المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

معلومات أساسية

مصفوفة الصدم

النتائج

معلومات ذات صلة

المقدمة

يصف هذا المستند مصفوفة التأثير عند إدخال الإصدار 2 من بطاقة التحكم والاتصالات والتوقيت (TCC2) في الرف المقفل أو غير المقفل، في مقابل التوقيت والاتصالات وبطاقة التحكم الإصدار 2 Plus (TCC2P). TCC2P هو معالج نظام من الجيل التالي للنظام الأساسي للإمداد المتعدد الخدمات (MSPP) Cisco ONS 15454.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- Cisco ONS 15454

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- Cisco ONS 15454

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

معلومات أساسية

عند تثبيت TCC2P، يمكنك توفير منافذ إيثرنت للوصول الأمامي واللوحة الخلفية في وضع مكرر أو في وضع آمن.

يعزل الوضع الآمن الحزم من الواجهات من بعضها البعض، لتوفير مستوى أعلى من الأمان. في الوضع الآمن، لا يمكن للفنيين الفنيين الذين يعملون من خلال منافذ الإيثرنت الأمامية الوصول إلى شبكة LAN الخاصة بالمكتب المركزي المتصلة من خلال منفذ إيثرنت لللوحة الخلفية.

إذا كنت تتطلب مستويات مختلفة من التأمين في شبكتك، يمكنك ربط مستويات أمان المستخدم بالقدرة على تنفيذ أوامر مختلفة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إستخدام تأمين الوضع الآمن لتقييد التغييرات على إعدادات عنصر الشبكة (NE) حتى من قبل المستخدمين الذين لديهم سمة SuperUser. يتيح لك تأمين الوضع الآمن التأكد من عدم قيام المستخدمين بتغيير إعدادات NE بعد تشغيل الشبكة وإضافة هذه الإعدادات إلى الشبكة. يؤدي تنشيط تأمين الوضع الآمن إلى إلغاء تنشيط جميع خيارات التكوين التي يحميها القفل. العناصر التي يحميها "تأمين الوضع الآمن" تسمى عناصر "قابلة للتأمين".

مصفوفة الصدم

يصف هذا القسم مصفوفة التأثير.

يوفر الشكل 1 مصفوفة التوافق TCC2 و TCC2P.

شكل 1 - مصفوفة التوافق TCC2 و TCC2P

النتائج

استنادا إلى الشكل 1، فيما يلي النتائج:

- إدراج TCC2 في رف يشغل ONS 15454 صيغة 5.x أو متأخر.

- إذا كان الرف في الوضع المقفل، فإن TCC2 يعيد الضبط باستمرار.

- إذا كان الرف في الوضع غير مؤمن، فإن TCC2 يعمل، لكن لا يمكنك تأمين الرف. أنت تتطلب كلا من ONS 15454 صيغة 5.x و TCC2P أن يقفل الرف.

- إدراج TCC2 في رف يشغل ONS 15454 صيغة 4.x أو أقدم.

- إذا كان الرف في الوضع المقفل، فإن TCC2 يعيد الضبط باستمرار.

- إذا كان الرف في الوضع غير مؤمن، فإن TCC2 يعمل.

- أدخل TCC2P في رف يشغل ONS 15454 الإصدار 5.x أو إصدار أحدث باستخدام بطاقة مؤمنة.

- إذا كان الرف في الوضع المقفل، فإن TCC2P يعمل بشكل صحيح. هذا هو الوضع الآمن.

- إذا كان الرف في الوضع غير مؤمن، فإن TCC2P يقوم بإلغاء تأمين نفسه عندما يكون TCC2P في وضع الاستعداد. يؤدي تنشيط TCC2P إلى تأمين الرف.

- أدخل TCC2P في رف يشغل ONS 15454 الإصدار 5.x أو إصدار أحدث بدون بطاقة مؤمنة.

- إذا كان الرف في الوضع المقفل، فإن TCC2P يقفل البطاقة ويعرض كلا من عناوين IP.

- إذا كان الرف في الوضع غير المؤمن، يعمل TCC2P ويبقى الرف غير مؤمن. يمكنك تأمين الرف إذا لزم الأمر.

- إدراج TCC2P في رف يشغل ONS 15454 صيغة 4.x أو أقدم.

- إذا كان الرف في الوضع المقفل، فإن TCC2P يعمل ويبقى الرف مقفلا، لكن لا يظهر عنوان IP الآمن.

- إذا كان الرف في الوضع غير مؤمن، فإن TCC2P يعمل، ولكن لا يمكنك تأمين الرف. أنت تتطلب كلا من ONS 15454 صيغة 5.x و TCC2P in order to أقفلت الرف.

معلومات ذات صلة

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems