المحتويات

- تسريب الذاكرة

- ICSeverity

- التأثير

- الوصف

- SyslogMessage

- MessageSample

- عائلة المنتجات

- ريغيكس

- التوصية

- الأوامر

تسريب الذاكرة

ICSeverity

4 - تحذير

التأثير

عالية - يمكن أن يؤدي تسريب الذاكرة إلى تعطل الجهاز بالكامل، مما يؤدي إلى انقطاع الشبكة إذا كان الجهاز في حالة حرجة

الوصف

يمكن أن يؤدي إستخدام الذاكرة لعملية تتزايد مع مرور الوقت، ولا يتم إصدارها، في نهاية المطاف إلى نفاد ذاكرة نظام التشغيل. إذا نفدت ذاكرة النظام، فسوف يتعطل. راجع الخلل CSCsw33723 للحصول على معلومات إضافية وأمثلة على الأوامر ذات المخرجات الكبيرة التي تسهم في هذا الوضع. العتبة الحرجة هي 95٪.

SyslogMessage

PLATFORM-3-ELEMENT_CRITICAL

MessageSample

Apr 10 10:10:10 <> %PLATFORM-3-ELEMENT_CRITICAL:Switch 1 R0/0: smand:  1/RP/0: Used Memory value 96% exceeds critical level 95%

عائلة المنتجات

- المحولات Cisco Catalyst 9300 Series Switches

- موجّهات الخدمات المتكاملة للسلسلة Cisco 4000 Series

- المحولات Cisco Catalyst 9200 Series Switches

- المحولات Cisco Catalyst 9400 Series Switches

- المحولات Cisco Catalyst 9500 Series Switches

- المحولات Cisco Catalyst 9600 Series Switches

- سلسلة مبدلات Cisco Catalyst 9500H

- وحدات التحكم اللاسلكية للسلسلة Cisco Catalyst 9800 Series

- وحدة التحكم اللاسلكية Cisco Catalyst 9800 في السحابة

- سلسلة موجهات خدمات التجميع طراز ASR 1000 من Cisco

ريغيكس

غير متوفر

التوصية

تجنب تشغيل الأوامر ذات المخرجات الطويلة. من الآمن إعادة تشغيل إصدار الأمر بشكل دوري: Device#test منصة برمجية عملية الخروج من shell-manager RP نشط حالة إن لا يوفر هذا تخفيف مؤقت، أنت أمكن تحتاج أن يعيد الأداة. ومع ذلك، نظرا لأن الحالة الأساسية لا تزال موجودة، فإن الحل الدائم الوحيد هو ترقية البرنامج إلى إصدار ثابت.

الأوامر

#show version

#show platform software process list RP active name smand