المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

معلومات أساسية

إجراء تصفية قواعد الشخير

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية تصفية قواعد الشبكة استنادا إلى إصدار حزمة حالة الارتباط (LSP) من Cisco Secure Rule Update (SRU) ومن أجهزة FirePOWER التي يديرها مركز إدارة FirePOWER (FMC).

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- معرفة الشخير مفتوح المصدر

- مركز إدارة Firepower ‏(FMC)

- Firepower Threat Defense (FTD)

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- تنطبق هذه المقالة على جميع منصات Firepower

- برنامج الدفاع ضد تهديد FirePOWER (FTD) من Cisco الذي يشغل الإصدار 7.0.0 من البرنامج

- Firepower Management Center Virtual (FMC) الذي يشغل الإصدار 7.0.0 من البرنامج

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

معلومات أساسية

في سياق أنظمة كشف التسلل (IDS) وأنظمة منع التسلل (IPS)، يعني مصطلح "SID" "معرف التوقيع" أو "معرف توقيع الشورت".

معرف توقيع الشورت (SID) هو معرف فريد يتم تعيينه لكل قاعدة أو توقيع ضمن مجموعة القواعد الخاصة به. يتم إستخدام هذه القواعد لاكتشاف الأنماط أو السلوكيات المحددة في حركة مرور الشبكة التي يمكن أن تشير إلى نشاط ضار أو تهديدات أمان. تقترن كل قاعدة بمعرف الأمان (SID) للسماح بسهولة الرجوع والإدارة.

وللحصول على معلومات عن شركة Snort مفتوحة المصدر، يرجى زيارة موقع SNORT على الويب.

إجراء تصفية قواعد الشخير

لعرض مجموعات توصيل قاعدة Snort 2، انتقل إلى FMC Policies > Access Control > Intrusion, بعد ذلك انقر خيار snort2 في الزاوية العليا اليمنى، كما هو موضح في الصورة:

نورت 2

انتقل إلى  Rules > Rule Update  وحدد آخر تاريخ لتصفية معرف الأمان (SID).

تحديث القاعدة

Sid المتاحة تحت قواعد الشخير

تحديد خيار مطلوب تحته  Rule State  كما هو موضح في الصورة.

تحديد حالات القاعدة

لعرض مجموعات توصيل قاعدة Snort 3، انتقل إلى  FMC Policies > Access Control > Intrusion ، ثم انقر خيار snort3 في الزاوية العليا اليمنى، كما هو موضح في الصورة:

نورت 3

انتقل إلى  Advanced Filters  وحدد آخر تاريخ لتصفية SID كما هو موضح في الصورة.

عوامل تصفية Snort 3

LSP تحت عامل تصفية متقدم

إصدار LSP

عامل تصفية مجموعة مسبقة ل Sid's

تحديد خيار مطلوب تحته  Rule state  كما هو موضح في الصورة.

إجراء القاعدة