المحتويات

المقدمة

سؤال. بعد ترقية ISE إلى 2.4، قد تحصل على تنبيه "التنبيه: عدد تراخيص الأجهزة الافتراضية المثبتة أقل من عدد عقد الأجهزة الافتراضية (VM) التي تم نشرها"، على الرغم من تثبيت جميع التراخيص المطلوبة قبل الترقية.

المقدمة

سؤال. بعد ترقية ISE إلى 2.4، قد تحصل على تنبيه "التنبيه: عدد تراخيص الأجهزة الافتراضية المثبتة أقل من عدد عقد الأجهزة الافتراضية (VM) التي تم نشرها"، على الرغم من تثبيت جميع التراخيص المطلوبة قبل الترقية.

الجواب. بالنسبة للإصدار 2.4، يوصى بتثبيت تراخيص الأجهزة الافتراضية (VM) المناسبة لعقد الأجهزة الافتراضية (VM) في عملية النشر لديك. يجب تثبيت تراخيص الأجهزة الافتراضية (VM) استنادا إلى عدد عقد الأجهزة الافتراضية (VM) وموارد كل عقدة أجهزة افتراضية (VM) مثل وحدة المعالجة المركزية (CPU) والذاكرة. وإلا، فستتلقى تحذيرات وإعلامات لشراء مفاتيح ترخيص VM وتثبيتها في الإصدار 2.4، ومع ذلك، لن يتم مقاطعة الخدمات.

سيظهر التنبيه نفسه بطرق متعددة.

- تحذير الترخيص عند تسجيل الدخول أولا بعد الترقية:

- رسالة معلومات الترخيص عند تسجيل الدخول أولا بعد الترقية:

- الإنذار في dashlet المنبه:

يتم تقديم تراخيص الأجهزة الافتراضية (VM) ضمن ثلاث فئات - صغيرة ومتوسطة وكبيرة. على سبيل المثال، إذا كنت تستخدم عقدة 3595 VM المكافئة مع 8 مراكز و 64 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، فقد تحتاج إلى ترخيص فئة متوسطة VM، إذا كنت ترغب في تكرار نفس الإمكانات على الجهاز الظاهري (VM). يمكنك تثبيت العديد من تراخيص الأجهزة الافتراضية (VM) استنادا إلى عدد الأجهزة الافتراضية (VM) ومواردها وفقا لمتطلبات النشر لديك.

تراخيص VM هي تراخيص للبنية الأساسية، وبالتالي، يمكنك تثبيت تراخيص VM بغض النظر عن تراخيص نقاط النهاية المتوفرة في عملية النشر الخاصة بك. يمكنك تثبيت ترخيص VM حتى إذا لم تقم بتثبيت أي ترخيص Evaluation أو Base أو Plus أو Apex في عملية النشر الخاصة بك. ومع ذلك، لاستخدام الميزات التي تم تمكينها بواسطة تراخيص Base أو Plus أو Apex، يجب عليك تثبيت التراخيص المناسبة.

بعد تثبيت الإصدار 2.4 أو ترقيته، إذا كان هناك أي عدم تطابق بين عدد عقد VM التي تم نشرها وتراخيص VM المثبتة، يتم عرض التنبيهات في dashlet الخاص ب Alarms لكل 14 يوما. يتم عرض التنبيهات أيضا إذا كانت هناك أي تغييرات في موارد عقدة VM أو كلما تم تسجيل عقدة VM أو إلغاء تسجيلها.

تراخيص الأجهزة الافتراضية هي تراخيص دائمة. يتم عرض تغييرات ترخيص VM في كل مرة تقوم فيها بتسجيل الدخول إلى واجهة المستخدم الرسومية (GUI) الخاصة ب Cisco ISE، حتى تقوم بالتحقق من خانة الاختيار "عدم إظهار هذه الرسالة مرة أخرى" في منبثق الإعلام.

إذا كنت تخطط للترقية إلى الإصدار 2.4، فاتصل بالعنوان licensing@cisco.com للحصول على أرقام أوامر المبيعات التي تتضمن شراء أجهزة افتراضية (VM) لشراء ترخيص أجهزة افتراضية متوسطة لكل جهاز افتراضي (VM) تم شراؤه مسبقا. يجب أيضا تضمين CCOID مع رقم أمر المبيعات. الاسم المستعار هو فقط للعملاء الذين تم شراؤهم من قبل والذين يرغبون في الترقية إلى 2.4 ويحتاجون إلى PAKs. ومن المتوقع أن يقوم العملاء الجدد بتوجيه مشترياتهم من خلال المبيعات المباشرة أو الشركاء الذين سوف يتنقلون إليهم عبر عملية الشراء الاعتيادية.

يوضح الجدول التالي الحد الأدنى لموارد الأجهزة الافتراضية حسب الفئة:

فئة VM

نطاق ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)

عدد وحدات المعالجة المركزية

صغيرة

16 غيجابايت

12 وحدة معالجة مركزية

الوسيطة

64 غيجابايت

16 وحدة معالجة مركزية

كبير

256 غيجابايت

16 وحدة معالجة مركزية

لمزيد من المعلومات حول التراخيص، راجع الفصل "تراخيص Cisco ISE" في دليل مسؤول محرك خدمات الهوية من Cisco، الإصدار 2.4.

هذه المعلومات متاحة أيضا في دليل الترقية:

دليل ترقية Cisco Identity Services Engine، الإصدار 2.4