المحتويات

المقدمة

معلومات أساسية

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

معلومات عامة عن CG522-E

إجراءات تثبيت الأجهزة:

اللوحة الجانبية لعبارة Cisco Cellular 522-E

الإشارة إلى مصابيح LED بالحالة على CG522-E

تثبيت بطاقة (بطاقات) SIM

تركيب هوائي 5G داخل المنزل

قم بتشغيل CG522-E

إجراء تثبيت البرامج:

الوصول إلى CG522-E من خلال وحدة التحكم

الوصول إلى CG522-E من خلال SSH

تغيير كلمة المرور

كيفية عرض التكوين الجاري تشغيله

المقدمة

يصف هذا المستند عملية التكوين والتثبيت الأولية لعبارة الجوال 522-E.

معلومات أساسية

أي إجراء تكوين معقد يتجاوز نطاق هذا المنشور. إن CG522-E هو جهاز التوصيل والتشغيل، لكن المعلومات المتوفرة تسمح بسهولة الاستخدام. فيما يلي إرتباط تشعبي لجميع وثائق CG522-E المنشورة.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة أساسية بالمواضيع التالية:

- أساسيات الشبكة الخلوية 5G

- IOS® XE و Cisco IOS® CG

المكونات المستخدمة

CG522-E (V.17.04.01a)

المودم CG522-E Modem EM9190 (V.SWIX55C_01.07.13.00)

WS-C3850-12X48U (v.03.07.04E)

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

معلومات عامة عن CG522-E

يعمل CG522 كجهاز NSA (غير مستقل). هذا يعني أن نطاق الجيل الخامس موجود على مستوى البيانات و LTE على مستوى التحكم. ونتيجة لذلك، يلزم دفع حركة المرور من وإلى CG522 لجهاز NSA للتجميع من نطاقات الجيل الرابع إلى نطاقات الجيل الخامس.

إجراءات تثبيت الأجهزة:

اللوحة الجانبية لعبارة Cisco Cellular 522-E

يوضح هذا الرقم اللوحة الجانبية للطراز I/0 الخاصة بالطراز CG522-E:

1

مقبس PWR

2

شبكة WAN لإيثرنت جيجابت

3

تغطية فتحات بطاقات SIM المزدوجة (بطاقة SIM 0 | SIM 1)

4

زر إعادة الضبط

5

المنفذ (AUX) المساعد

6

وحدة التحكم (RJ-45)

الإشارة إلى مصابيح LED بالحالة على CG522-E

◉

جامد

✺

ومض

○

إيقاف التشغيل

مصابيح بدء التشغيل الأولية

4G

5G

الوظيفة

◉

○

- تم تمهيد نظام التشغيل

- المودم غير مرفق

- واجهة LAN لأعلى

✺ / ○

○

- تم تمهيد نظام التشغيل

- حالة المودم غير محددة

- تعطل واجهة LAN

◉

○

- بدء التشغيل، أداة تحميل التمهيد

- تم تمهيد نظام التشغيل ولكن لم يتم العثور على بطاقة SIM

✺ / ○

○

- تمهيد النظام قيد التقدم

مصابيح LED الاسمية

4G

5G

الوظيفة

◉

○

- التشغيل العادي

- الحد الأقصى لإشارة شبكة الجوال من الجيل الرابع - مكافئ 3 أو 4 أشرطة

- واجهة LAN لأعلى

✺ / ○

○

- التشغيل العادي

- إشارة خلوية متوسطة من الجيل الرابع - مكافئ أشرطة أو شريحتين

- واجهة LAN لأعلى

○

◉

- التشغيل العادي

- الحد الأقصى لإشارة شبكة الجوال 5G - مكافئ 3 أو 4 أشرطة

- واجهة LAN لأعلى

○

✺ / ○

- التشغيل العادي

- إشارة خلوية متوسطة الحجم من الجيل الخامس - مكافئ أشرطة واحد أو شريحتين

- واجهة LAN لأعلى

مصابيح LED للشرط الهامشي

4G

5G

الوظيفة

◉

◉

وضع الطاقة المنخفضة

✺ / ○ أو ◉

✺ / ○

تم تنشيط وضع تخفيف الحرارة، مع تشغيل الراديو مع إشارة الجيل الرابع

✺ / ○

✺ / ○ أو ◉

تم تنشيط وضع تخفيف الحرارة وتشغيل الراديو مع إشارة الجيل الخامس

✺ / ○

✺ / ○

تم تنشيط وضع تخفيف الحرارة، تم إيقاف الراديو

تثبيت بطاقة (بطاقات) SIM

بجانب منفذ الإيثرنت، يحتوي CG522-E على تغطية لفتحات بطاقة SIM. الغلاف ممسك برغي رأس من فيليبس. أزل المسمار بعناية للكشف عن فتحات SIM.

لا يتوافق حجم بطاقة SIM إلا مع بطاقة SIM Micro (الارتفاع: 15 مم، العرض: 12 ملم، السمك: 0. 76 مم).

1

تغطية بطاقة SIM

2

مهايئ Micro SIM

3

نانو سيم

ملاحظة: إستخدام مهايئ بطاقة SIM صغيرة الحجم لبطاقات SIM النانوية.

تركيب هوائي 5G داخل المنزل

في بعض الأحيان، هناك حاجة إلى تركيب هوائي من الجيل الخامس في الطراز CG522-E. الهوائي الداخلي الوحيد المدعوم من الجيل الخامس هو 5G-ANTM-SMA-D (الهوائي الثنائي القطب الذي يتم تركيبه للتدوير متعدد النطاقات) (SMA). لإدراج الهوائي، تأكد من عدم توفر الطاقة في منفذ CG522-E، ثم أدخل نهاية موصل SMA الذكور في الهوائي وأقلب الموصل في الموصل الأنثوي في الطراز CG522-E حتى يصبح متوسطا.

ملاحظة: ال 5G-ANTM-SMA-D مخصص للاستخدام الداخلي. تم تصميم الهوائي للاتصال بمنفذ هوائي مخصص على الجهاز. ليست هناك حاجة لاستخدام أية أدوات خاصة لتثبيت الهوائي.

تحذير: يرجى إستخدام دليل تثبيت 5G-ANTM-SMA-D لاحتياطات وبروتوكولات السلامة للعمل مع النشاط البرق.

قم بتشغيل CG522-E

يمكن تشغيل الطراز CG522-E من طرق متعددة، بما في ذلك التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (+PoE) وموصل من نوع 12V 2.5A مزود بأربع سنون مزود بالطاقة.

لتأكيد أن CG522-E متوافق مع PoE، ابحث عن رمز البرق على منفذ الإيثرنت.

ملاحظة: يجب ألا يزيد طول كبل PoE+ عن 100 متر. إذا تم إستبدال وحدة من الفئة CG522-E غير مزودة بنظام التشغيل PoE، سيتم إستلام الوحدة نفسها.

تلميح: هذا هو تركيب الأجهزة في أبسط مستوياته. لمزيد من المعلومات، أستخدم دليل تثبيت الأجهزة هذا.

إجراء تثبيت البرامج:

الوصول إلى CG522-E من خلال وحدة التحكم

يمكن الوصول إلى CG522-E من خلال جلسة عمل وحدة التحكم. المعلمات هي:

- معدل الباود: 115200 بت/ثانية

- 8 وحدات بت بيانات

- بلا تماثل

- بت إيقاف واحد (8N1)

- لا ضرورة للتحكم في التدفق

- username: مسؤول

- كلمة المرور: الرقم التسلسلي للجهاز

حدد موقع الرقم التسلسلي للجهاز بالنظر إلى أسفل الوحدة. تظهر أيضا ضمن تسلسل بدء التشغيل. تظهر هذه الرسالة:

Device is using default day0 password: xxxxxxxxxxx

الوصول إلى CG522-E من خلال SSH

يمكن الوصول إلى CG522-E من خلال SSH عبر واجهة الطبقة 2 من محول/موجه. تأكد من تعيين عنوان IP للواجهة داخل الشبكة الفرعية 192.168.1.x، حيث تم تعيين عنوان IP للواجهة الافتراضية CG522-E على 192.168.1.1.

على جهاز التوصيل (المحول/الموجه)، قم بتكوين الأوامر التالية:

Switch# configure terminal

Switch(config)# interface

Switch(config-if)# no switchport Switch(config-if)# ip address 192.168.1.2 255.255.255.0 Switch(config-if)# exit Switch(config)# exit Switch# ssh -l admin 192.168.1.1 Password:

في CG522-E، المعلمات الأساسية هي:

- عنوان IP: 192.168.1.1

- username: مسؤول

- كلمة المرور: الرقم التسلسلي للجهاز

حدد موقع الرقم التسلسلي للجهاز بالنظر إلى أسفل الوحدة. تظهر أيضا ضمن تسلسل بدء التشغيل. تظهر هذه الرسالة على وحدة التحكم:

Device is using default day0 password: xxxxxxxxxxx

تلميح: أنت يستطيع SSH داخل SVI من مفتاح بعد SSH داخل ال CG522-E مع هذه الطريقة، مهما كان SVI ليس كاف أن يحول ال CG522 وجهاز الوصلة. أنت ينبغي تضمنت ال L2 قارن ضمن الوصلة قارن من ال CG522-E.

تغيير كلمة المرور

ما إن هناك وحدة طرفية للتحكم أو SSH منفذ، غيرت ال username وكلمة من ال CG522-E مع هذا أمر.

CellularGateway# configure terminal

CellularGateway(config)# aaa authentication users user admin change-password old-password

بعد تنفيذ هذه الأوامر، لاحظ المطالبات:

Value for 'old-password' (

): ********* Value for 'new-password' (

): ******** Value for 'confirm-password' (

): ********

كيفية عرض التكوين الجاري تشغيله

قم بتشغيل هذا الأمر لعرض التكوين الجاري تشغيله ل CG522-E:

CellularGateway# show running-config

كيفية ترقية برنامج CG522-E لديك

من الأفضل ترقية CG522-E قبل الاستخدام.

أستخدم هذا الإجراء لتحميل إصدار البرنامج CG522-E وترقيته.

- احصل على خادم TFTP قابل للوصول، وانسخ صورة البرنامج على الخادم، وتأكد من أن الأذونات الموجودة على الملف تمكن مستخدمي TFTP المجهولين من الوصول إلى الملف.

للحصول على دليل تكوين شامل لتنزيل البرامج وتثبيتها؛ انقر هنا.

أولا، قم بتأكيد إصدار CG522-E:

CellularGateway# show version

Active image

Product name       = Cisco Cellular Gateway

Build version      = 17.04.01a.0.211.1608270185..Bengaluru

Software version   = 1.0.0

Build date         = 2023-08-08_23.41

Build path         = /san1/BUILD/workspace/CCO_c174_throttle_EIO/base/build_eio

Built by           = aut

Firmware info

Uboot version      = 2018.03-7.1.0-cwan-0.0.16

Uboot date         = 10/06/2020

Last reboot reason = SoftReset

بعد ذلك، أستخدم هذا الإجراء:

CellularGateway# gw-action:request software upgrade

tftp://192.168.1.2/cg-ipservices-17.09.04.SPA.bin

System is about to download and install the selected software, Continue? [no,yes] yes

Software successfully upgrade

CellularGateway# gw-action:request system reboot

System is about to reload, Continue? [yes,no]

ملاحظة: في هذا السيناريو، يتم إستخدام المحول كخادم TFTP. الارتباط الخاص بصفحة البرامج موجود في هذا الارتباط التشعبي.

كيفية عرض أقسام الصورة والتبديل بينها:

CellularGateway# show gw-system:system partition

Primary Image

Partition    = image2

File name    = cg-ipservices-17.09.04.SPA.bin

Version      = 17.09.04.0.0.1691563291..Bengaluru

Build Date   = Wed Aug  9 06:41:31 2023

Install Date = Sun Jun  4 02:03:23 2000

Boot Status  = Boot Successful.

Backup Image

Partition    = image1

File name    = cg-ipservices.17.04.01a.SPA.bin

Version      = 17.04.01a.0.211.1608270185..Bengaluru

Build date   = Fri Dec 18 05:43:05 2020

Install Date = Fri Jun 22 11:13:59 2018

Boot Status  = Boot Successful.

CellularGateway# gw-action:request software activate

System is about to reload, Continue? [yes,no]

التحقق من PID ووقت التشغيل والذاكرة وحجم ذاكرة الفلاش

هذه المعلومات المقدمة مفيدة جدا للتحقق من التوافق واستكشاف الأخطاء وإصلاحها. للحصول على دليل أستكشاف الأخطاء وإصلاحها CG522-E، انقر فوق هذا الارتباط التشعبي.

CellularGateway# show gw-system:system status

SYSTEM INFO

Platform PID                   = CG522-E

Product Serial Number          = FGL2504LB7Y

System Up Time                 = up 15 days

Current Time                   = Thu Aug 24 22:37:22 UTC 2023

Current CPU Usage              = 5%

RAM

Total Memory in KBytes         = 993852

Memory Used in KBytes          = 557760

Memory Free in KBytes          = 436216

STORAGE

Disk type                      = Bootflash

Disk Size in KBytes            = 999320

Disk Used in KBytes            = 88944

Disk Available in KBytes       = 841564

Disk Used Percentage           = 10%

TEMPERATURE

Ambient temperature            = 53 deg C

Power source                   = AC

فحص معلومات الأجهزة

المعلومات المقدمة هنا مفيدة جدا للتحقق من التوافق واستكشاف الأخطاء وإصلاحها. للحصول على دليل أستكشاف الأخطاء وإصلاحها CG522-E، انقر فوق هذا الارتباط التشعبي.

CellularGateway# show cellular 1 hardware

Modem Firmware Version = SWIX55C_01.07.13.00 000000 jenkins

Device Model ID = EM9190

International Mobile Subscriber Identity (IMSI) = xxxxxxxxxxxxxxx

International Mobile Equipment Identity (IMEI) = yyyyyyyyyyyyyyy

Integrated Circuit Card ID (ICCID) = zzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number (MSISDN) = xxxxxxxxxxx

Factory Serial Number (FSN) = yyyyyyyyyyyyyy

Current Modem Temperature = 43 deg C

PRI SKU ID = zzzzzzz

PRI Version = 016.006_004

Carrier = GENERIC

OEM PRI Version = 001.002

Modem Status = MODEM_STATE_NETWORK_READY

التحقق من اتصال جلسة العمل

تسمح لك هذه المعلومات بتحديد APN المرفق وحالة جلسة العمل وما إلى ذلك.

هذا مثال على حالة جلسة عمل غير متصلة:

CellularGateway# show cellular 1 connection

Profile ID = 1

---------------------------

APN = broadband

Connectivity = Attach and Data

Session Status = Disconnected

Call end mode =

Session disconnect reason type = (0)

Session disconnect reason = (0)

Cellular Interface = 1/1

Backoff timer = NOT Running

Back off error count = 0

Back off timer index = 0

Back off timer array (in minutes) = 0 1 1 1 1 5 10 15 30 60

Period of Backoff = 0 minute(s)

هذا مثال على حالة جلسة اتصال:

CellularGateway# show cellular 1 connection

Profile ID = 1

---------------------------

APN = broadband

Connectivity = Attach and Data

Session Status = Connected

IPv4 Address = x.x.x.x

IPv4 Gateway Address = y.y.y.y

IPv4 Primary DNS = z.z.z.z

IPv4 Secondary DNS = x.x.x.x

Tx Packets = 6821, Rx Packets = 6

Tx Bytes = 1301756, Rx Bytes = 888

Tx Drops = 0, Rx Drops = 0

Tx Overflow Count = 0, Rx Overflow Count = 0

التحقق من معلومات الراديو

هذه المعلومات المقدمة مفيدة للتحقق من التوافق واستكشاف الأخطاء وإصلاحها. للحصول على دليل أستكشاف الأخطاء وإصلاحها CG522-E، انقر فوق هذا الارتباط التشعبي.

CellularGateway# show cellular 1 radio

Radio Power Mode = online

Radio Access Technology(RAT) Selected = LTE

LTE Rx Channel Number(PCC) = 0

LTE Tx Channel Number(PCC) = 0

LTE Band = 66

LTE Bandwidth = 20 MHz

Current RSSI = -60 dBm

Current RSRP = -94 dBm

Current RSRQ = -14 dB

Current SNR = 2.8 dB

Physical Cell Id = 119

Network Change Event = activated LTE

CellularGateway# show cellular 1 radio-details

Carrier Aggregation Status = Disabled

LTE RX Channel Number(PCC) = xxx

LTE TX Channel Number(PCC) = yyy

LTE Band = 66

LTE Bandwidth = 20 MHz

PCC CA information:

-------------------

LTE band class = 66

E-UTRA absolute radio frequency channel number of the serving cell = 0

Bandwidth = 20 MHz

Physical Cell Id = 119

Current RSRP in 1/10 dBm as measured by L1 = -94 dBm

Current RSSI in 1/10 dBm as measured by L1 = -63 dBm

Current RSRQ in 1/10 dBm as measured by L1 = -12 dB

Measured SINR in dB = 3.8 dB

Tracking area code information for LTE = 31891

5G CC information:

------------------

Current ENDC RSRP in 1/10 dBm as measured by L1 = -101 dBm

Current ENDC RSRQ in 1/10 dBm as measured by L1 = -14 dB

Measured ENDC SINR in dB = 4 dB

تشير معلومات الجيل الخامس CC إلى إستخدام الجيل الخامس. تعرض النطاق المحدد حاليا إستخدام LTE، ولكن كجهاز NSA، يتم تحديد نطاق LTE بسبب عدم وجود حركة مرور في هذه المحاكاة المحددة.

التحقق من اسم نقطة الوصول الخلوية (APN) وتكوينه

وعادة ما يكون CG522-E قادرا على تكوين APN تلقائيا بناء على SIM الخاص به. هذا الإجراء هو كيفية تأكيد ملف تعريف APN نشط. في بعض الأحيان، هناك حاجة لتكوين ملف تعريف APN ثابت.

CellularGateway# show cellular 1 profile

PROFILE ID   APN        PDP TYPE   STATE     AUTHENTICATION  USERNAME  PASSWORD

---------------------------------------------------------------------------------

1            Broadband  IPv4       ACTIVE      none            -         -

2            ims        IPv4v6     INACTIVE    none            -         -

كيفية تكوين APN مخصص:

CellularGateway# configure terminal

CellularGateway(config)# controller cellular 1

CellularGateway(config-cellular-1)# sim slot <# of sim slot in use>

CellularGateway(config-slot-0)# profile id <#> apn

pdn-type IPv4v6 authentication

username

password

CellularGateway(config-slot-0)# attach profile <#> CellularGateway(config-slot-0)# commit

تلميح: لا تتطلب بعض نقاط الوصول (APN) المصادقة؛ مما يعني أنه لا توجد حاجة لتحديد أي مصادقة إذا لم تكن هناك حاجة إليها. مثال: معرف ملف التعريف <#> apn pdn-type IPv4v6 <— هذا أمر صالح.

كيفية إزالة ملف تعريف APN:

CellularGateway# config term

Entering configuration mode terminal

CellularGateway(config)# controller cellular 1

CellularGateway(config-cellular-1)# sim slot 1

CellularGateway(config-slot-1)# no attach-profile 1

CellularGateway(config-slot-1)# no profile id 1 apn broadband

CellularGateway(config-slot-1)# commit

ملاحظة: لا توجد مصادقة مطلوبة ل LTE.

ملاحظة: تتطلب شركة Verizon توصيفين على الأقل؛ ملف تعريف مرفق (عادة ما يكون VZWIMS أو IMS) وملف تعريف بيانات/افتراضي. تتطلب AT&T ملف تعريف واحد فقط حسب الحاجة للبيانات/ملفات التعريف الافتراضية وتوصيفات الإرفاق (النطاق الترددي العريض).

تكوين فتحة SIM الأساسية وأوامر تجاوز فشل SIM

قم بتشغيل هذه الأوامر لتحديد فتحة SIM الأساسية واستخدام وظيفة مؤقت تجاوز فشل SIM. يمكن التغلب على الأعطال يدويا لتحديد فتحة SIM الأساسية مرة أخرى.

CellularGateway# config term

Entering configuration mode terminal

CellularGateway(config)# controller cellular 1

CellularGateway(config-cellular-1)# sim primary-slot <0/1>

CellularGateway(config-cellular-1)# commit

Commit complete.

CellularGateway(config-cellular-1)# end

CellularGateway# config term

Entering configuration mode terminal

CellularGateway(config)# controller cellular 1

CellularGateway(config-cellular-1)# sim max-retry 5

CellularGateway(config-cellular-1)# sim failovertimer 7

CellularGateway(config-cellular-1)# commit

Commit complete.

CellularGateway(config-cellular-1)# end

CellularGateway#

فحص البرامج الثابتة للمودم CG522-E وتكوينها

أستخدم هذا الإجراء لتحميل إصدار البرنامج الثابت من مودم CG522-E وترقيته.

- احصل على خادم TFTP قابل للوصول، وانسخ صورة البرنامج على الخادم، وتأكد من أن الأذونات الموجودة على الملف تمكن مستخدمي TFTP المجهولين من الوصول إلى الملف.

- قم بإنشاء دليل فرعي للاحتفاظ بالبرنامج الثابت للمودم.

- قم بتأكيد البرنامج الثابت الصحيح القائم على حامل بطاقة SIM (يمكن عرضه في صفحة البرنامج).

- انسخ ملفات البرامج الثابتة (.cwe و.nvu) إلى هذا الدليل.

للحصول على دليل تهيئة شامل لتنزيل البرامج الثابتة وتثبيتها؛ انقر هنا.

أستخدم الإجراء أدناه:

CellularGateway# gw-action:request file download tftp://192.168.1.2/EM9190_01.07.13.00.cwe create_dir

INFO: Created folder

INFO: Accessing file EM9190_01.07.13.00.cwe from tftp://192.168.1.2/EM9190_01.07.13.00.cwe INFO: Please wait while the file is being downloaded to /flash/

/EM9190_01.07.13.00.cwe file received /flash/

/EM9190_01.07.13.00.cwe size(Bytes): 88960399 CellularGateway# gw-action:request file download tftp://192.168.1.2/EM9190_01.07.13.00_GENERIC_016.006_004.nvu create_dir

INFO:

Directory already exists INFO: Accessing file EM9190_01.07.13.00_GENERIC_016.006_004.nvu from tftp://192.168.1.2/EM9190_01.07.13.00_GENERIC_016.006_004.nvu INFO: Please wait while the file is being downloaded to /flash/

/EM9190_01.07.13.00_GENERIC_016.006_004.nvu file received /flash/

/EM9190_01.07.13.00_GENERIC_016.006_004.nvu size(Bytes): 69051 CellularGateway# cellular 1 upgrade firmware

أوامر للتحقق من حالة البرامج الثابتة:

CellularGateway# show cellular 1 firmware

Firmware Activation Mode = AUTO

INDEX  CARRIER  FW VERSION       PRI VERSION  STATUS

------------------------------------------------------

1      GENERIC  01.07.13.00_GEN  016.006_004  ACTIVE

CellularGateway# show cellular 1 hardware

Modem Firmware Version = SWIX55C_01.07.13.00 000000 jenkins

Device Model ID = EM9190

International Mobile Subscriber Identity (IMSI) = xxxxxxxxxxxxxxx

International Mobile Equipment Identity (IMEI) = yyyyyyyyyyyyyyy

Integrated Circuit Card ID (ICCID) = zzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number (MSISDN) = xxxxxxxxxxx

Factory Serial Number (FSN) = yyyyyyyyyyyyyy

Factory Serial Number (FSN) = 4H0355006001A1

Current Modem Temperature = 43 deg C

PRI SKU ID = 1104703

PRI Version = 016.006_004

Carrier = GENERIC

OEM PRI Version = 001.002

Modem Status = MODEM_STATE_NETWORK_READY

ملاحظة: في هذا السيناريو، يتم إستخدام محول الشبكة كخادم TFTP. لصفحة البرنامج الثابت، ها هو الارتباط التشعبي.

كيفية إعادة ضبط المودم

لا تمسح إعادة تعيين المودم أي مجموعة تكوينات. تعمل إعادة التشغيل.

CellularGateway# cellular 1 modem-reset

cellular_modem_reset :

يمكنك أيضا إستخدام أوامر AT لإعادة ضبط المودم.

CellularGateway# cellular 1 modem-at-command

at!reset