جهاز أمان البريد الإلكتروني من Cisco (ESA) هو جهاز عبارة SMTP - ويستمع إلى المنفذ 25 بشكل افتراضي.

يمكن تكوين الجهاز للاستماع على منفذ آخر لحركة مرور SMTP بدلا من 25. (gui>network>Listeners>Edit Listener>إعداد المنفذ)

إذا كان الجهاز الخاص بك يستمع إلى البريد على منفذ غير قياسي، فيمكنك إجراء إختبار Telnet يحدد المنفذ الاختياري بدلا من 25. في المثال التالي لمضيف البريد لدينا هو الاستماع على المنفذ 80.

in order to استعملت ميناء آخر من 25 عندما يستعمل telnet أن يربط إلى مضيف بعيد، ببساطة عينت الرقم أيسر بعد ال hostname من ال CLI:

esa.example.com> telnet mail2.example.com 80

Trying 172.19.0.94...

Connected to mail2.example.com.

Escape character is '^]'.

بالتبديل، ستطالبك واجهة سطر الأوامر (CLI) الخاصة ب AsyncOS بإدخال مضيف ومنفذ إذا قمت بإدخال برنامج Telnet ببساطة، ثم اتبع موجهات الأوامر.