المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

معلومات أساسية

المشكلة

الحل

معلومات ذات صلة

المقدمة

يصف هذا وثيقة الإجراء أن يمسح ال OPT-LOW تنبيه في ال OC192-LR2 بطاقة على ال cisco ONS 15454 منصة.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- Cisco ONS 15454

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- Cisco ONS 15454، الإصدار 6.0

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

معلومات أساسية

تمثل النسبة المئوية لقوة الإرسال الضوئية العادية (100٪) لليزر على منفذ البطاقة التي تم إرسالها بالطاقة الضوئية (OPT). تمثل عتبة الطاقة الضوئية العالية المرسلة (OPT-HIGH) النسبة المئوية لقوة الإرسال الضوئية العادية عند حدوث قوة إرسال عالية. تمثل عتبة الطاقة الضوئية المنخفضة المرسلة (OPT-LOW) النسبة المئوية لقوة الإرسال الضوئية العادية عند حدوث طاقة إرسال منخفضة.

تمثل النسبة المئوية للطاقة الضوئية العادية المستلمة من منفذ البطاقة الطاقة الضوئية المستلمة (OPR). تمثل عتبة الطاقة الضوئية العالية المتلقاة (OPR-HIGH) النسبة المئوية للطاقة الضوئية المستلمة المعايرة عند حدوث طاقة استقبالية عالية. تمثل عتبة الطاقة الضوئية المنخفضة (OPR-LOW) النسبة المئوية للطاقة الضوئية المستلمة المعايرة عند حدوث طاقة استقبالية منخفضة.

قيمة OPR-LOW الافتراضية للبطاقة 15454 OC192-LR2 هي 50٪ (15 دقيقة/يوم واحد).

المشكلة

تتلقى بطاقة OC192-LR2 على ONS 15454 تنبيه OPR-LOW.

الحل

أتمت هذا steps in order to أتمت ال OPR-LOW تنبيه:

1. انتقل إلى طريقة عرض العقدة.

2. انقر البطاقة OC192-LR2 نقرا مزدوجا حيث تريد تغيير إعدادات البصريات.

3. انقر فوق علامة التبويب توفير (راجع السهم A في الشكل 1).

4. انقر فوق علامة التبويب حدود البصريات (راجع السهم B في الشكل 1).

5. انقر فوق تعيين أسفل عمود مجموعة OPR (راجع السهم C في الشكل 1). يضبط هذا الخيار القوة الضوئية المستلمة، ويؤسس مستوى الطاقة المستلمة على 100٪. إذا انخفضت الطاقة المستلمة، تنخفض النسبة المئوية للمعدل الافتراضي (OPR) لتعكس الخسارة في الطاقة المستلمة. على سبيل المثال، إذا انخفضت الطاقة المستلمة بمقدار 3 ديسيبل لكل ميللي وات، فإن معدل التوهج للكهرباء (OPR) يقل بنسبة 50 بالمائة.

6. يبدو أن رسالة مجموعة OPR تنص على تعيين قيمة OPR الاسمية بنجاح (راجع السهم D في الشكل 1).

شكل 1 - ضبط OPR

7. وانقر فوق OK.

إذا استمر تنبيه OPR-LOW حتى بعد إجراء هذا الإجراء، فتحقق ما إذا كانت بطاقة OC192-LR2 معيبة. جرب بطاقة OC192-LR2 أخرى.

معلومات ذات صلة

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems