المحتويات

المقدمة

شفرة SSL المستخدمة

معلومات ذات صلة

مناقشات مجتمع دعم Cisco ذات الصلة

المقدمة

يصف هذا وثيقة أي شفرات SSL يكون قيد الاستخدام مع ال cisco يسجل مظروف خدمة (CRES) بالنسبة إلى ال cisco بريد إلكتروني أمن تطبيق (ESA).

شفرة SSL المستخدمة

مجموعات التشفير (مجموعات SSL 3+ في الترتيب المفضل للخادم؛ ومجموعات SSL 2 المهملة في النهاية):

TLS_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 (0x9c) 128

TLS_RSA_WITH_RC4_128_SHA (0x5) ضعيف 128

TLS_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 (0x9d) 256

TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256 (0x3d) 256

TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA (0x35) 256

TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA (0x84) 256

TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 (0x3c) 128

TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA (0x2f) 128

TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA (0x41) 128

TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA (0xa) 112

يمكن الحصول على معلومات كاملة في أي وقت من مختبرات SSL: تقرير SSL: res.cisco.com (184.94.241.74)

معلومات ذات صلة

- جهاز أمان البريد الإلكتروني من Cisco - أدلة المستخدم النهائي

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems