المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

كيفية إزالة الانذارات

معلومات ذات صلة

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية مسح تنبيه إشارة تنبيه DS3XM تنبيه الرافد الظاهري (AIS-V).

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج الأقدم من الإصدار 3.0.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

كيفية إزالة الانذارات

أتمت هذا steps in order to أتمت DS3XM AIS-V إنذار:

1. حدد المنفذ الذي يتأثر (على سبيل المثال، معرف العقدة أو رقم المنفذ أو رقم المنفذ أو رقم الرافد الظاهري [VT]).

2. قم بإنشاء دائرة VT أحادية الإتجاه من المنفذ المتأثر عائدا إلى نفسه. امنح الدائرة اسما يسهل التعرف عليه.

على سبيل المثال، عقدة 1 > شق مكان 2 > منفذ 2 > VT 13 توصيل عكسي إلى عقدة 1 > شق مكان 2 > منفذ 2 > VT 13.

3. انتقل إلى طريقة عرض البطاقة لبطاقة DS3XM.

4. انقر فوق الصيانة، ثم انقر فوق علامة التبويب DS1.

5. حدد مكان VT في الإنذار (على سبيل المثال، DS3 #2 أو DS1 #13).

6. حدد التسهيلات (السطر) تحت نوع الاسترجاع، ثم انقر فوق تطبيق.

7. طقطقة دوائر.

8. حدد مكان وحدد الدائرة ذات الإتجاه الواحد التي قمت بإنشائها في الخطوة 2.

9. انقر فوق حذف.

10. انقر فوق نعم في مربع تأكيد الحذف.

11. انتقل إلى طريقة عرض البطاقة لبطاقة DS3XM.

12. انقر فوق الصيانة، ثم انقر فوق علامة التبويب DS1.

13. حدد موقع VT في إسترجاع المرفق (الخط).

14. حدد لا شيء ضمن نوع الاسترجاع.

15. طقطقة يطبق.

16. انقر على أجهزة الإنذار، وتحقق من أن أجهزة الإنذار AIS-V واضحة.

17. كرر هذه الخطوات لجميع تنبيهات AIS-V على بطاقات DS3XM.

معلومات ذات صلة

- صفحة دعم المنتجات الضوئية

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems