المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

تحويل BLSR إلى UPSR

معلومات ذات صلة

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية التحويل من شبكة دائرية محولة ذات خط ثنائي الإتجاه (BLSR) إلى شبكة دائرية محولة للمسار أحادي الإتجاه (UPSR) من خلال وحدة التحكم في النقل من Cisco (CTC) في بيئة Cisco ONS 15454.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- Cisco ONS 15454

- لجنة مكافحة الإرهاب

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- Cisco ONS 15454، الإصدار 4.1.0، والإصدارات الأحدث.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

تحويل BLSR إلى UPSR

يستخدم هذا المستند إعداد معملي بأربع عقد (العقدة 1، العقدة 2، العقدة 3، والعقدة 4). أستخدم هذه التعليمات لتحويل BLSR إلى UPSR.

الشكل 1 - المخطط

1. تحقق ما إذا كانت قناة اتصال بيانات SONET (SDCC) تعمل بشكل صحيح لجميع العقد. افحص طريقة عرض الشبكة (الشكل 2) أو المنبه (الشكل 3) الخاص بلجنة مكافحة الإرهاب للتأكد من عدم وجود تسجيل دخول في أي من مرافق الفسحة بين دعامتين الضوئية.

الشكل 2 - طريقة عرض الشبكة فيما يتعلق بمركز مكافحة الإرهاب

شكل 3 - تنبيه

2. إجراء نسخ إحتياطي لقاعدة البيانات على العقدة 1. أكمل الخطوات التالية:

1. انقر نقرا مزدوجا على العقدة 1. سوف يظهر عرض العقدة للعقدة 1.

2. انقر فوق الصيانة > علامات تبويب قاعدة البيانات.

الشكل 4 - النسخ الاحتياطي

3. انقر فوق النسخ الاحتياطي. سوف يظهر مربع الحوار حفظ.

الشكل 5 - حفظ

4. قم بحفظ قاعدة البيانات على محرك الأقراص الثابتة لمحطة العمل أو على وحدة التخزين على الشبكة. أستخدم اسم ملف مناسب مع ملحق ملف .db (على سبيل المثال، database.db).

5. طقطقة حفظ.

6. طقطقة ok في شاشة التأكيد.

شكل 6 - قاعدة بيانات النسخ الاحتياطي - مربع حوار التأكيد

3. كرر الخطوة 2 على العقد 2 و 3 و 4.

4. تصدير قائمة الدوائر. أكمل الخطوات التالية:

1. انقر نقرا مزدوجا على العقدة 1. سوف يظهر عرض العقدة للعقدة 1.

2. طقطقة يصدر.

شكل 7 - التصدير

3. حدد تنسيق بيانات في شاشة التصدير (راجع الشكل 8).

- على هيئة HTML—يقوم هذا بحفظ البيانات على هيئة ملف جدول HTML بسيط بدون رسومات. يجب عرض الملف أو تحريره باستخدام تطبيقات مثل Netscape Navigator أو Microsoft Internet Explorer أو تطبيقات أخرى يمكنها فتح ملفات HTML.

- CSV — يحفظ ذلك جدول CTC كقيم مفصولة بفاصلة (CSV).

- AS TSV - يحفظ ذلك جدول CTC كقيم مفصولة بحرف جدولة (TSV).

شكل 8 - شاشة التصدير

4. انقر فوق الزر موافق.

5. اكتب اسم في حقل اسم الملف من شاشة الحفظ. أستخدم أحد هذه التنسيقات:

- [filename].html—لملفات HTML

- [filename].csv—لملفات CSV

- [اسم الملف].tsv—لملفات TSV

6. انتقل إلى دليل تريد تخزين الملف فيه.

7. انقر فوق الزر موافق.

5. كرر الخطوة 4 على العقد 2 و 3 و 4.

6. تحقق من علامة التبويب صيانة للتأكد من عدم وجود عملية محول حلقة قيد التقدم. تحقق من التنبيهات ومسح جميع التنبيهات التي يتم إعلانها مقابل كل بطاقة الفسحة بين دعامتين الضوئية. يجب مسح جميع عمليات مزامنة التوقيت وتنبيهات إتصالات SDCC على جميع العقد في تكوين حلقة قبل الانتقال إلى الخطوة التالية.

7. انقر فوق الإمداد > علامات تبويب BLSR، وحدد الحلقة وانقر فوق حذف.

شكل 9 - حذف BLSR

8. انقر نعم في شاشة تأكيد حذف الحلقة.

شكل 10 - تأكيد حذف الحلقة

بعد التحويل، الدوائر في قائمة الدوائر لا تزال تعمل، لكن لا يوجد ألياف أو فسحة بين دعامتين حماية. كل الدوائر تستخدم مسار العمل الأصلي. إذا كنت بحاجة إلى حماية، احذف كل دائرة. بعد ذلك خلقت كل دائرة مع فسحة بين دعامتين حماية. وهذا يشمل الدوائر في الحالة النشطة.

شكل 11 - دائرة عمل بدون حماية ألياف أو فسحة بين دعامتين

تحذير: يمكن أن تؤثر تغييرات البرامج والأجهزة على حركة مرور البيانات. لا يتوفر فسحة بين دعامتين أو حماية مسار ألياف بعد تحويل الحلقة، ما عدا الدوائر التي تم إنشاؤها بعد التحويل. نفذ العمل أثناء فترة الصيانة لتقليل التأثير إلى الحد الأدنى.

إذا احتجت إلى نسخ BLSR إحتياطيا إلى تحويل UPSR، أكمل الخطوات التالية:

1. عقدة الوصول 1 من خلال CTC مباشرة.

2. في عرض العقدة، انقر فوق الصيانة > علامات تبويب قاعدة البيانات.

3. طقطقة إستعادة.

4. حدد موقع ملف قاعدة البيانات الموجود على محرك الأقراص الثابتة لمحطة العمل أو على وحدة تخزين الشبكة.

5. انقر لإبراز ملف قاعدة البيانات.

الشكل 12 - تحديد موقع ملف قاعدة بيانات النسخ الاحتياطي

6. انقر فوق فتح. يظهر مربع الحوار معلومات قاعدة البيانات.

الشكل 13 - إستعادة قاعدة البيانات

7. طقطقة نعم.

8. يظهر مربع "إستعادة قاعدة البيانات"، ويشير إلى أن عملية الاستعادة قيد التقدم.

الشكل 14 - إستعادة قاعدة البيانات قيد التقدم

9. يظهر مربع "فقدان الاتصال" عند اكتمال عملية الاستعادة.

الشكل 15 - اكتمل إستعادة قاعدة البيانات

10. وانقر فوق OK.

11. كرر الخطوات من 1 إلى 10 للعقد 2 و 3 و 4.

معلومات ذات صلة

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems