiscards = عدم عمليات إسقاط المخزن المؤقت (وهو مجموعة فرعية من locIfInputQueueDrop)

يكون LocIfOutputQueueDrop و IfOutDiscards متساويين دائما عند حسابهما لنفس الأحداث. تصل هذه الأحداث إلى حد قائمة انتظار الإخراج، ولا تحتوي على مخزن مؤقت ل TX للجهاز عند تحويل الحزمة من واجهة إلى أخرى. معرفات OIDs الخاصة بكائنات MIB السابقة هي التالية:

من Old-Cisco-Interfaces-MIB ( العملاء المسجلون فقط)

من RFC1213-MIB ( العملاء المسجلون فقط)

locIfInputQueueDrop = .1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.26

ifInDiscards = .1.3.6.1.2.1.2.2.1.13

locIfOutputQueueDrop = .1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.27

ifOutDiscards = .1.3.6.1.2.1.2.2.1.19

س. هل يمكنني إجراء إستطلاع على أي مخزن مؤقت على الموجه؟

ج. نعم. يمكنك إجراء الاستطلاع ل ifInDiscards من أجل إستطلاع عدم وجود مخازن مؤقتة.

Q. كيف يمكنني تعيين حد قائمة انتظار الاستقصاء على الموجه؟

أ. باستخدام بروتوكول SNMP، لا توجد طريقة لأمر show interfaces لتجزئة العناصر الفردية التي تنتقل إلى عمليات إسقاط الإخراج.

تأمل في هذه المعلومات الجديدة حول ما يدخل إلى عداد إسقاط المخرجات:

حالات إسقاط الإدخال = حالات إسقاط حد قائمة الانتظار + حالات إسقاط التقييد + عمليات إسقاط قائمة انتظار SMT بالكامل + عمليات إسقاط RSRB + عدم حالات إسقاط المخزن المؤقت

وبالإضافة إلى ذلك، لا يتم مسح عدادات SNMP أبدا، حتى إذا تم مسح الواجهات.

معلومات ذات صلة

- التلميحات التقنية لخدمات تطبيق IP

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems