المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

الكبلات

الكبل الأحمر

الكبل الأسود

KG84a/Avanti Working Configuration

معلومات ذات صلة

المقدمة

يحتوي هذا المستند على معلومات تكوين حول توصيل كبلات KG-84A بمنافذ Sun التسلسلية وبوابات Cisco باستخدام أجهزة المودم المتزامنة من السلسلة Codex LSI 24/24 و Avanti 2200 Series.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية أدناه:

- كبلات KG-84A

- أجهزة المودم المتزامنة Avanti 2200 Series

الاصطلاحات

للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات، راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية.

الكبلات

يصف هذا القسم الكبلات اللازمة لتوصيل KG-84A بمنافذ Cisco أو منافذ Sun التسلسلية باستخدام مودم Codex. يقوم منفذ Cisco بتشغيل اتصال متزامن، ومنفذ Sun غير متزامن.

الكبل الأحمر

RS 232 Side

كغ جانبي (أحمر J3 موصل) أنثى

مسمار

الاسم

رقم التعريف الشخصي

1

أرضية إطارية

2

2

TD

—>

17

3

RD

<—

6

4

جاهزية البدء

—>

11

5

CTS

<—

19

6

DSR

<—

51

7

أرض الإشارة

1 + 9 + 18 + 46

8

DCD

<—

40

20

DTR

—>

38

يلزم توفر العنصرين التاليين للكابل المتزامن (KG إلى Cisco):

15

TX CLK

15

17

RX CLK

20

ملاحظات:

- يستخدم KG-84A مدخلات تفاضلية للعديد من الإشارات. من الضروري أن يتم ربط المسامير 9 و 18 و 46 بالسن 1 على موصل الكيلوجرام (كما هو موضح أعلاه). الدبابيس 9 و 18 و 46 هي الجانب الآخر (غير المستخدم) من إشارات معينة. أيضا، لا تقم بتوصيل المسامير 7 أو 22 أو 41 أو 53 في جانب الكيلوجرام. هذه مخرجات مضخمات تفاضلية ويجب أن تترك بدون دائرة.

- لا تقم بتكبل التوصيلات 15-15 و 17-20 للرابط غير المتزامن بين منافذ KG ومنافذ Sun التسلسلية.

الكبل الأسود

RS 232 Side

كغ جانبي (موصل J2 أسود) أنثى

مسمار

الاسم

رقم التعريف الشخصي

1

أرضية إطارية

2

2

TD

<—

15

3

RD

—>

13

4

جاهزية البدء

<—

29

5

CTS

—>

27

6

DSR

—>

51

7

أرض الإشارة

1+12+28+35+53+22+20+30+18

8

DCD

—>

34

20

DTR

<—

17

ساعات التشغيل المتزامنة:

15

TX CLK

—>

21

17

RX CLK

—>

19

24

TC الهاتف

<—

32

KG84a/Avanti Working Configuration

يحتوي هذا القسم على ملخص لكبل/تكوين عامل لتوصيل KG-84A ومودم AVANTI لتكوين إرتباط متزامن. تم عرض عمليات التهيئة والكابلات بشكل عملي عند توصيل منفذين تسلسليين يعملان عبر شبكة Sun وفقا للمخطط أدناه. معلومات الارتباط أدناه خاصة بدائرة متزامنة.

Sun <=> KG-84a <=> مودم أفانتي <=> مودم أفانتي <=> KG-84a <==> Sun

منفذ RS-232C

الجانب الأحمر، KG-84a

1

2

Tx

2

17

Rx

3

6

جاهزية البدء

4

11

CTS

5

19

DSR

6

51

GND

7

1-9-18-46

DCD

8

40

TxC

15

15

RxC

17

20

DTR

20

38

منفذ RS-232C

الجانب الأحمر، KG-84a

1

2

Tx

2

15

Rx

3

13

جاهزية البدء

4

29

CTS

5

27

DSR

6

51

GND

7

1-12-20

DCD

8

34

RxC

17

19

DTR

20

17

24

32

تكون إعدادات اللوحة الأمامية على KG-84A كما يلي (لفك تشفير إعدادات المحول، ارجع إلى وثائق KG84A أو اللوحة الأمامية الداخلية على الوحدة):

بارامتر

ضبط

ساعة

1 - من جهة 2 - من جهة أخرى

وضع البيانات

2

معدل البيانات، Rx

باء 4 (التغيير إلى القيمة المناسبة)

معدل البيانات، Rx

باء 4 (التغيير إلى القيمة المناسبة)

خطوة Pulse Intvl

1، +0

INTFC (واجهة)

1

مزامنة. نمط

5

وضع tty

1

طول البيانات

المزامنة (التغيير إلى القيمة المناسبة)

وضع الاتصال

1

تحتوي أجهزة المودم Avanti على سلسلة من مبدلات dip داخل الخزانة. ارجع إلى وثائق المودم للحصول على تفاصيل كل خيار. وبعض هذه الخيارات ضروري للتشغيل السليم للرابط المتزامن؛ وبعضها الآخر يمكن تغييره ليلائم الاحتياجات الفردية. يتم تكوين هذه المحولات على النحو التالي:

تبديل

ضبط

S5

تشغيل الدقة الفائقة (وليس إعداد جاهزية البدء (RTS))

S6

مركز التجارة الدولي

أس 7

2 (مطابقة السرعة مع إعدادات الكيلوغرام والشمس)

S8

مستوى الطاقة = -30 كيلوبايت (المحول 6، قد يتم تعيينه بشكل مختلف) تأخر CTS = 0 (المحول 4)

إس 9

البحر المتوسط. النطاق (قد تكون هذه الإعدادات مختلفة للتطبيقات الأخرى) منخفض 4 وات

خط اتصال المعادل: داخل

معلومات ذات صلة

- الدعم الفني - Cisco Systems