المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

التكوين

إنهاء جلسة PPPoA: xDSL إلى 7200

الربط وفقا لمعيار RFC 1483: من xDSL إلى 7200

RBE: xDSL إلى 7200

PPPoE: xDSL إلى 7200

L2TP: xDSL إلى 7200 عبر L2TP

التحقق من الصحة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

معلومات ذات صلة

المقدمة

يقدم هذا المستند وصفا عاما لمكونات خط المشترك الرقمي (DSL) وكيفية ملائمة المكونات معا في تنفيذ DSL أساسي. تظهر نماذج التكوينات الواردة في هذا المستند شبكات DSL الأكثر شيوعا قيد الاستخدام حاليا. يمكنك إستخدام هذه التكوينات كمرجع عام لتصميم تنفيذ تجميع النطاق الترددي العريض. ومع ذلك، لا تقم بعرض هذه التكوينات كحل قاطع ملفات تعريف الارتباط. يختلف كل عميل وكل متطلب عن الآخر، وهناك طرق عديدة لتحقيق نفس أهداف التصميم.

في حين أن التكوينات الواردة في هذا المستند كاملة قدر الإمكان، إلا أن المستند يقدم الأسطر الأساسية فقط. يفترض المستند أن المستخدم لديه فهم أساسي لتكوين جهاز Cisco ويتجاهل العديد من خطوط الأوامر الأساسية. أستخدم هذه التكوينات فقط كنقطة بداية لتصميم التطبيق الخاص بك.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

التكوين

في هذا القسم، تُقدّم لك معلومات تكوين الميزات الموضحة في هذا المستند.

ملاحظة: أستخدم أداة بحث الأوامر (للعملاء المسجلين فقط) للعثور على مزيد من المعلومات حول الأوامر المستخدمة في هذا المستند.

إنهاء جلسة PPPoA: xDSL إلى 7200

الرسم التخطيطي للشبكة

يستعمل هذا قسم هذا شبكة setup:

التكوينات

يوضح هذا المثال كيفية توصيل أجهزة أماكن عمل عملاء Cisco 677 أو DSL الأخرى (CPE) ب Cisco 7200 عبر PPP عبر ATM (PPPoA). يتضمن التكوين محول Cisco Lightstream 1010 (LS1010) ATM، وهو مكون إختياري. تكون النتائج هي نفسها إذا قمت بتوصيل مضاعف الوصول إلى DSL (DSLAM) مباشرة ب Cisco 7200.

في هذا المثال، تقوم بإنشاء جلسة PPP على Cisco 677 والإنهاء في Cisco 7200. بعد إنهاء الجلسة، يقوم IP التقليدي بتمرير حركة مرور البيانات إلى موفر خدمة الشبكة (NSP) أو إلى الإنترنت.

ال CPE يتلقى تشكيل أن ينجز شبكة عنوان ترجمة (NAT)/ميناء عنوان ترجمة (PAT). كما يقوم CPE بتنفيذ خادم DHCP لتعيين عناوين IP إلى محطات الإيثرنت.

يستخدم هذا القسم التكوينات التالية:

- تكوين PC ل PPPoA

- تكوين Cisco CPE ل PPPoA

- تكوين DSLAM ل PPPoA من Cisco

- تكوين Cisco LS1010 ل PPPoA

- تكوين Cisco 7200 ل PPPoA

تكوين PC ل PPPoA

1. قم بتعيين عنونة IP للحصول تلقائيا على عنوان IP.

2. تعيين WINS لاستخدام DHCP لحل WINS.

3. تأكد من عدم تعيين أية بوابة افتراضية.

ملاحظة: إذا تعذر على DHCP تمرير هذه المعلومات، فأنت بحاجة إلى تعيين اسم مجال.

تكوين Cisco CPE ل PPPoA

cbos> enable

Password:

cbos# set nat enable

NAT is now enabled

You must use "write" then reboot for changes to take effect.

cbos# set ppp wan0-0 login

User name for wan0-0 has been set to testcpe.

cbos# set ppp wan0-0 password

Password for wan0-0 has been set to cisco.

cbos# set ppp wan0-0 ipcp 0.0.0.0

PPP wan0-0 IPCP Address set to 0.0.0.0

cbos# set int wan0-0 close

cbos# set int wan0-0 vpi 1

cbos# set int wan0-0 vci 32

cbos# set int wan0-0 open

cbos# set int eth0 address 172.22.10.254

eth0 ip address changed from 10.0.0.1 to 172.22.10.254

cbos# set int eth0 netmask 255.255.255.0

eth0 netmask changed from 255.255.255.0 to 255.255.255.0

cbos# set dhcp server enable

DHCP Server enabled

cbos# set dhcp server pool 0 ip 172.22.10.0

Pool 0 IP parameter is now 172.22.10.0

cbos# set dhcp server pool 0 netmask 255.255.255.0

Pool 0 netmask parameter is now 255.255.255.0

cbos# set dhcp server pool 0 gateway 172.22.10.254

Pool 0 gateway parameter is now 172.22.10.254

cbos# set password exec

Exec Password Change Successful!

cbos# set password enable

Enable Password Change Successful!

cbos# write

NVRAM written.

تكوين DSLAM ل PPPoA من Cisco

hostname 6260

! Subtending Port - Will set as shutdown

interface atm0/2

shutdown

slot 1 atuc-1-4dmt

!

dsl-profile fast

dmt codeword-size downstream 16 upstream 16

dmt bitrate maximum interleaved downstream 8032 upstream 832

!

interface atm1/1

dsl profile fast

atm pvc 1 32 interface atm0/1 1 35

تكوين Cisco LS1010 ل PPPoA

interface ATM 0/1/2

no ip address

no ip directed-broadcast

no ATM ilmi-keepalive

ATM pvp 1 interface ATM 0/0/2 1

تكوين Cisco 7200 ل PPPoA

aaa new-model

AAA authentication ppp default local

!

!

username password

!

!

interface ATM 2/0.1 multipoint

no ip directed-broadcast

PVC 1/35

encapsulation aal5mux ppp Virtual-Template 2

!

!

interface FastEthernet 4/0

ip address 172.22.32.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

!

!

interface Virtual-Template 2

ip unnumbered FastEthernet 4/0

no ip directed-broadcast

peer default ip address pool <pool name>

ppp authentication pap

!

!

ip local pool <pool name> 172.22.40.10 172.22.40.25

الربط وفقا لمعيار RFC 1483: من xDSL إلى 7200

الرسم التخطيطي للشبكة

يستعمل هذا قسم هذا شبكة setup:

التكوينات

يصف هذا المثال كيفية توصيل Cisco 677، أو DSL CPE آخر، إلى Cisco 7200 عبر تضمين مجسر RFC 1483. يتضمن هذا التكوين محول Cisco LS1010 ATM، وهو مكون إختياري. وتكون النتائج هي نفسها إذا قمت بتوصيل DSLAM مباشرة ب Cisco 7200.

في هذا المثال، تقوم بإنشاء جلسة العمل المجزأة على Cisco 677 والإنهاء في Cisco 7200. بعد الجلسة جسر إلى ال cisco 7200، يمرر ip تقليدي حركة مرور إلى NSP أو إلى الإنترنت. يعين خادم DHCP ذو التكوين في 7200 عنوان IP إلى محطة عمل العميل.

يستخدم هذا التكوين التوجيه والربط المدمجين (IRB). لتخفيف المخاوف المتعلقة بقابلية التوسعة والأمان باستخدام IRB، تذكر عملية التضمين الموجه (RBE).

يستخدم هذا القسم التكوينات التالية:

- تكوين PC ل RFC 1483

- تكوين Cisco 677 CPE ل RFC 1483

- تكوين Cisco DSLAM ل RFC 1483

- تكوين Cisco LS1010 ل RFC 1483

- تكوين Cisco 7200 ل RFC 1483

تكوين PC ل RFC 1483

1. قم بتعيين عنونة IP للحصول تلقائيا على عنوان IP.

2. تعيين WINS لاستخدام DHCP لحل WINS.

3. تأكد من عدم تعيين أية بوابة افتراضية.

ملاحظة: إذا تعذر على DHCP تمرير هذه المعلومات، فأنت بحاجة إلى تعيين اسم مجال.

تكوين Cisco 677 CPE ل RFC 1483

cbos# set bridging rfc1483 enabled

!--- Use write, then reboot for the changes to take effect.

cbos# set bridging management enable

cbos# set int eth0 address 172.22.40.25

!--- You use this IP address for management purposes only.

cbos# set int wan0-0 close

cbos# set int wan0-0 vpi 1

cbos# set int wan0-0 vci 32

cbos# set int wan0-0 open

cbos# write

NVRAM written.

cbos# reboot

تكوين Cisco DSLAM ل RFC 1483

hostname 6260

! Subtending Port - Will set as shutdown

interface atm0/2

shutdown

slot 1 atuc-1-4dmt

!

dsl-profile fast

dmt codeword-size downstream 16 upstream 16

dmt bitrate maximum interleaved downstream 8032 upstream 832

!

interface atm1/1

dsl profile fast

ATM PVC 1 32 interface atm0/1 1 35

تكوين Cisco LS1010 ل RFC 1483

interface ATM 0/1/2

no ip address

no ip directed-broadcast

no ATM ilmi-keepalive

ATM pvp 1 interface ATM 0/0/2 1

تكوين Cisco 7200 ل RFC 1483

ip dhcp excluded-address 172.22.40.1 172.22.40.25

!

!

ip dhcp pool 0

network 172.22.40.0 255.255.255.0

default-router 172.22.40.9

dns-server

netbios-name-server

!

!

bridge irb

!

!

interface ATM 2/0

no ip address

no ip directed-broadcast

no ATM ilmi-keepalive

!

!

interface ATM 2/0.1 point-to-point

no ip directed-broadcast

PVC 1/35

encapsulation aal5snap

bridge-group 1

!

!

interface ATM 2/0.2 point-to-point

no ip directed-broadcast

PVC 1/36

encapsulation aal5snap

bridge-group 1!

!

interface FastEthernet 4/0

ip address 172.22.32.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

!

!

interface BVI 1

ip address 172.22.40.9 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

!

!

bridge 1 protocol ieee

bridge 1 route ip

RBE: xDSL إلى 7200

الرسم التخطيطي للشبكة

يستعمل هذا قسم هذا شبكة setup:

التكوينات

RBE هو حاليا التكوين المختار لمعظم عمليات تثبيت DSL الجديدة. ويعالج RBE مشكلات الأمان والقابلية للتطوير الخاصة بالجسر في بيئة مشترك النطاق الترددي العريض.

يعين خادم DHCP ذو التكوين في 7200 عنوان IP إلى محطة عمل العميل.

هام: لا يمكن ل DHCP التشغيل على الموجه باستخدام ATM غير المرقمة إلا عند إستخدام برنامج Cisco IOS® الإصدار 12.1(2)T أو إصدار أحدث.

يستخدم هذا القسم التكوينات التالية:

- تكوين PC ل RBE

- تكوين Cisco CPE ل RBE

- تكوين Cisco DSLAM ل RBE

- تكوين Cisco LS1010 ل RBE

- تكوين Cisco 7200 ل RBE

تكوين PC ل RBE

1. قم بتعيين عنونة IP للحصول تلقائيا على عنوان IP.

2. تعيين WINS لاستخدام DHCP لحل WINS.

3. تأكد من عدم تعيين أية بوابة افتراضية.

ملاحظة: إذا تعذر على DHCP تمرير هذه المعلومات، فأنت بحاجة إلى تعيين اسم مجال.

تكوين Cisco CPE ل RBE

cbos# set bridging rfc1483 enabled

!--- Use write, then reboot for the changes to take effect.

cbos# set bridging management enable

cbos# set int eth0 address 172.22.40.25

!--- You use this IP address for management purposes only.

cbos# set int wan0-0 close

cbos# set int wan0-0 vpi 1

cbos# set int wan0-0 vci 32

cbos# set int wan0-0 open

cbos# write

NVRAM written.

cbos# reboot

تكوين Cisco DSLAM ل RBE

hostname 6260

! Subtending Port - Will set as shutdown

interface atm0/2

shutdown

slot 1 atuc-1-4dmt

!

dsl-profile fast

dmt codeword-size downstream 16 upstream 16

dmt bitrate maximum interleaved downstream 8032 upstream 832

!

interface atm1/1

dsl profile fast

ATM PVC 1 32 interface atm0/1 1 35

تكوين Cisco LS1010 ل RBE

interface ATM 0/1/2

no ip address

no ip directed-broadcast

no ATM ilmi-keepalive

ATM pvp 1 interface ATM 0/0/2 1

تكوين Cisco 7200 ل RBE

ip dhcp excluded-address 172.22.40.1 172.22.40.25

!

!

ip dhcp pool 0

network 172.22.40.0 255.255.255.0

default-router 172.22.40.9

dns-server

netbios-name-server

!

!

interface Loopback0

ip address 172.22.40.9 255.255.255.0

!

!

interface ATM 2/0

no ip address

no ip directed-broadcast

no ATM ilmi-keepalive

!

!

interface ATM 2/0.1 point-to-point

ip unnumbered Loopback0

no ip directed-broadcast

ATM route-bridged ip

PVC 1/35

encapsulation aal5snap

!

!

interface ATM 2/0.2 point-to-point

ip unnumbered Loopback0

no ip directed-broadcast

ATM route-bridged ip

PVC 1/36

encapsulation aal5snap

!

!

interface FastEthernet 4/0

ip address 172.22.32.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

!

!

PPPoE: xDSL إلى 7200

الرسم التخطيطي للشبكة

يستعمل هذا قسم هذا شبكة setup:

التكوينات

يقوم PPP عبر الإيثرنت (PPPoE) بتوسيع جلسة PPP من الموجه إلى العميل الطرفي. يتم تشغيل بروتوكول الاتصال من نقطة إلى نقطة (PPP) وبرنامج المصادقة عادة على العميل إما داخل نظام التشغيل أو في تطبيق مستقل. يعمل بروتوكول CPE في وضع التوصيل بين جلسات عمل بروتوكول الاتصال (PPP) عبر اتصال DSL. غير أن CPE لا يمكنه العمل كخادم DHCP في هذا السيناريو.

التكوينات الخاصة بمحول CPE و DSLAM و ATM هي نفسها التكوينات الخاصة بجسر RFC 1483. يمكنك تكوين موجه التجميع Cisco 7200 للمصادقة المحلية، كما يوضح المثال التالي. أو يمكنك تكوين 7200 باستخدام مصادقة RADIUS للمصادقة والتخويل والمحاسبة (AAA).

يستخدم هذا القسم التكوينات التالية:

- تكوين PC ل PPPoE

- تكوين Cisco 677 CPE ل PPPoE

- تكوين DSLAM ل PPPoE من Cisco

- تكوين Cisco LS1010 ل PPPoE

- تكوين Cisco 7200 ل PPPoE

تكوين PC ل PPPoE

1. قم بتعيين عنونة IP للحصول تلقائيا على عنوان IP.

2. تعيين WINS لاستخدام DHCP لحل WINS.

3. تأكد من عدم تعيين أية بوابة افتراضية.

ملاحظة: إذا تعذر على DHCP تمرير هذه المعلومات، فأنت بحاجة إلى تعيين اسم مجال.

ملاحظة: يجب أن تكون المحطة الطرفية قادرة على إنشاء اتصال PPP بالموجه. قد يكون من الضروري توفر برنامج عميل خاص للمصادقة والوصول.

تكوين Cisco 677 CPE ل PPPoE

cbos# set bridging rfc1483 enabled

!--- Use write, then reboot for the changes to take effect.

cbos# set bridging management enable

cbos# set int eth0 address 172.22.40.25

!--- You use this IP address for management purposes only.

cbos# set int wan0-0 close

cbos# set int wan0-0 vpi 1

cbos# set int wan0-0 vci 32

cbos# set int wan0-0 open

cbos# write

NVRAM written.

cbos# reboot

تكوين DSLAM ل PPPoE من Cisco

hostname 6260

! Subtending Port - Will set as shutdown

interface atm0/2

shutdown

slot 1 atuc-1-4dmt

!

dsl-profile fast

dmt codeword-size downstream 16 upstream 16

dmt bitrate maximum interleaved downstream 8032 upstream 832

!

interface atm1/1

dsl profile fast

ATM PVC 1 32 interface atm0/1 1 35

تكوين Cisco LS1010 ل PPPoE

interface ATM 0/1/2

no ip address

no ip directed-broadcast

no ATM ilmi-keepalive

ATM pvp 1 interface ATM 0/0/2 1

تكوين Cisco 7200 ل PPPoE

!

username <username> password <password>

!

vpdn enable

!

vpdn-group 1

accept-dialin

protocol pppoe

virtual-template 1

pppoe limit per-mac 100

pppoe limit per-vc 100

!

ip cef

!

interface atm2/0

no ip address

no ip directed-broadcast

no ATM ilmi-keepalive

!

!

interface ATM 2/0.1 point-to-point

no ip directed-broadcast

PVC 1/35

encapsulation aal5snap

protocol pppoe

!

!

interface ATM 2/0.2 point-to-point

no ip directed-broadcast

PVC 1/36

encapsulation aal5snap

protocol pppoe

!

interface Virtual-Template1

ip unnumbered FastEthernet 4/0

no ip directed-broadcast

peer default ip address pool <pool name>

ppp authentication pap

!

interface FastEthernet 4/0

ip address 172.22.32.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

!

ip local pool <pool name> 172.22.32.20 172.22.32.100

L2TP: xDSL إلى 7200 عبر L2TP

الرسم التخطيطي للشبكة

يستعمل هذا قسم هذا شبكة setup:

التكوينات

ويوفر بروتوكول الاتصال النفقي للطبقة الثانية (L2TP) وسيلة لإنهاء اتصال PPP من المستخدم النهائي في موقع واحد ونقل حزم بيانات L2 إلى موقع آخر. تعمل تقنية L2TP على إلغاء تحميل الكثير من وظائف IP من جهاز التجميع وتسمح بتصميمات أكثر مركزية للشبكة. يوفر خادم RADIUS المصادقة والتفويض والمحاسبة (AAA).

تكون تكوينات جميع الأجهزة باستثناء Cisco 7200 هي نفسها تكوينات مثال RFC 1483.

يستخدم هذا القسم التكوينات التالية:

- تكوين PC ل L2TP

- تكوين Cisco 677 CPE ل L2TP

- تكوين DSLAM ل L2TP من Cisco

- تكوين Cisco LS1010 ل L2TP

- تكوين مركز الوصول (LAC) Cisco 7200 L2TP ل L2TP

- تكوين Cisco 7200 L2TP Network Server (LNS) ل L2TP

تكوين PC ل L2TP

1. قم بتعيين عنونة IP للحصول تلقائيا على عنوان IP.

2. تعيين WINS لاستخدام DHCP لحل WINS.

3. تأكد من عدم تعيين أية بوابة افتراضية.

ملاحظة: إذا تعذر على DHCP تمرير هذه المعلومات، فأنت بحاجة إلى تعيين اسم مجال.

تكوين Cisco 677 CPE ل L2TP

cbos> enable

Password:

cbos# set nat enable

NAT is now enabled

You must use "write" then reboot for changes to take effect.

cbos# set ppp wan0-0 login

User name for wan0-0 has been set to testcpe.

cbos# set ppp wan0-0 password

Password for wan0-0 has been set to cisco.

cbos# set ppp wan0-0 ipcp 0.0.0.0

PPP wan0-0 IPCP Address set to 0.0.0.0

cbos# set int wan0-0 close

cbos# set int wan0-0 vpi 1

cbos# set int wan0-0 vci 32

cbos# set int wan0-0 open

cbos# set int eth0 address 172.22.10.254

eth0 ip address changed from 10.0.0.1 to 172.22.10.254

cbos# set int eth0 netmask 255.255.255.0

eth0 netmask changed from 255.255.255.0 to 255.255.255.0

cbos# set dhcp server enable

DHCP Server enabled

cbos# set dhcp server pool 0 ip 172.22.10.0

Pool 0 IP parameter is now 172.22.10.0

cbos# set dhcp server pool 0 netmask 255.255.255.0

Pool 0 netmask parameter is now 255.255.255.0

cbos# set dhcp server pool 0 gateway 172.22.10.254

Pool 0 gateway parameter is now 172.22.10.254

cbos# set password exec

Exec Password Change Successful!

cbos# set password enable

Enable Password Change Successful!

cbos# write

NVRAM written.

تكوين DSLAM ل L2TP من Cisco

hostname 6260

! Subtending Port - Will set as shutdown

interface atm0/2

shutdown

slot 1 atuc-1-4dmt

!

dsl-profile fast

dmt codeword-size downstream 16 upstream 16

dmt bitrate maximum interleaved downstream 8032 upstream 832

!

interface atm1/1

dsl profile fast

ATM PVC 1 32 interface atm0/1 1 35

تكوين Cisco LS1010 ل L2TP

interface ATM 0/1/2

no ip address

no ip directed-broadcast

no ATM ilmi-keepalive

ATM pvp 1 interface ATM 0/0/2 1

تكوين Cisco 7200 LAC ل L2TP

!

AAA new-model

AAA authentication login default none

AAA authentication ppp default local group radius

AAA authorization network default local group radius none

AAA accounting network default wait-start group radius

!

vpdn-group 4

request-dialin

protocol l2tp

domain cisco.com

initiate-to ip 172.22.32.27 priority 1

local name cisco-tunnel

!

interface ATM 2/0

no ip address

no ip directed-broadcast

no ATM ilmi-keepalive

!

!

interface ATM 2/0.1 point-to-point

no ip directed-broadcast

PVC 1/35

encapsulation aal5mux ppp Virtual-Template1

!

!

interface ATM 2/0.2 point-to-point

no ip directed-broadcast

PVC 1/36

encapsulation aal5mux ppp Virtual-Template1

!

!

interface FastEthernet 4/0

ip address 172.22.32.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

!

!

interface Virtual-Template1

ip unnumbered FastEthernet4/0

no ip directed-broadcast

ppp authentication pap

!

!

radius-server host 172.22.32.20 auth-port 1645 acct-port 1646

radius-server key cisco

تكوين Cisco 7200 LNS ل L2TP

!

AAA new-model

AAA authentication login default none

AAA authentication ppp default local group radius

AAA authorization network default local group radius none

AAA accounting network default wait-start group radius

!

vpdn-group 1

accept-dialin

protocol any

virtual-template 1

terminate-from hostname cisco-tunnel

local name tunnel-gate

!

radius-server host 172.22.32.20 auth-port 1645 acct-port 1646

radius-server key cisco

التحقق من الصحة

لا يوجد حاليًا إجراء للتحقق من صحة هذا التكوين.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

لا تتوفر حاليًا معلومات محددة لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها لهذا التكوين.

معلومات ذات صلة

- دعم تقنية خط المشترك الرقمي غير المتزامنة (ADSL)

- الدعم التقني والمستندات