المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

معلومات أساسية

مجموعات مفاتيح الفصل القياسية

كيفية أستكشاف المشكلات وإصلاحها

كيفية محاكاة سلسلة مفاتيح كسر

معلومات ذات صلة

المقدمة

يصف هذا المستند مجموعات تسلسل مفاتيح التوقف المعياري لأنظمة التشغيل وكيفية إصلاح أي مشاكل.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

معلومات أساسية

يستخدم مستوى منطق إتحاد الصناعات الإلكترونية RS-232 +3 إلى +25 فولت للدلالة على المساحة (المنطق 0) و -3 إلى -25 فولت للعلامة (المنطق 1). تتمثل إشارة الانقطاع في عندما يظل خط البيانات في حالة المساحة لمدة محددة، عادة ما تكون من 100 مللي ثانية إلى ½ ثانية. كل الحروف تبدأ بتبت بداية وتنتهي بتبت إيقاف (وكذلك بتوازي بت أو إثنتان). يكون شرط المستوى لوحدات بت البداية والتوقف على العكس دائما. لذلك، لا يمكن لأي مجموعة من الحروف أن تبدو مثل إشارة القطع. تتيح لك إشارة الانقطاع إمكانية الوصول إلى شاشة ROM على أجهزة Cisco IOS® عندما يكون إسترداد كلمة المرور ضروريا.

مجموعات مفاتيح الفصل القياسية

البرنامج

المنصة

نظام تشغيل

جرب هذا

HyperTerminal

متوافق مع IBM

ويندوز إكس بي

Ctrl-Break

HyperTerminal

متوافق مع IBM

نظام التشغيل Windows 2000

Ctrl-Break

HyperTerminal

متوافق مع IBM

Windows 98

Ctrl-Break

HyperTerminal (الإصدار 595160)

متوافق مع IBM

Windows 95

Ctrl-F6-Break

كيرميت

محطة عمل Sun

يونكس

Ctrl-\l

Ctrl-\b

ميكرو فون برو

متوافق مع IBM

ويندوز

Ctrl-Break

مينكوم

متوافق مع IBM

لينكس

Ctrl-A F

برو كوم بلس

متوافق مع IBM

نظام التشغيل DOS أو Windows

Alt-b

SecureCRT

متوافق مع IBM

ويندوز

Ctrl-Break

تيليكس

متوافق مع IBM

دوس

Ctrl-End

Telnet

غير متوفر

غير متوفر

Ctrl-]، ثم اكتب إرسال BRK

Telnet إلى Cisco

متوافق مع IBM

غير متوفر

Ctrl-]

تيراترم

متوافق مع IBM

ويندوز

Alt-b

جهاز طرفي

متوافق مع IBM

ويندوز

إنبلاجا

Ctrl-Break

طرف

محطة عمل Sun

يونكس

Ctrl-]، ثم Break أو Ctrl-C

~#

محاكاة VT 100

البيانات العامة

غير متوفر

F16

ويندوز إن تي

متوافق مع IBM

ويندوز

بريك-F5

العالي-F5

العالي-6 العالي-4 العالي-B (^$b)

طرفية Z

ماك

أبل

كوماند-ب

غير متوفر

صندوق الانكسار

غير متوفر

توصيل طرف 2 (X-mit) ب +V لنصف ثانية

المنفذ Cisco إلى AUX Port

غير متوفر

Control-Shft-6، ثم B

متوافق مع IBM

غير متوفر

Ctrl-Break

كيفية أستكشاف المشكلات وإصلاحها

- غالبا ما تحدث المشاكل التي تواجهها أثناء إسترداد كلمة المرور لأنك غير متأكد من ماهية تسلسل مفتاح الإيقاف المؤقت للبرنامج (غير Cisco) الذي تستخدمه. للحصول على البرامج غير المدرجة في الجدول، وللحصول على معلومات إضافية، راجع وثائق حزم البرامج الفردية.

- المنفذ (AUX) المساعد غير نشط أثناء تسلسل تمهيد الموجه. لذلك، هو لا يستعمل إن يرسل أنت فسحة من خلال ال AUX ميناء. أنت تحتاج أن يتلقى توصيل إلى الوحدة طرفية للتحكم ميناء، ويتلقى هذا عملية إعداد:

معدل البود 9600

بلا تماثل

8 وحدات بت بيانات

بت إيقاف واحد

لا يوجد تحكم في التدفق

- تحتوي بعض إصدارات Windows NT على برنامج HyperTerminal الذي لا يمكنه إرسال إشارة مفتاح الإيقاف الصحيح. ارجع إلى برنامج محاكاة Hilgraeve HyperTerminal للحصول على مزيد من المعلومات ولترقية برنامج HyperTerminal.

- في بعض الحالات، يمكن إرسال تسلسل الفاصل بشكل غير صحيح عند إستخدام كبل USB/Serial Converter. في مثل هذه الحالات، أستخدم لوحة مفاتيح ذات منفذ موصل مختلف (على سبيل المثال، PS/2).

كيفية محاكاة سلسلة مفاتيح كسر

يعد محاكاة تسلسل مفتاح Break مفيدا إذا كان المحاكي الطرفي لا يدعم مفتاح Break (الإيقاف المؤقت)، أو إذا كان الخطأ لا يسمح للمحاكي الطرفي بإرسال الإشارة الصحيحة.

ملاحظة: كان جهاز HyperTerminal تحت Windows NT قد مارس هذا السلوك في الماضي.

أكمل الخطوات التالية لمحاكاة تسلسل مفتاح فاصل:

1. قم بالاتصال بالموجه باستخدام إعدادات المحطة الطرفية التالية:

معدل البود 1200

بلا تماثل

8 وحدات بت بيانات

بت إيقاف واحد

لا يوجد تحكم في التدفق

لم تعد ترى أي مخرجات على شاشتك، وهذا طبيعي.

2. دورة الطاقة (قم بإيقاف التشغيل ثم قم بتشغيل) الموجه واضغط قضيب المسافة لمدة 10-15 ثانية لإنشاء إشارة مماثلة لتسلسل الفاصل.

3. قم بقطع الاتصال بالمحطة الطرفية الخاصة بك، وأعد الاتصال بمعدل محرك أقراص 9600. أنت تدخل ال ROM مدرب أسلوب.

إذا فشلت جميع هذه الأساليب في إرسال فاصل بشكل صحيح، فأعد محاولة الإجراءات من منصة جهاز طرفي أو جهاز كمبيوتر شخصي مختلف.

معلومات ذات صلة

- الدعم الفني والتنزيلات من Cisco