المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

التكوين

الرسم التخطيطي للشبكة

تدفق حركة المرور

التكوينات

المحول 3850-1

المحول 3850-2

محرك خدمات كشف الهوية (ISE)

التحقق من الصحة

المراجع

مناقشات مجتمع دعم Cisco ذات الصلة

المقدمة

يصف هذا المستند كيفية تكوين الميزة التي يدعم فيها محرك خدمات الهوية (ISE) من Cisco الإصدار 2.0 بروتوكول TrustSec Sgt Exchange (SXP) في وضع مكبرات الصوت والليستر واستكشاف أخطائها وإصلاحها.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- تكوين محول Catalyst من Cisco

- خدمات Identity Services Engine (ISE) و TrustSec

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج التالية:

- المحول Cisco Catalyst 3850 switch ببرنامج IOS-XE 3.7.2 والإصدارات الأحدث

- Cisco ISE، الإصدار 2.0 والإصدارات الأحدث

التكوين

الرسم التخطيطي للشبكة

تدفق حركة المرور

- 3850-2 هو مصدق 802.1x ل 10.0.0.100 - ISE يرجع security Group Tag (SGT) 16 (IT) للمصادقة الناجحة

- يقوم المحول 3850-2 بتعلم عنوان IP الخاص بالمحول (تعقب أجهزة IP) وإرسال معلومات التخطيط (IP-SGT) إلى ISE باستخدام بروتوكول SXP

- 3850-1 هو مصدق 802.1x ل 10.0.0.1 - ISE Return Sgt Tag 9 (التسويق) للمصادقة الناجحة

- يتلقى الطراز 3850-1 معلومات تعيين SXP من ISE (10.0.0.100 هو SGT 16)، مما يعمل على تنزيل السياسة من ISE

- تتم إعادة توجيه حركة المرور المرسلة من 10.0.0.100 إلى 10.0.0.1 بواسطة 3850-2 (لم يتم تنزيل أي سياسات محددة) إلى 3850-1، والتي تكون أداة فرض تقوم بتنفيذ سياسة IT (16) -> التسويق (9)

الرجاء ملاحظة أن الارتباط بين المحولات ليس إرتباط cts - لذلك يتم تثبيت جميع التعيينات عن بعد على المحولات عبر بروتوكول SXP.

ملاحظة: لا تحتوي جميع المحولات على الأجهزة التي تسمح بالبرمجة عبر السياسة التي يتم استقبالها من ISE استنادا إلى تعيينات SXP المستلمة. للتحقق من الصحة، يرجى الرجوع دائما إلى أحدث مصفوفة توافق TrustSec أو الاتصال بأنظمة Cisco.

التكوينات

للحصول على تفاصيل حول تكوين TrustSec الأساسي، ارجع إلى قسم المقالات في المراجع.

المحول 3850-1

ينهي المحول جلسة عمل 802.1x مع مهمة الرقيب وأيضا كمكبر صوت SXP نحو دعم محرك خدمات الهوية (ISE).

aaa authentication dot1x default group ISE_mgarcarz

aaa authorization network default group ISE_mgarcarz

aaa authorization network ISE_mgarcarz group ISE_mgarcarz

aaa accounting dot1x default start-stop group ISE_mgarcarz

aaa accounting update newinfo

radius server ISE_mgarcarz

address ipv4 10.48.17.235 auth-port 1645 acct-port 1646

pac key cisco

aaa group server radius ISE_mgarcarz

server name ISE_mgarcarz

interface GigabitEthernet1/0/3

switchport mode trunk

interface GigabitEthernet1/0/5

description mgarcarz

switchport access vlan 100

switchport mode access

ip flow monitor F_MON input

ip flow monitor F_MON output

authentication order dot1x mab

authentication priority dot1x mab

authentication port-control auto

mab

dot1x pae authenticator

cts authorization list ISE_mgarcarz

cts role-based enforcement

cts role-based enforcement vlan-list 1-4094

cts sxp enable

cts sxp default password cisco

cts sxp connection peer 10.48.17.235 password default mode local listener hold-time 0

المحول 3850-2

يقوم المحول بإنهاء جلسة عمل 802.1x مع مهمة الرقيب وأيضا كموزع رسائل SXP يحصل على تخطيط من ISE.

aaa authentication dot1x default group ISE_mgarcarz

aaa authorization network default group ISE_mgarcarz

aaa authorization network ISE_mgarcarz group ISE_mgarcarz

aaa accounting dot1x default start-stop group ISE_mgarcarz

aaa accounting update newinfo

radius server ISE_mgarcarz

address ipv4 10.48.17.235 auth-port 1645 acct-port 1646

pac key cisco

aaa group server radius ISE_mgarcarz

server name ISE_mgarcarz

interface GigabitEthernet1/0/3

switchport mode trunk

interface GigabitEthernet1/0/5

description mgarcarz

switchport access vlan 100

switchport mode access

authentication order dot1x mab

authentication priority dot1x mab

authentication port-control auto

mab

dot1x pae authenticator

cts authorization list ISE_mgarcarz

cts role-based enforcement

cts role-based enforcement vlan-list 1-4094

cts sxp enable

cts sxp default password cisco

cts sxp connection peer 10.48.17.235 password default mode local speaker hold-time 0

محرك خدمات كشف الهوية (ISE)

الخطوة 1.  أجهزة الوصول إلى الشبكة

انتقل إلى مراكز العمل > إدارة الجهاز > موارد الشبكة، وأضفت كلا المحولين مع كلمة مرور Krakow123 السرية المشتركة من Cisco و TrustSec.

الخطوة 2. مجموعات الأمان

من أجل إضافة مساعد تقنية معلومات وتسويق، انتقل إلى مراكز العمل > TrustSec > المكونات > مجموعات الأمان.

الخطوة 3.  قائمة التحكم في الوصول (ACL) لمجموعات الأمان

لإضافة قائمة التحكم في الوصول (ACL) الخاصة بمجموعة الأمان، انتقل إلى مراكز العمل > TrustSec > المكونات > قوائم التحكم في الوصول الخاصة بمجموعة الأمان.

السماح فقط لحركة مرور ICMP.

الخطوة 4. نهج TrustSec

لإضافة سياسة تتحكم في حركة مرور البيانات من IT إلى التسويق، انتقل إلى مراكز العمل > TrustSec > المكونات > سياسة الخروج > مصفوفة.

قم بتعيين قاعدة الإصطياد الافتراضي للإدخال لرفض كل حركة المرور.

الخطوة 5. أجهزة SXP

لتكوين وحدة إصغاء SXP ومكبر صوت للمحولات المقابلة، انتقل إلى مراكز العمل > TrustSec > أجهزة SXP.

استعملت كلمة cisco (أو أي آخر يشكل ل sxp على المفتاح).

الخطوة 6. سياسة التخويل

تأكد من أن نهج التخويل يقوم بإرجاع علامات SGT الصحيحة لكل مستخدم، انتقل إلى نهج > تخويل.

التحقق من الصحة

الخطوة 1. Switch Join ISE ل CTS

يوفر كل محول بيانات اعتماد TrustSec (التي تم تكوينها في ISE/Step1) للحصول على مسوغات الوصول المحمي (PAC).

KSEC-3850-2#cts credentials id KSEC-3850-2 password Krakow123

CTS device ID and password have been inserted in the local keystore. Please make sure that the same ID and password are configured in the server database.

تأكد من تنزيل مسوغ الوصول المحمي (PAC).

KSEC-3850-2#show cts pacs

AID: 65D55BAF222BBC73362A7810A04A005B

PAC-Info:

PAC-type = Cisco Trustsec

AID: 65D55BAF222BBC73362A7810A04A005B

I-ID: KSEC-3850-2

A-ID-Info: Identity Services Engine

Credential Lifetime: 20:42:37 UTC Nov 13 2015

PAC-Opaque: 000200B8000300010004001065D55BAF222BBC73362A7810A04A005B0006009C00030100B26D8DDC125B6595067D64F917DA624C0000001355CB2E1C00093A800E567155E0DE76419D2F3B97D890F34F109C4C42F586B29050CEC7B441E0CA60FC6684D4F6E8263FA2623A6E450927815A140CD3B9D68988E95D8C1E65544E222E187C647B9F7F3F230F6DB4F80F3C201ACD623B309077E27688EDF7704740A1CD3F18CE8485788054C19909083ED303BB49A6975AC0395D41E1227B

Refresh timer is set for 12w4d

ويتم تحديث سياسة البيئة.

KSEC-3850-2#show cts environment-data

CTS Environment Data

====================

Current state = COMPLETE

Last status = Successful

Local Device SGT:

SGT tag = 0-00:Unknown

Server List Info:

Installed list: CTSServerList1-0001, 1 server(s):

*Server: 10.48.17.235, port 1812, A-ID 65D55BAF222BBC73362A7810A04A005B

Status = ALIVE

auto-test = FALSE, keywrap-enable = FALSE, idle-time = 60 mins, deadtime = 20 secs

Multicast Group SGT Table:

Security Group Name Table:

0-00:Unknown

6-00:SGT_Guest

9-00:SGT_Marketing

15-00:SGT_BYOD

16-00:SGT_IT

255-00:SGT_Quarantine

Environment Data Lifetime = 86400 secs

Last update time = 20:47:04 UTC Sat Aug 15 2015

Env-data expires in   0:08:09:13 (dd:hr:mm:sec)

Env-data refreshes in 0:08:09:13 (dd:hr:mm:sec)

Cache data applied           = NONE

State Machine is running

كرر نفس العملية ل 3850-1

الخطوة 2 - جلسات عمل 802.1x

بعد مصادقة مستخدم تكنولوجيا المعلومات، يتم تعيين العلامة الصحيحة.

KSEC-3850-2#show authentication sessions interface g1/0/5 details

Interface:  GigabitEthernet1/0/5

IIF-ID:  0x107E700000000C4

MAC Address:  0050.b611.ed31

IPv6 Address:  Unknown

IPv4 Address:  10.0.0.100

User-Name:  cisco

Status:  Authorized

Domain:  DATA

Oper host mode:  single-host

Oper control dir:  both

Session timeout:  N/A

Common Session ID:  0A3E946D00000FF214D18E36

Acct Session ID:  0x00000FDC

Handle:  0xA4000020

Current Policy:  POLICY_Gi1/0/5

Local Policies:

Service Template: DEFAULT_LINKSEC_POLICY_SHOULD_SECURE (priority 150)

Security Policy:  Should Secure

Security Status:  Link Unsecure

Server Policies:

SGT Value:  16

Method status list:

Method           State

dot1x            Authc Success

ويتم تثبيت التخطيط في جدول SGT-IP المحلي.

KSEC-3850-2#show cts role-based sgt-map all

Active IPv4-SGT Bindings Information

IP Address              SGT     Source

============================================

10.0.0.100              16      LOCAL

الخطوة 3. مكبر صوت SXP

3850-2 يرسل التخطيط إلى ISE، تبديل تصحيح الأخطاء ل CTS sxp.

KSEC-3850-2(config)#do show debug

CTS:

CTS SXP message debugging is on

*Aug 16 12:48:30.173: CTS-SXP-MSG:trp_send_msg <1>, <10.48.17.235, 10.62.148.109>

*Aug 16 12:48:30.173: CTS-SXP-MSG:trp_socket_write fd<1>, cdbp->ph_sock_pending<1>, <10.48.17.235, 10.62.148.109>

*Aug 16 12:48:30.226: CTS-SXP-MSG:trp_process_read_sock <1>, <10.48.17.235, 10.62.148.109>

*Aug 16 12:48:30.226: CTS-SXP-MSG:trp_process_read_sock socket_recv result:-1 errno:11; <10.48.17.235, 10.62.148.109>

*Aug 16 12:48:30.226: CTS-SXP-MSG:trp_process_read_sock socket_conn is accepted; <10.48.17.235, 10.62.148.109>

*Aug 16 12:48:30.226: CTS-SXP-MSG:trp_socket_write fd<1>, <10.48.17.235, 10.62.148.109>

*Aug 16 12:48:30.226: CTS-SXP-MSG:trp_socket_write freeing tx_msgq_entry, <10.48.17.235, 10.62.148.109>

*Aug 16 12:48:30.227: CTS-SXP-MSG:after socket_send, wlen=28, slen=0, tot_len=28, <10.48.17.235, 10.62.148.109>

*Aug 16 12:48:30.227: CTS-SXP-MSG:trp_socket_write freeing tx_buf, <10.48.17.235, 10.62.148.109>

*Aug 16 12:48:30.227: CTS-SXP-MSG:trp_socket_read <1>, <10.48.17.235, 10.62.148.109>

*Aug 16 12:48:30.227: CTS-SXP-MSG:trp_socket_read readlen = -1; errno = 11, <10.48.17.235, 10.62.148.109>

*Aug 16 12:48:30.278: CTS-SXP-MSG:trp_process_read_sock <1>, <10.48.17.235, 10.62.148.109>

*Aug 16 12:48:30.278: CTS-SXP-MSG:trp_socket_read <1>, <10.48.17.235, 10.62.148.109>

*Aug 16 12:48:30.278: CTS-SXP-MSG:RCVD peer 10.48.17.235 readlen:32, datalen:0 remain:4096 bufp =

*Aug 16 12:48:30.278: CTS-SXP-MSG:sxp_handle_rx_msg_v2 <1>, <10.48.17.235, 10.62.148.109>

*Aug 16 12:48:30.279: CTS-SXP-MSG:imu_sxp_conn_cr <1>, <10.48.17.235, 10.62.148.109>

*Aug 16 12:48:30.279: CTS-SXP-MSG:wrt_sxp_opcode_info_v4 cdbp 0x3D541160

*Aug 16 12:48:30.279: CTS-SXP-MSG:trp_send_msg <1>, <10.48.17.235, 10.62.148.109>

*Aug 16 12:48:30.279: CTS-SXP-MSG:trp_socket_write fd<1>, <10.48.17.235, 10.62.148.109>

*Aug 16 12:48:30.279: CTS-SXP-MSG:trp_socket_write freeing tx_msgq_entry, <10.48.17.235, 10.62.148.109>

*Aug 16 12:48:30.279: CTS-SXP-MSG:after socket_send, wlen=28, slen=0, tot_len=28, <10.48.17.235, 10.62.148.109>

*Aug 16 12:48:30.279: CTS-SXP-MSG:trp_socket_write freeing tx_buf, <10.48.17.235, 10.62.148.109>

*Aug 16 12:48:30.280: CTS-SXP-MSG:trp_socket_read readlen = 32; errno = 11, <10.48.17.235, 10.62.148.109>

تقارير ISE (sxp_appserver/sxp.log)

2015-08-16 14:44:07,029 INFO  [nioEventLoopGroup-2-3] opendaylight.sxp.core.behavior.Strategy:473 - [ISE:10.48.17.235][10.48.17.235:21121/10.62.148.109:64999][O|Lv4/Sv4 192.168.77.2] PURGEALL processing

2015-08-16 14:44:07,029 WARN  [nioEventLoopGroup-2-3] opendaylight.sxp.core.handler.MessageDecoder:173 - [ISE:10.48.17.235][10.48.17.235:21121/10.62.148.109:64999] Channel inactivation

2015-08-16 14:44:07,029 INFO  [pool-3-thread-1] sxp.util.database.spi.MasterDatabaseProvider:721 - SXP_PERF:BINDINGS_PER_SXP_UPDATE_MESSAGE(CHUNK)=1, onlyChanged=true

2015-08-16 14:44:07,030 INFO  [pool-3-thread-1] sxp.util.database.spi.MasterDatabaseProvider:725 - SXP_PERF:NUM_OF_CHUNKS=1, onlyChanged=true

2015-08-16 14:44:07,030 INFO  [pool-3-thread-9] opendaylight.sxp.core.service.UpdateExportTask:93 - SXP_PERF:SEND_UPDATE_BUFFER_SIZE=16

2015-08-16 14:44:07,030 INFO  [pool-3-thread-9] opendaylight.sxp.core.service.UpdateExportTask:119 - SENT_UPDATE to [ISE:10.48.17.235][10.48.17.235:57719/10.62.148.108:64999][O|Sv4]

2015-08-16 14:44:07,030 INFO  [pool-3-thread-9] opendaylight.sxp.core.service.UpdateExportTask:140 - SENT_UPDATE SUCCESSFUL to [ISE:10.48.17.235][10.48.17.235:57719/10.62.148.108:64999][O|Sv4]:false

2015-08-16 14:44:07,030 INFO  [pool-3-thread-1] opendaylight.sxp.core.service.BindingDispatcher:198 - SXP_PERF:MDB_PARTITON_AND_SXP_DISPATCH:DURATION=1 milliseconds, NUM_CONNECTIONS=1

2015-08-16 14:44:07,031 INFO  [pool-3-thread-1] sxp.util.database.spi.MasterDatabaseProvider:725 - SXP_PERF:NUM_OF_CHUNKS=0, onlyChanged=true

2015-08-16 14:44:12,534 INFO  [nioEventLoopGroup-2-4] opendaylight.sxp.core.behavior.Strategy:232 - [ISE:10.48.17.235][10.48.17.235:64999/10.62.148.109:1035][X|Lv4/Sv4 192.168.77.2] received Message  Open

2015-08-16 14:44:12,535 INFO  [nioEventLoopGroup-2-4] opendaylight.sxp.core.behavior.Strategy:358 - [ISE:10.48.17.235][10.48.17.235:64999/10.62.148.109:1035][O|Lv4/Sv4 192.168.77.2] Sent RESP 0 0 0 32 0 0 0 2 | 0 0 0 4 0 0 0 2 80 6 6 3 0 2 0 1 0 80 7 4 0 120 0 180

2015-08-16 14:44:12,585 INFO  [nioEventLoopGroup-2-4] opendaylight.sxp.core.behavior.Strategy:451 - [ISE:10.48.17.235][10.48.17.235:64999/10.62.148.109:1035][O|Lv4/Sv4 192.168.77.2] received Message  Update

2015-08-16 14:44:12,586 INFO  [pool-3-thread-2] opendaylight.sxp.core.service.SimpleBindingHandler:663 - PERF_SXP_PROCESS_UPDATE from [ISE:10.48.17.235][10.48.17.235:64999/10.62.148.109:1035][O|Lv4/Sv4 192.168.77.2]

2015-08-16 14:44:12,586 INFO  [pool-3-thread-2] opendaylight.sxp.core.service.SimpleBindingHandler:666 - PERF_SXP_PROCESS_UPDATE_DONE from [ISE:10.48.17.235][10.48.17.235:64999/10.62.148.109:1035][O|Lv4/Sv4 192.168.77.2]

2015-08-16 14:44:12,586 INFO  [pool-3-thread-1] sxp.util.database.spi.MasterDatabaseProvider:721 - SXP_PERF:BINDINGS_PER_SXP_UPDATE_MESSAGE(CHUNK)=1, onlyChanged=true

2015-08-16 14:44:12,587 INFO  [pool-3-thread-1] sxp.util.database.spi.MasterDatabaseProvider:725 - SXP_PERF:NUM_OF_CHUNKS=1, onlyChanged=true

2015-08-16 14:44:12,587 INFO  [pool-3-thread-11] opendaylight.sxp.core.service.UpdateExportTask:93 - SXP_PERF:SEND_UPDATE_BUFFER_SIZE=32

2015-08-16 14:44:12,587 INFO  [pool-3-thread-11] opendaylight.sxp.core.service.UpdateExportTask:119 - SENT_UPDATE to [ISE:10.48.17.235][10.48.17.235:57719/10.62.148.108:64999][O|Sv4]

2015-08-16 14:44:12,587 INFO  [pool-3-thread-11] opendaylight.sxp.core.service.UpdateExportTask:140 - SENT_UPDATE SUCCESSFUL to [ISE:10.48.17.235][10.48.17.235:57719/10.62.148.108:64999][O|Sv4]:false

2015-08-16 14:44:12,587 INFO  [pool-3-thread-1] opendaylight.sxp.core.service.BindingDispatcher:198 - SXP_PERF:MDB_PARTITON_AND_SXP_DISPATCH:DURATION=1 milliseconds, NUM_CONNECTIONS=1

وتقديم جميع التعيينات عبر واجهة المستخدم الرسومية (بما في ذلك تعيين ل 10.0.0.100 تم تلقيها من 3850-2)، كما هو موضح في هذه الصورة.

192.168.77.2 هو معرف اتصال SXP على 3850-2 (أعلى عنوان IP معرف).

KSEC-3850-2#show ip interface brief

Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol

GigabitEthernet0/0     unassigned      YES unset  down                  down

Vlan1                  unassigned      YES NVRAM  administratively down down

Vlan100                10.0.0.2        YES manual up                    up

Vlan480                10.62.148.109   YES NVRAM  up                    up

Vlan613                unassigned      YES NVRAM  administratively down down

Vlan666                192.168.66.2    YES NVRAM  down                  down

Vlan777                192.168.77.2    YES NVRAM  down                  down

الخطوة 4. مستمع SXP

ثم يقوم ISE بإعادة تعيين ذلك إلى 3850-1، تصحيح أخطاء المحول.

*Aug 16 05:42:54.199: CTS-SXP-MSG:trp_send_msg <1>, <10.48.17.235, 10.62.148.108>

*Aug 16 05:42:54.199: CTS-SXP-MSG:trp_socket_write fd<1>, cdbp->ph_sock_pending<1>, <10.48.17.235, 10.62.148.108>

*Aug 16 05:42:54.248: CTS-SXP-MSG:trp_process_read_sock <1>, <10.48.17.235, 10.62.148.108>

*Aug 16 05:42:54.248: CTS-SXP-MSG:trp_process_read_sock socket_recv result:-1 errno:11; <10.48.17.235, 10.62.148.108>

*Aug 16 05:42:54.248: CTS-SXP-MSG:trp_process_read_sock socket_conn is accepted; <10.48.17.235, 10.62.148.108>

*Aug 16 05:42:54.248: CTS-SXP-MSG:trp_socket_write fd<1>, <10.48.17.235, 10.62.148.108>

*Aug 16 05:42:54.248: CTS-SXP-MSG:trp_socket_write freeing tx_msgq_entry, <10.48.17.235, 10.62.148.108>

*Aug 16 05:42:54.248: CTS-SXP-MSG:after socket_send, wlen=32, slen=0, tot_len=32, <10.48.17.235, 10.62.148.108>

*Aug 16 05:42:54.248: CTS-SXP-MSG:trp_socket_write freeing tx_buf, <10.48.17.235, 10.62.148.108>

*Aug 16 05:42:54.249: CTS-SXP-MSG:trp_socket_read <1>, <10.48.17.235, 10.62.148.108>

*Aug 16 05:42:54.249: CTS-SXP-MSG:trp_socket_read readlen = -1; errno = 11, <10.48.17.235, 10.62.148.108>

*Aug 16 05:42:54.300: CTS-SXP-MSG:trp_process_read_sock <1>, <10.48.17.235, 10.62.148.108>

*Aug 16 05:42:54.300: CTS-SXP-MSG:trp_socket_read <1>, <10.48.17.235, 10.62.148.108>

*Aug 16 05:42:54.300: CTS-SXP-MSG:RCVD peer 10.48.17.235 readlen:28, datalen:0 remain:4096 bufp =

*Aug 16 05:42:54.301: CTS-SXP-MSG:sxp_handle_rx_msg_v2 <1>, <10.48.17.235, 10.62.148.108>

*Aug 16 05:42:54.301: CTS-SXP-MSG:imu_sxp_conn_cr ci<1> cdbp->ph_conn_state<2>, <10.48.17.235, 10.62.148.108>

*Aug 16 05:42:54.301: CTS-SXP-MSG:trp_socket_read readlen = 28; errno = 11, <10.48.17.235, 10.62.148.108>

*Aug 16 05:42:54.301: CTS-SXP-MSG:trp_process_read_sock <1>, <10.48.17.235, 10.62.148.108>

*Aug 16 05:42:54.302: CTS-SXP-MSG:trp_socket_read <1>, <10.48.17.235, 10.62.148.108>

*Aug 16 05:42:54.302: CTS-SXP-MSG:RCVD peer 10.48.17.235 readlen:52, datalen:0 remain:4096 bufp =

*Aug 16 05:42:54.302: CTS-SXP-MSG:sxp_handle_rx_msg_v2 <1>, <10.48.17.235, 10.62.148.108>

*Aug 16 05:42:54.302: CTS-SXP-MSG:sxp_recv_update_v4 <1> peer ip: 10.48.17.235

*Aug 16 05:42:54.302: CTS-SXP-MSG:1. msg type:3, total len:52,  payl len:44, opc_ptr:0x3DFC7308, <10.48.17.235, 10.62.148.108>

*Aug 16 05:42:54.302: CTS-SXP-MSG:1. msg type:3, total len:52,  payl len:37, opc_ptr:0x3DFC730F, <10.48.17.235, 10.62.148.108>

*Aug 16 05:42:54.302: CTS-SXP-MSG:1. msg type:3, total len:52,  payl len:32, opc_ptr:0x3DFC7314, <10.48.17.235, 10.62.148.108>

*Aug 16 05:42:54.302: CTS-SXP-MSG:1. msg type:3, total len:52,  payl len:24, opc_ptr:0x3DFC731C, <10.48.17.235, 10.62.148.108>

*Aug 16 05:42:54.302: CTS-SXP-MSG:1. msg type:3, total len:52,  payl len:13, opc_ptr:0x3DFC7327, <10.48.17.235, 10.62.148.108>

*Aug 16 05:42:54.302: CTS-SXP-MSG:1. msg type:3, total len:52,  payl len:8, opc_ptr:0x3DFC732C, <10.48.17.235, 10.62.148.108>

*Aug 16 05:42:54.303: CTS-SXP-MSG:1. msg type:3, total len:52,  payl len:0, opc_ptr:0x3DFC7334, <10.48.17.235, 10.62.148.108>

يؤكد التقاط الحزمة المأخوذة من ISE لحركة المرور نحو 3850-1 أنه يتم إرسال تعيينات SXP.

يستخدم Wireshark جهاز فك الترميز SMPP القياسي. للتحقق من الحمولة:

10 (الرقيب = 16) ل "c0 a8 01 cb" (192.168.1.203)

10 (الرقيب = 16) ل "0a 00 00 64" (10.0.0.100)

يقوم الطراز 3850-1 بتثبيت جميع التعيينات التي تم تلقيها من ISE.

KSEC-3850-1# show cts sxp sgt-map

SXP Node ID(generated):0xC0A84D01(192.168.77.1)

IP-SGT Mappings as follows:

IPv4,SGT: <10.0.0.100 , 16:SGT_IT>

source  : SXP;

Peer IP : 10.48.17.235;

Ins Num : 2;

Status  : Active;

Seq Num : 439

Peer Seq: 0A3011EB,C0A84D02,

IPv4,SGT: <192.168.1.203 , 16:SGT_IT>

source  : SXP;

Peer IP : 10.48.17.235;

Ins Num : 6;

Status  : Active;

Seq Num : 21

Peer Seq: 0A3011EB,

Total number of IP-SGT Mappings: 2

KSEC-3850-1# show cts role-based sgt-map all

Active IPv4-SGT Bindings Information

IP Address              SGT     Source

============================================

10.0.0.100              16      SXP

192.168.1.203           16      SXP

IP-SGT Active Bindings Summary

============================================

Total number of CLI      bindings = 1

Total number of SXP      bindings = 2

Total number of active   bindings = 3

الخطوة 5. تنزيل السياسة وتنفيذها

قم بتنزيل السياسة الصحيحة من ISE. (صف المصفوفة مع الرقيب 16)

KSEC-3850-1#show cts role-based permissions

IPv4 Role-based permissions default:

Permit IP-00

IPv4 Role-based permissions from group 16:SGT_IT to group 9:SGT_Marketing:

ICMP-10

Deny IP-00

RBACL Monitor All for Dynamic Policies : FALSE

RBACL Monitor All for Configured Policies : FALSE

يتم السماح بحركة مرور ICMP من 10.0.0.100 (Sgt IT) إلى 10.0.0.1 (Sgt Marketing)، وتزداد العدادات.

KSEC-3850-1#show cts role-based counters from 16

Role-based IPv4 counters

#Hardware counters are not available for specific SGT/DGT

#Use this command without arguments to see hardware counters

From    To      SW-Denied       SW-Permitted

16      9       0               0               11              0

عند فشل محاولة إستخدام اتصال برنامج Telnet، تزداد عدادات الإسقاط.

KSEC-3850-1#show cts role-based counters from 16

Role-based IPv4 counters

#Hardware counters are not available for specific SGT/DGT

#Use this command without arguments to see hardware counters

From    To      SW-Denied       SW-Permitted

16      9       3               0               11              0

الرجاء ملاحظة عدم وجود نهج محدد على 3850-2، يتم السماح بحركة المرور بكاملها.

KSEC-3850-2#show cts role-based permissions

IPv4 Role-based permissions default:

Permit IP-00

RBACL Monitor All for Dynamic Policies : FALSE

RBACL Monitor All for Configured Policies : FALSE

بعد تعديل قائمة التحكم في الوصول ل SG على ISE، إضافة بروتوكول TCP المسموح به، و CTS تحديث السياسة على 3850-1 - ثم يتم قبول حركة مرور بيانات Telnet.

من الممكن أيضا إستخدام تقنية NetFlow المرنة (التي تبدأ من ذاكرة التخزين المؤقت المحلية IOS-XE 3.7.2 المتوافقة مع معيار Sgt Aware) لتأكيد السلوك.

flow record cts-v4

match ipv4 protocol

match ipv4 source address

match ipv4 destination address

match transport source-port

match transport destination-port

match flow direction

match flow cts source group-tag

match flow cts destination group-tag

collect counter packets long

flow monitor F_MON

record cts-v4

interface GigabitEthernet1/0/3

ip flow monitor F_MON input

ip flow monitor F_MON output

تظهر النتائج حركة المرور المستلمة من 3850-2. والرقيب المصدر هو 0 لأن حركة المرور المستلمة لا تحتوي على أي رقيب (لا يوجد إرتباط CTS)، ولكن يتم إستبدال علامة مجموعة الوجهة تلقائيا استنادا إلى جدول الخرائط المحلي.

KSEC-3850-1#show flow monitor F_MON cache

Cache type:                               Normal (Platform cache)

Cache size:                              Unknown

Current entries:                               6

Flows added:                                1978

Flows aged:                                 1972

- Active timeout      (  1800 secs)         30

- Inactive timeout    (    15 secs)       1942

IPV4 SRC ADDR    IPV4 DST ADDR    TRNS SRC PORT  TRNS DST PORT  FLOW DIRN  FLOW CTS SRC GROUP TAG  FLOW CTS DST GROUP TAG  IP PROT             pkts long

===============  ===============  =============  =============  =========  ======================  ======================  =======  ====================

150.1.7.1        224.0.0.10                   0              0  Output                          0                       0       88                    57

10.62.148.1      224.0.0.13                   0           8192  Output                          0                       0      103                     0

7.7.4.1          224.0.0.10                   0              0  Output                          0                       0       88                    56

10.0.0.1         10.0.0.100                   0              0  Output                          0                       0        1                  1388

150.1.7.105      224.0.0.5                    0              0  Output                          0                       0       89                    24

150.1.7.1        224.0.0.5                    0              0  Output                          0                       0       89                    24

10.0.0.100       10.0.0.1                     0           2048  Input                           0                       9        1                  1388

يمكن إستخدام ذاكرة التخزين المؤقت المحلية ل NetFlow لتأكيد حركة المرور المستلمة. إذا تم قبول حركة المرور هذه أو إسقاطها، يتم تأكيد ذلك بواسطة عدادات CTS المقدمة من قبل.

يسمح ISE أيضا بإنشاء ربط SXP وتقارير الاتصال، كما هو موضح في هذه الصورة.

المراجع

- ASA الإصدار 9.2.1 VPN Posture مع مثال تكوين ISE

- مثال تكوين ASA و Catalyst 3750X Series Switch TrustSec ودليل أستكشاف الأخطاء وإصلاحها

- دليل تكوين محول Cisco TrustSec: فهم Cisco TrustSec

- نشر Cisco TrustSec وخريطة الطريق

- دليل تكوين Cisco Catalyst 3850 TrustSec

- مصفوفة توافق Cisco TrustSec

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems