المحتويات

المقدمة

يصف هذا المستند عملية وقف تشغيل Cisco لمركز البيانات في لندن للأجهزة المستضافة (CES) لأمان البريد الإلكتروني السحابي لدينا وتأثير ذلك.

الوصف

ويشتمل نقل الخدمات من لندن إلى مراكز بيانات فرانكفورت على الهجرة السلسة للبنية الأساسية والتطبيقات والبيانات المهمة بين مركزين أوروبيين رئيسيين. تتطلب هذه العملية تخطيطا دقيقا لضمان الحد الأدنى من التعطيل لعمليات الأعمال، والأداء المحسن للشبكة، والتوافق مع لوائح إقامة البيانات. ومن خلال نقل الخدمات إلى فرانكفورت، يصبح بوسع المنظمات الاستفادة من القدرة المحسنة على التوسع، والتدابير الأمنية المعززة، والقدرة على الوصول إلى العملاء من وسط أوروبا. ينطوي الترحيل أيضا على اعتبارات رئيسية مثل زمن الوصول وتحسين عرض النطاق الترددي والتأثيرات المحتملة على إتفاقيات مستوى الخدمة (SLAs) لضمان إستمرار الكفاءة والموثوقية أثناء فترة الانتقال وبعدها.

المتطلبات الأساسية

- جهاز (أجهزة) عبارة البريد الإلكتروني السحابية الآمنة الموجودة داخل مركز بيانات لندن من Cisco

هل لدي أجهزة عبارة البريد الإلكتروني السحابية الآمنة من Cisco في مركز بيانات لندن؟

يمكنك أن تتحقق من هذا بطرق مختلفة:

- لديك c3s2 في عنوان الربط الذي تستخدمه لتسجيل الدخول إلى البوابة ولوحة معلومات إدارة البريد الإلكتروني والويب

- مثال: https://xxxxx.c3s2.iphmx.com

- لديك c3s2 في سجلات mx

- مثال: mx1.xxx.c3s2.iphmx.com

- لديك c3s2 في اسم المضيف للجهاز

- مثال: esax.xxxxx.c3s2.iphmx.com

تأثير العميل

نود أن نؤكد لك أن عملية الترحيل القادمة لن تؤثر على خدماتك أو تتطلب أي إجراء من جانبك. ويلتزم فريقنا بضمان سير العملية بشكل سلس، دون أي انقطاع متوقع أو فقدان للبيانات. ستظل عناوين IP والتكوينات الموجودة دون تغيير، مما يحافظ على إستمرارية العمليات الخاصة بك. بالإضافة إلى ذلك، ستتلقى إخطارات حول جدول الترحيل وأي تحديثات إضافية، بحيث يتم إعلامك دائما. كن على ثقة بأن أولويتنا هي جعل هذا الانتقال سلسا وغير مرئي بقدر الإمكان لك.

يرجى الملاحظة: سيظل مركز البيانات الثانوي في أمستردام دون تغيير، ولن يتم إدخال تعديلات عليه.

تواريخ الترحيل

بدء

إستكمالا

يناير 2025

مارس 2025

ملاحظة: تواريخ الترحيل مؤقتة

الأسئلة الشائعة

1. هل تؤثر الهجرة على أجهزة مركز بيانات لندن فقط؟

أ - نعم، لا تؤثر هذه الهجرة إلا على الأجهزة في مركز البيانات بلندن.

2. هل سيتم إعلام العملاء بالتاريخ المحدد للترحيل الخاص بهم وفتحة الوقت المخصصة لهم؟

أ. لا، لأن الهجرة ستكون عبر الزمن وبسلاسة. لا يتوقع أي تأثير.

3. هل ستصبح أجهزتنا نفس الأجهزة بعد الهجرة؟

ج. نعم. لن يكون هناك أي تغيير في نوع النموذج (النماذج).

4. هل ستتغير سجلات MX؟ هل يجب علينا إعادة تكوين SPF؟

أ. لا، لن تتغير سجلات MX وبالتالي لا يلزم إعادة تكوين SPF.

5. لدينا مسار شبكة خاصة ظاهرية (VPN) إلى علبة البريد، هل سيتأثر ذلك بعد الترحيل؟

أ. لا، لن تتأثر الشبكة الخاصة الظاهرية (VPN).

الدعم

إذا ظهرت أي مشاكل فنية أثناء الترحيل أو بعده، نوصي بالاتصال بدعم عملاء Cisco للحصول على بريد إلكتروني آمن للحصول على المساعدة. للاستعلامات العاجلة حول هذه الصيانة أو أثرها المحتمل، يرجى الاتصال ب Cisco TAC على https://www.cisco.com/c/en/us/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html.

معلومات ذات صلة

- أدلة المستخدم النهائي لعبارة البريد الإلكتروني الآمن السحابية من Cisco

- أدلة المستخدم النهائي لعبارة البريد الإلكتروني الآمنة من Cisco