المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

حول OIR

ماذا تفعل غرفة العمليات الداخلية؟

كيف أؤدي عملية الأشعة تحت الحمراء؟

الموجهات من Cisco التي تدعم OIR

الموجّهات من السلسلة 3600 من Cisco

خادم الوصول العالمي Cisco AS5800

الموجّهات من السلسلة 7200 من Cisco

الموجّهات من السلسلة 7500 من Cisco

الموجّهات من السلسلة 7600 من Cisco

سلسلة موجهات Cisco ESR 10000

سلسلة موجهات الإنترنت طراز 12000 من Cisco

معلومات ذات صلة

المقدمة

يوفر هذا المستند بعض المعلومات العامة حول الإدخال والإزالة عبر الإنترنت (OIR)، كما يوفر قائمة بالأنظمة الأساسية والوحدات النمطية التي تدعم هذه العملية.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

يجب أن يكون لقارئي هذا المستند معرفة أساسية بتثبيت أجهزة وحدات الموجه النمطية.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- جميع إصدارات برنامج Cisco IOS®

- الموجّهات من السلسلة 3600 من Cisco

- خادم الوصول العالمي Cisco AS5800

- الموجّهات من السلسلة 7200 من Cisco

- الموجّهات من السلسلة 7500 من Cisco

- سلسلة موجهات الإنترنت طراز 12000 من Cisco

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات، ارجع إلى اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية.

حول OIR

تم تطوير OIR لتمكينك من إستبدال الأجزاء المعيبة دون التأثير على تشغيل النظام. عند إدخال بطاقة، تتوفر الطاقة على البطاقة، وتقوم بتهيئة نفسها لبدء العمل.

تتيح وظيفة التبديل دون إيقاف التشغيل للنظام إمكانية تحديد وقت حدوث أي تغيير في التهيئة المادية للوحدة، فضلا عن إعادة تخصيص موارد الوحدة للسماح لجميع الواجهات بالعمل بشكل ملائم. تسمح هذه الميزة بإعادة تكوين الواجهات على البطاقة بينما تظل الواجهات الأخرى على الموجه دون تغيير. يجب أن يضمن روتين المقاطعة وصول خط المقاطعة إلى حالة مستقرة.

يقوم البرنامج بتنفيذ المهام اللازمة المتعلقة بمعالجة عملية إزالة البطاقة وإدخالها. يتم إرسال مقاطعة الجهاز إلى النظام الفرعي للبرامج عند اكتشاف تغيير في الجهاز، ويقوم البرنامج بإعادة تكوين النظام على هذا النحو:

- عند إدخال بطاقة، يتم تحليلها وتهيئتها بطريقة يمكن للمستخدم النهائي من تكوينها بشكل صحيح. تكون موجهات التهيئة المستخدمة أثناء OIR هي نفسها تلك التي يتم استدعاؤها عند تشغيل الموجه. يتم تخصيص موارد النظام، التي تتم معالجتها أيضا بواسطة البرامج، للواجهة الجديدة.

- عند إزالة بطاقة، يجب تحرير الموارد المرتبطة بالمنفذ الفارغ أو تعديلها للإشارة إلى التغيير في حالتها.

ماذا تفعل غرفة العمليات الداخلية؟

عند إجراء عملية تسجيل دخول، الموجه:

1. قم بفحص اللوحة الخلفية بسرعة لإجراء تغييرات التكوين.

2. تهيئة كافة الواجهات التي تم إدخالها حديثا ووضعها في حالة إيقاف التشغيل إداريا.

3. إرجاع جميع الواجهات التي تم تكوينها مسبقا على البطاقة إلى الحالة التي كانت عليها عند إزالتها. يتم وضع أي واجهات تم إدخالها حديثا في حالة إيقاف التشغيل إداريا.

التأثير الوحيد على جداول التوجيه هو أن المسارات عبر واجهة تمت إزالتها يتم حذفها، كما هو الحال بالنسبة للمسارات التي يتم التعرف عليها من خلال تلك الواجهة. يتم مسح ذاكرة التخزين المؤقت لبروتوكول تحليل العنوان (ARP) بشكل انتقائي، ويتم مسح ذاكرات التخزين المؤقت للتوجيه بالكامل (قد يحدث هذا أيضا أثناء التشغيل العادي للموجه، دون OIR، وهذا لا يدعو للقلق).

إذا تم إعادة إدخال البطاقة إلى نفس الفتحة التي تمت إزالتها منها، أو إذا تم إدخال بطاقة مطابقة في مكانها، فإنه يتم إعادة إستخدام العديد من كتل التحكم من التثبيت السابق. وهذا أمر ضروري نظرا لتنفيذ برنامج Cisco IOS software لكتل تحكم معينة، كما أنه يتمتع بميزة حفظ التكوين من البطاقة المثبتة مسبقا.

كيف أؤدي عملية الأشعة تحت الحمراء؟

من الآمن دوما خفض طاقة الموجه عند إجراء أي تغييرات على الأجهزة، ولكن فيما يلي بعض التوصيات إذا كنت بحاجة إلى إجراء عملية تسجيل دخول. قد يشير النظام إلى حدوث عطل بالأجهزة في حالة عدم اتباع الإجراءات المناسبة.

- قم بإدخال بطاقة واحدة فقط في كل مرة، يجب أن تسمح للنظام بالوقت لإكمال المهام السابقة قبل إزالة معالج واجهة آخر أو إدراجه. إذا قمت بتعطيل التسلسل قبل أن يكمل النظام عملية التحقق من صحته، فقد يؤدي ذلك إلى اكتشاف أعطال الجهاز الزائفة.

- أدخل البطاقات بسرعة وقوة، ولكن لا تدخلها.

- إذا كان موجودا، فتأكد من إستخدام أدوات رفع البلاستيك الصغيرة على جانب البطاقة لتأمين وصول البطاقة.

- إذا كانت عملية تسجيل الدخول (OIR) ناجحة، فلا حاجة على الإطلاق لجدولة إعادة تحميل الموجه.

إذا وصلتك رسالة طويلة بعد عملية OIR، أو CPUHOG أثناء عملية OIR، ولكن لا تواجه أي مشاكل أخرى، فقد تتجاهل هذه الرسائل بأمان. يمكن العثور على معلومات تفصيلية حول رسائل CPUHOG وتداعياتها في أحداث OIR في المستند ما هي أسباب ٪SYS-3-CPUHOG Messages؟.

الموجهات من Cisco التي تدعم OIR

الموجّهات من السلسلة 3600 من Cisco

المنصة

دعم OIR؟

3620

لا

3640

لا

3660

- دعم OIR للوحدات النمطية للشبكة (NMs)

- لا يتم دعم OIR لبطاقات واجهة WAN (WICs)

- لا يتم دعم OIR لمصادر الطاقة

قيود

- يمكن إستبدال وحدة الشبكة النمطية بوحدة مماثلة فقط (إذا تم إستخدام OIR). على سبيل المثال، يمكن إستبدال وحدة الشبكة النمطية (NM-12DM) بوحدة أخرى من وحدات الشبكة النمطية (NM-12DM) فقط، وليس بوحدة الشبكة النمطية NM-6DM.

- إذا كانت الوحدة النمطية تحتوي على واجهة T1/E1، فيجب أولا تعطيل وحدة التحكم T1/E1 قبل تبديل الوحدة النمطية للشبكة.

- لا تعمل الوحدة النمطية للشبكة الجديدة إلا إذا كان الموجه يحتوي على ذاكرة إدخال وإخراج (I/O) كافية لدعم تشغيله (أستخدم حاسبة الذاكرة 2600/3600/3700 (العملاء المسجلون فقط) لمعرفة متطلبات الذاكرة للتكوين الخاص بك).

قد تواجه رسالة خطأ متعلقة ب OIR على موجه Cisco 3600 Series، مشابهة لهذا:

%OIRINT: OIR Event has occurred oir_ctrl 5000 oir_stat F02

للحصول على تعليمات حول أستكشاف أخطاء OIR المتعلقة باستكشاف أخطاء OIR وإصلاحها، ارجع إلى أستكشاف أخطاء OIR وإصلاحها في موجهات السلسلة 3600.

خادم الوصول العالمي Cisco AS5800

اتبع هذا الإجراء لإجراء عملية إدخال وإخراج في الثانية (OIR) على منصة AS5800:

1. انزلي البطاقة بسلاسة قبل إزالتها من الهيكل. لمزيد من المعلومات حول المصطلحات المختلفة المرتبطة ب AS5800، ارجع إلى أستكشاف أخطاء الأجهزة وإصلاحها ل AS5800.

2. قم بإصدار الأمر show dial-shelf slot slot_number أمر من موجه الأمر enable على رف الموجه ولاحظ القيمة الرقمية المرتبطة بنوع لوحة الميزات (في slot y) التي تريد إعادة ضبطها. في إخراج العينة هذا، يكون نوع اللوحة للفتحة 3 هو 259:

as5800RS-VXR#show dial-shelf slot 3

Slot: 3, Type: Channelised T3 (259)

3. افتح اتصال ظاهري بوحدة تحكم رف الطلب (DSC) باستخدام الأمر dsip console slave dsc_slot_number. يجب أن تكون قيمة dsc_slot_number إما 12 أو 13. تعتمد القيمة على رقم الفتحة ل DSC الذي تنتمي إليه لوحة الميزات المتأثرة. على سبيل المثال:

routershelf#dsip console slave 12

Trying Dial shelf slot 12 ...

Entering CONSOLE for slot 12

4. قم بإصدار الأمر oir testport enable لتمكين محاكاة OIR.

5. قم بإصدار الأمر oir slot slot_number remove لإزالة البطاقة باستخدام البرنامج. يجب أن تكون قيمة slot_number هي رقم فتحة لوحة الميزات التي تريد تمكين OIR عليها (slot y في رسالة الخطأ أعلاه).

6. قم بإزالة البطاقة وإدخال البطاقة البديلة في أي فتحة.

7. لإعادة إدراج البطاقة، قم بإصدار الأمر oir slot slot_number insert (أستخدم نوع اللوحة من الخطوة 1).

8. قم بإصدار الأمر oir log للتحقق من أحداث OIR.

لمزيد من المعلومات، ارجع إلى AS5800: إستبدال بطاقات رف الطلب أو تثبيتها.

الموجّهات من السلسلة 7200 من Cisco

سلسلة موجهات طراز 7200 من Cisco

دعم OIR؟

NPE/NSE

لا

وحدة تحكم بالإدخال/الإخراج

لا

مهايئات المنفذ (PA)

نعم

مزود الطاقة

نعم

يمكن العثور على مزيد من التفاصيل حول مهايئات المنفذ المختلفة في صفحات وثائق مهايئات المنفذ.

الموجّهات من السلسلة 7500 من Cisco

الموجّهات من السلسلة 7500 من Cisco

دعم OIR؟

معالج التحويل والتوجيه الرئيسي (RSP)

لا (إلا في حالة وجود الاستعداد)

RSP الاحتياطي

نعم

معالج واجهة القناة (CIP)

دعم OIR من 11.1(5)

معالجات الواجهة (xIP)

دعم OIR من الإصدار 11.1(6)

مهايئات المنفذ (PA)

لا

مزود الطاقة

نعم

قيود

- لا يجب إزالة RSP الرئيسي عادة أثناء تشغيل النظام. ومع ذلك، إذا كان هناك RSP إحتياطي، فإنه يتولى الأمر وفقا لوضع تكرار HA الذي تم تكوينه (للحصول على مزيد من المعلومات حول هذا، ارجع إلى تكرار معالج التوجيه والترقية السريعة للبرامج على موجهات سلسلة 7500 من Cisco)، ولكن يتم مقاطعة حركة مرور البيانات. بالنسبة لموجهات سلسلة 7500 من Cisco، لا يؤثر وضع التكرار الذي تم تكوينه في حالة إزالة RSP النشطة عبر الإنترنت. تتسبب إزالة RSP النشطة عبر الإنترنت في إعادة ضبط جميع بطاقات الخط وإعادة تحميلها، وهو ما يعادل تبديل RPR، ويؤدي إلى وقت طويل للتحويل. عندما يكون من الضروري إزالة RSP النشط من النظام، قم أولا بإصدار الأمر switchover للتبديل من RSP النشط إلى RSP الاحتياطي. عندما يتم فرض تحويل إلى RSP الاحتياطي قبل إزالة RSP النشط مسبقا، تستفيد عملية الشبكة من إمكانية إعادة التوجيه المستمر للمحول ذو الحالة (SSO)، والتي يتم دعمها في برنامج Cisco IOS الإصدار 12.0(22)S والإصدارات الأعلى.

لمزيد من المعلومات، ارجع إلى تبديل الحالة.

- لا تقم أبدا بإدراج معالج واجهة متعدد الاستخدامات (VIP) دون مهايئات المنافذ، وهذا التكوين غير مدعوم. يجب أن تحتوي كل فتحة لمعالج الواجهة غير المستخدمة على برنامج لمعالج الواجهة (وهو حامل معالج واجهة بدون لوحة دائرة مطبوعة)، وذلك لإبقاء الغبار خارج الموجه والحفاظ على تدفق الهواء السليم من خلال مقصورة معالج الواجهة.

- مهايئات المنفذ OIR غير مدعومة، ولكن يمكنك إزالة بطاقة VIP بالكامل، ثم إضافة مهايئ (مهايئات) المنفذ أو إزالته أو إستبداله وإعادة توصيل بطاقة VIP.

ملاحظة: في موجهات Cisco 7507/7507-MX أو Cisco 7513/7513-MX التي تتميز بميزة التوفر العالي للنظام (HSA)، قد يؤدي إدخال أي معالج واجهة وإزالته عبر الإنترنت في أي من محركي CyBus إلى إعادة تمهيد Slave RSP2 بخطأ ناقل أو خطأ في تماثل ذاكرة المعالج. يسترد RSP الرئيسي هذا الحدث ويصدر رسالة "إعادة تشغيل مجمع cBus". لا تتأثر الأنظمة التي تم تكوينها باستخدام RSP4 أو RSP8 كنظام تابع للنظام ولا تعاني من هذه المشكلة. يتم وصف هذه المشكلة بالتفصيل في إشعار ميداني: Cisco 7507 و Cisco 7513: RSP2 HSA OIR.

الموجّهات من السلسلة 7600 من Cisco

سلسلة موجهات طراز 7600 من Cisco

دعم OIR؟

FlexWAN و FlexWAN Module المحسنة

نعم

محرك المشرف 720-3BXL

نعم

الوحدة النمطية للخدمات الضوئية 2-Port ATM Optical Services Module

نعم

الوحدة النمطية للخدمات الضوئية 2-Port OC-48c OC-48c/1-Port OC-48c DPT OSM

نعم

الوحدة النمطية للخدمات الضوئية المحسنة 4-OSM و 8-Port OC-3c/STM-1 POS Enhanced OSM

نعم

الوحدة النمطية للخدمات الضوئية Enhanced Gigabit Ethernet Optical Services Module

نعم

الوحدة النمطية للخدمات الضوئية المحسنة 2 و 4-Port OC-12c/STM-4 POS Enhanced OSM

نعم

الوحدة النمطية للخدمات الضوئية المحسنة 1-Port OC-48c/STM-16 POS Enhanced Optical Services Module

نعم

على الرغم من أن وحدات FlexWAN و FlexWAN المحسنة تدعم التبديل السريع، إلا أن مهايئات المنافذ الفردية لا تدعم ذلك. لاستبدال مهايئات المنفذ، يجب عليك أولا إزالة وحدة FlexWAN النمطية من الهيكل ثم إستبدال مهايئات المنفذ كما هو مطلوب.

سلسلة موجهات Cisco ESR 10000

سلسلة موجهات طراز 10000 من Cisco

دعم OIR؟

محرك توجيه الأداء (PRE-1)

نعم

محرك توجيه الأداء (PRE-2)

نعم

مزود الطاقة

نعم

بطاقة خط

نعم

سلسلة موجهات الإنترنت طراز 12000 من Cisco

الموجّهات من السلسلة 12000 من Cisco

دعم OIR؟

معالج توجيه جيجابت الأساسي (GRP)

لا (ما لم يكن حاضر ثانوي)

معالج توجيه جيجابت الثانوي (GRP)

نعم

بطاقة مجدول الساعة (CSC)

لا (ما لم يكن زائدا)

بطاقة قناة المحول الليفية (SFC)

نعم

بطاقة خط (LC)

نعم

وحدة التبجح النمطية

نعم

مزود الطاقة

نعم

بطاقة الإنذار

نعم

قيود

- إذا قمت باستبدال بطاقة خط من نوع محرك A ببطاقة خط من نوع محرك من النوع B، فإن تكوين بطاقة الخط لا يتم الحفاظ عليه عبر المبادلة، حتى إذا كانت بطاقات الخط من نوع الوسائط نفسه. على سبيل المثال، إذا قمت باستبدال بطاقة خط 4xOC12 POS Engine-2 ببطاقة خط 4xOC12 POS Engine-3، فإن جميع تكوينات بطاقة خط Engine-2 تفقد ولا يتم تطبيقها على بطاقة خط Engine-3.

- لا يجب إزالة بروتوكول GRP الأساسي عادة أثناء تشغيل النظام. ومع ذلك، إذا كانت هناك مجموعة ثانوية من المنتجات الإستراتيجية، فإنها تتولى الأمر. تأكد من تشغيل إصدار من برنامج Cisco IOS software يدعم تكرار معالج التوجيه المحسن (RPR+). باستخدام بروتوكول RPR+، تتم تهيئة بروتوكول GRP الثانوي وتكوينه بالكامل. تعمل هذه الميزة على تقصير وقت التحويل بشكل كبير إذا فشل بروتوكول GRP الأساسي، أو إذا تمت إزالة بروتوكول GRP الأساسي من النظام. يتوفر المزيد من المعلومات حول RPR+ في بنية موجه الإنترنت Cisco 12000 Series Internet Router Architecture: معالج التوجيه.

بالنسبة لموجهات الإنترنت من السلسلتين 10000 و 12000 من Cisco التي تم تكوينها لاستخدام التحويل ذو الحالة (SSO)، تعمل الإزالة عبر الإنترنت لبروتوكول GRP النشط تلقائيا على فرض التحويل ذي الحالة إلى بروتوكول GRP في وضع الاستعداد. يتم دعم SSO منذ برنامج CISCO IOS الإصدار 12.0(22)S. لمزيد من المعلومات، ارجع إلى تبديل الحالة.

- يمكن إزالة CSC واستبداله، فقط في حالة تثبيت CSC ثان (إحتياطي) في النظام. يجب أن تكون شركة خدمات مدمجة واحدة موجودة وجاهزة للعمل في جميع الأوقات للحفاظ على عمليات النظام العادية. يقع المحول إلى CSC المتكرر في ترتيب الثواني، وخلال ذلك الوقت يمكن أن يكون هناك فقد للبيانات على بعض/كل LCs.

في أعوام 12406 و 12416 و 12816، يجب إزالة قوائم التحكم في الوصول (CSCs) المكررة فقط بعد إيقاف تشغيلها أولا باستخدام الأمر hw-module slot، مع الكلمة الأساسية shutdown.

في أعوام 12406 و 12416 و 12816، يتسبب الإدخال الثانوي في CSC في انقطاع حركة المرور والتقارير الزائفة عن أخطاء CRC. لن يتم ملاحظة فقدان حركة المرور بعد 32S3

- يمكن إزالة SFC واستبدالها، دون تعطيل عمليات النظام العادية، فقط في حالة تثبيت وحدة تحكم في الوصول (CSC) ثانية (إحتياطية) في النظام (يمكن أن تعمل وحدة التحكم في الوصول (CSC) الاحتياطية كوحدة تحكم في الوصول (CSC) أو وحدة التحكم في الوصول (SFC)).

في 12406 و 12410 و 12416 و 12810 و 12816، يجب إزالة SFCs يدويا فقط بعد إيقاف تشغيلها أول مرة باستخدام الأمر hw-module slot، مع الكلمة الأساسية shutdown. والفشل في القيام بذلك يمكن ان يؤدي إلى انهيار في بطاقة الخط.

في أعوام 12406 و 12410 و 12416، يتسبب إدخال القناة الليفية في فقدان حركة المرور والأخطاء العابرة. لن يتم ملاحظة فقدان حركة المرور بعد 32S3

ملاحظة: يمكن تشغيل Cisco 12008 و 12012 و 12016 باستخدام بطاقة CSC واحدة فقط وبدون SFC إذا كان يستخدم بطاقات خطوط Engine 0 فقط. يتم إيقاف تشغيل بطاقات الخط الأخرى تلقائيا.

ملاحظة: تحتوي الشاشة طراز 12404 على لوحة واحدة تحتوي على جميع وظائف CSC/SFC. بالنسبة لسنة 12404، لا يوجد تكرار. لا يمكن إستخدام بنية المحول المدمج OIRi أثناء وجود الموجه في الوظيفة.

يمكن العثور على تفاصيل حول صيانة Cisco 12000 في وثائق موجهات الإنترنت من السلسلة 12000 من Cisco.

معلومات ذات صلة

- ما الذي يسبب رسائل ٪SYS-3-CPUHOG؟

- ما الذي يسبب "٪RSP-3-Restart: مجمع cbus"؟

- إشعار ميداني: Cisco 7507 و Cisco 7513: RSP2 HSA OIR

- سلسلة وثائق موجهات الإنترنت طراز 12000 من Cisco

- دليل التكوين والتثبيت لسلسلة Cisco 7500

- تثبيت الأجهزة وصيانتها سلسلة 7200 من Cisco

- مستندات تثبيت الأجهزة لسلسلة 3600 من Cisco

- تبديل الحالة

- صفحة دعم منتجات الموجهات

- الدعم الفني - Cisco Systems