المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

أرقام المنتجات

الميزات

التكوين

دعم المنصات

مشكلات معروفة

معلومات ذات صلة

المقدمة

الاتصال الداخلي المباشر (DID) هي خدمة تقدمها شركات الهاتف تمكن المتصلين من طلب ملحق مباشرة على نظام PBX أو نظام صوت الحزمة (على سبيل المثال، Cisco CallManager وموجهات وعبارات Cisco IOS®) دون مساعدة من مشغل أو خادم مكالمات مؤتمت. تستخدم هذه الخدمة خطوط اتصال DID، والتي تقوم بإعادة توجيه آخر ثلاثة إلى خمسة أرقام فقط من رقم هاتف إلى PBX أو الموجه أو البوابة. فعلى سبيل المثال، لدى إحدى الشركات ملحقات للهاتف من 555 إلى 1000 إلى 555-1999. يقوم المتصل بإرسال الرقم 555-1234 ويقوم المكتب المركزي المحلي (CO) بإعادة توجيه الرقم 234 إلى نظام PBX أو نظام صوت الحزمة. بعد ذلك يقوم نظام صوت الحزمة أو PBX بتوصيل الامتداد 234. هذه العملية بالكامل شفافة للمتصل.

قامت بطاقات واجهة الصوت DID التناظرية (VICs) الخدمة التناظرية العامة المحولة لشبكة الهاتف (PSTN) باستخدام الصوت أو الفاكس التناظري. لديهم أوضاع عمل مزدوجة، DID و FXS. كلا الوضعين يستبعد الآخر.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

الاصطلاحات

للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات، ارجع إلى اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية.

أرقام المنتجات

رقم المنتج

الوصف

VIC-2DID

الوضع الافتراضي VIC ثنائي الوظائف ذو ال FXS/DID ثنائي الوظائف: DID

VIC-4FXS/DID

الوضع الافتراضي ل VIC ثنائي الوظائف ذو أربعة منافذ FXS/DID: FXS

الميزات

الميزة

الوصف

منافذ الصوت

إثنان أو أربعة منافذ DID. أستخدم من أجل توفير اتصال DID خارج القاعدة الأساسية ب CO. خدمة المكالمات الواردة فقط من PSTN.

الاتصالات

الاتصال بخط Telco. يستخدم موصلات قابس مسجلة (RJ)-11.
ملاحظة: يجب أن يكون الاتصال من نهاية إلى نهاية بين مقبس CO RJ-11 ومنفذ صوت الموجه اتصال مباشر. هذا يعني أن التلميح إلى التلميح ويرن إلى الرنين. عادة ما توفر وحدة التحكم في الوصول (CO) واجهة يمكن إستخدام كبل RJ-11 ملفوف قياسي من أجلها نظرا لأن الاتصال الذي ينتج عنه مباشرة. ولكن في بعض الأحيان لا تعكس شركة النفط CO المزادات. لذلك، يلزم إستخدام كبل توصيل متناظر من نوع RJ-11 إلى RJ-11. كما أن خدمات DID حساسة للتقلبات. يحدث السلوك غير المرغوب فيه، مثل المكالمات الفاشلة، إذا تم إستخدام كابلات RJ-11 المدولة.
التعاريف:

- صفوف لكبل RJ-11 المدور => طرف إلى حلقة، حلقة إلى طرف

- بينات كابل RJ-11 المستقيم=> طرف إلى طرف، حلقة إلى حلقة

تحذير: يمكن إتلاف VIC-2DID إذا تم توصيله بخط PSTN قياسي أثناء عمله في وضع DID. تأكد من توفير سطور إلى PSTN ل DID.

مجموعة مزايا IOS من Cisco

يتطلب مجموعة ميزات "زائد".

معرف المتصل

مدعوم في وضع FXS فقط.

تنسيقات إرسال إشارات العنوان

نبض خارج النطاق بتردد مزدوج للطنين (DTMF) (10/20 بكسل في الثانية)

تنسيقات إرسال الإشارات

وضع DID: طلب فوري، تأخير، تشغيل متعرج لوضع FXS: PlatformStart و loopstart

التكوين

للحصول على تكوين الميزات الصوتية في برنامج Cisco IOS Software، ارجع إلى الصوت عبر IP لسلسلة Cisco 3600.

ملاحظة: في برنامج Cisco IOS Software، قم بإصدار أمر التكوين العام Voice-port <slot>/<VIC slot>/<unit>لتكوين معلمات المنفذ الصوتي.

أحلت in order to شكلت واستكشاف أخطاء ال VIC-2DID، يشكل ويستكشاف أخطاء ال VIC-2DID وإصلاحها.

دعم المنصات

يوضح هذا الجدول الموجهات التي تدعم VIC-2DID ويتضمن تحديد دعم برنامج Cisco IOS.

دعم برنامج IOS 1 من Cisco

1751-V 2

1760-V^2

ICS 7700/7750

IAD2431 و IAD2432

VG200

2600، 3620 ه

3640، 3660 ه

الطراز 2600XM و 2691 و 3725 و 3745

وحدة الناقل النمطية

غير مطلوب

غير مطلوب

غير مطلوب

غير مطلوب

NM-1V و NM-2V

NM-1V و NM-2V

NM-1V و NM-2V

NM-HD-1V و NM-HD-2V و NM-HD-2VE

NM-1V و NM-2V

NM-HD-1V و NM-HD-2V و NM-HD-2VE

NM-HD2V

VIC-2DID^3

12.2(2)XJ و 12.2(2)XK و 12.2(4)XL و 12.2(4)XM و 12.2(4)XW و 12.2(4)YA و 12.2(4)YB و 12.2(4)YH و 12.2(8)T و 12.2(8)YJ و 12.2(8)YL و 12.2(8)YM و 12.2(8)YN و 12.2.2(2 11)YU، 12.2(11)YV، 12.2(13)T، 12.2(13)ZH، 12.2(15)T، 12.2(15)ZJ، 12.2(15)ZL، 12.3(1)، 12.3(2)T، 12.3(2)XA، 12.3(2)XE، 12.3(3)، 12.3(3)4 T، 12.3(5)

جميع إصدارات برنامج Cisco IOS

12.2(4)YH، 12.2(8)YL، 12.2(8)YM، 12.2(8)YN، 12.2(11)YU، 12.2(11)YV، 12.2(13)ZH، 12.2(15)ZL، 12.3(2)XA

غير مدعومة

12.1(5)XM1 و 12.2(2)T و 12.2(2)XT و 12.3(1)

12.1(5)XM1 و 12.2(2)T و 12.2(2)XT و 12.2(11)YT و 12.3(1)

12.2(8)T1 و 12.2(11)T و 12.2(11)YT و 12.3(1) و 12.3(2)T

12.2(15)ZJ، 12.3(4)T

جميع إصدارات برنامج Cisco IOS

12.2(15)ZJ، 12.3(4)T

12.3(7)T

VIC-4FXS/DID^4

12.2(8)YN، 12.2(11)YU، 12.2(11)YV، 12.2(13)ZH، 12.2(15)ZL، 12.3(2)T، 12.3(2)XA، 12.3(2)XC، 12.3(2)XE، 12.3(4)T، 12.3(5)

12.2(8)YN، 12.2(11)YU، 12.2(11)YV، 12.2(13)ZH، 12.2(15)ZL، 12.3(2)T، 12.3(2)XA، 12.3(2)XC، 12.3(2)XE، 12.3(4)T، 12.3(5)

12.2(4) XL3، 12.2(8)YN، 12.2(11)YU، 12.2(11)YV، 12.2(13)ZH، 12.2(15)ZL، 12.3(2)XA

12.3(4)XD و 12.3(7)T

غير مدعومة

غير مدعومة

غير مدعومة

12.2(15)ZJ، 12.3(4)T

غير مدعومة

12.2(15)ZJ، 12.3(4)T

12.3(7)T

1 يتطلب الصوت مجموعة ميزات "الصوت" من برنامج Cisco IOS Software على السلسلة Cisco 1700 Series، ومجموعة ميزات "plus" لبرنامج Cisco IOS على سلسلة Cisco 2600/3600/3700. الصوت غير مدعوم على الموجه Cisco 3631. لا يساند ال VIC-2DID بطاقة على cisco 1750 مسحاج تخديد ومادة حفازة 4000/6000 sery مفتاح.

2 على الأنظمة الأساسية الصوتية 1700، هناك حاجة إلى واحد أو أكثر من PVDMs لدعم VICs، أو قد يكون لديك منافذ صوت مفقودة في التكوين الجاري. وتحتوي دوائر PVDM على نقاط DSP تجعل نقاط VIC تعمل بكامل طاقتها، وهي مثبتة على اللوحة الأم للسلسلة 1700. لمزيد من المعلومات، راجع أستكشاف أخطاء بطاقات الواجهة الصوتية غير المعروفة وإصلاحها على موجهات Cisco 1750 و 1751 و 1760. في موجهات السلسلة VG200 و 2600 و 2600XM و 2691 و 3600 و 3700 من Cisco، تأتي وحدات شبكة الناقل النمطية (NM-1V و NM-2V و NM-HD-1V و NM-HD-2VE و NM-HDV2) مع وحدات DSP المثبتة على الوحدة النمطية.

3 يمكن أن تعمل بطاقة VIC-2DID في كلا الوضعين DID (الإعداد الافتراضي) و FXS على Cisco 1751/1760 وعند تثبيتها في NM-1V و NM-2V على الأنظمة الصوتية الأخرى. ومع ذلك، عند تثبيتها في NM-HD-1V و NM-HD-2V و NM-HD-2VE و NM-HDV2، تعمل بطاقة VIC-2DID في وضع DID فقط. يجري حاليا تقديم طلب تحسين للسماح بوضعي التشغيل لبطاقة VIC-2DID عند تثبيت البطاقة في وحدات الشبكة الصوتية هذه.

4 يمكن أن تعمل البطاقة VIC-4FXS/DID في كلا من أوضاع FXS (الإعداد الافتراضي) و DID على Cisco 1751 و 1760. على منصات الصوت الأخرى، لا تعمل بطاقة VIC-4FXS/DID حاليا إلا في وضع FXS عندما يتم تثبيت البطاقة في NM-HD-1V، NM-HD-2V، NM-HD-2VE، و NM-HDV2. في الإصدار 12.3(14)T من البرنامج Cisco IOS Software والإصدارات الأحدث، يتوفر كلا وضعي التشغيل لبطاقة VIC-4FXS/DID عند تثبيهما على وحدات الشبكة الصوتية النمطية هذه.

دعم برنامج IOS 1 من Cisco

2801 2

2811، 2821، 2851 2

3825 و 3845 2

وحدة الناقل النمطية

غير مطلوب

NM-1V و NM-2V

NM-HD-1V و NM-HD-2V و NM-HD-2VE

NM-HD2V

NM-1V و NM-2V

NM-HD-1V و NM-HD-2V و NM-HD-2VE

NM-HD2V

VIC-2FXS

غير مدعومة

غير مدعومة

غير مدعومة

غير مدعومة

غير مدعومة

غير مدعومة

غير مدعومة

VIC2-2FXS

12.3(8)T4

غير مدعومة

12.3(8)T4

12.3(8)T4

غير مدعومة

12٫3(11)T

12٫3(11)T

VIC-2DID 3

12.3(8)T4

غير مدعومة

12.3(8)T4

12.3(8)T4

غير مدعومة

12٫3(11)T

12٫3(11)T

VIC-4FXS/DID 4

12.3(8)T4

غير مدعومة

12.3(8)T4

12.3(8)T4

غير مدعومة

12٫3(11)T

12٫3(11)T

يتطلب صوت 1 مجموعة ميزات IPvoice من برنامج Cisco IOS Software كحد أدنى على الأنظمة الأساسية لموجه الخدمات المدمجة (ISR) من Cisco.

2 على الأنظمة الأساسية الصوتية Cisco 2801 و 2811 و 2821 و 2851 و 3825 و 3845، تحتاج إلى بطاقة PVDM2 DSP واحدة أو أكثر لدعم VIC و VWICs إذا تم تثبيتها على فتحات WIC للهيكل، أو يمكنك أن يكون لديك منافذ صوت مفقودة في التكوين الجاري. وتحتوي بطاقات PVDM2 DSP على عناوين DSP التي تجعل مركز فيينا الدولي يعمل بكامل طاقته، ويتم تثبيتها على اللوحة الأم الخاصة بمنصات ISR هذه. إذا تم تثبيت VICs و VWICs في وحدة الشبكة النمطية، يجب أن تحتوي الوحدة النمطية نفسها على بعض DSPs.

3 يمكن أن تعمل البطاقة VIC-2DID في كلا وضعي DID (الإعداد الافتراضي) و FXS على Cisco 2801. على منصات ISR الأخرى تعمل بطاقة VIC-2DID حاليا في وضع DID فقط. يجري حاليا تقديم طلب تعزيز للسماح بكلا وضعي التشغيل لبطاقة VIC-2DID على الأنظمة الأساسية Cisco 2811 و 2821 و 2851 و 3825 و 3845 ISR.

4 يمكن أن تعمل البطاقة VIC-4FXS/DID في كل من أوضاع FXS (الإعداد الافتراضي) و DID على Cisco 2801. على منصات ISR الأخرى تعمل بطاقة VIC-4FXS/DID حاليا فقط في وضع FXS. في برنامج Cisco IOS الإصدار 12.3(14)T والإصدارات الأحدث، يتوفر كلا وضعي التشغيل لبطاقة VIC-4FXS/DID على الأنظمة الأساسية Cisco 2811 و 2821 و 2851 و 3825 و 3845 ISR.

ملاحظة: عادة ما تكون إصدارات برنامج Cisco IOS Software المقدمة هي الإصدار الأدنى المطلوب لدعم النظام الأساسي أو الوحدة النمطية أو الميزة المعنية. للعثور على قائمة كاملة بالميزات أو الوحدات النمطية أو بطاقات الواجهة أو الهيكل التي يدعمها إصدار معين من برنامج Cisco IOS Software، أستخدم أداة Software Advisor (مرشد البرامج) (العملاء المسجلون فقط).

مشكلات معروفة

عندما يستخدم VIC-2DID في وضع DID، فإنه يوفر -48 فولت. هذا الجهد لا يمكن تغييره. عندما يتم إستخدام VIC-2DID في الوضع غير DID (مثل وضع FXS)، من الممكن تعيين الجهد الخمول أن يكون إما -24 أو -48 فولت.

هذا الإخراج هو مثال على كيفية تحديد الجهد الخمول:

configure terminal

voice-port <slot>/<vic slot>/<unit>

no signal did

!--- Turn off DID mode.

idle voltage

!--- This command not available in DID mode.

أصدرت الإيقاف عمل وما من إيقاف عمل أمر للميناء.

معلومات ذات صلة

- الوحدات النمطية لشبكة الصوت/الفاكس لموجهات Cisco 2600/3600/3700

- DID التناظري لموجهات سلسلة 2600 و Cisco 3600

- مصفوفة توافق أجهزة الصوت (Cisco 17/26/28/36/37/38xx، VG200، Catalyst 4500/4000، Catalyst 6xxx)

- دعم تقنية الصوت

- دعم منتجات الاتصالات الصوتية والاتصالات الموحّدة

- استكشاف أخطاء خدمة IP الهاتفية من Cisco وإصلاحها

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems