المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

المنتجات ذات الصلة

الاصطلاحات

معلومات أساسية

التكوين

تكوين إعلام البريد الإلكتروني في IME

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

معلومات ذات صلة

المقدمة

يشرح هذا المستند عملية تكوين تكوين Cisco IPS Manager Express (IME) لإرسال رسالة إعلام البريد الإلكتروني (تنبيهات) عند تشغيل قواعد الأحداث بواسطة أجهزة إستشعار نظام منع التسلل (IPS) من Cisco.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات أساسية خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- جهاز Cisco 4200 Series IPS الذي يشغل الإصدار 6.0 من البرنامج والإصدارات الأحدث

- Cisco IPS Manager Express (IME)، الإصدار 6.1.1 والإصدارات الأحدث

ملاحظة: بينما يمكن إستخدام IME لمراقبة أجهزة الاستشعار التي تعمل بنظام Cisco IPS 5.0 والإصدارات الأحدث، فإن بعض الميزات والوظائف الجديدة التي يتم توفيرها في IME مدعومة فقط على أجهزة الاستشعار التي تعمل بنظام Cisco IPS 6.1 أو إصدار أحدث.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

المنتجات ذات الصلة

يمكن إستخدام هذا التكوين أيضا مع أجهزة الاستشعار هذه:

- IPS-4240

- الطراز IPS-4255

- IPS-4260

- IPS-4270-20

- AIP-SSM

الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

معلومات أساسية

لا يمتلك نظام Cisco لمنع الاقتحام (IPS) القدرة على إرسال تنبيهات عبر البريد الإلكتروني وحده. يتمتع Cisco IPS Manager Express (IME) بالقدرة على إرسال إعلامات البريد الإلكتروني عند تشغيل قاعدة حدث. المتغيرات التي يمكن إستخدامها ضمن إعلام البريد الإلكتروني لكل حدث تتضمن متغيرات مثل معرف التوقيع، مصدر ووجهة التنبيه، وكثير أكثر.

التكوين

في هذا القسم، تقدم لك معلومات تكوين إعلام البريد الإلكتروني باستخدام Cisco IPS Manager Express.

تكوين إعلام البريد الإلكتروني في IME

أكمل هذه الخطوات لتكوين إعلامات البريد الإلكتروني باستخدام Cisco IPS Manager Express:

1. أختر أدوات > تفضيلات كما هو موضح في لقطة الشاشة.

2. الآن في نافذة التفضيلات التي تم فتحها، أختر علامة التبويب إعلام. تأكد من أن خانة الاختيار الموجودة بجانب تمكين إعلامات البريد الإلكتروني/البريد الإلكتروني محددة، وهو أمر يجب أن يقوم IME بإرسال إعلامات البريد الإلكتروني. قم بتوفير المعلومات المطلوبة في حقول "خادم البريد" و"من العنوان" و"عنوان (عناوين) المستلمين" كما هو موضح في لقطة الشاشة. في هذا المثال، خادم البريد المستخدم هو test.com، يكون عنوان "من بريد إلكتروني" المستخدم هو abc@xyz.com وعنوان البريد الإلكتروني للمستلم هو admin@mycompany.com.

3. حدد أحد المربعات المجاورة لتنبيهات المستوى مرتفع أو متوسط أو منخفض أو معلوماتي لاختيار المستوى الذي يجب إرسال التنبيهات من أجله . حدد أيضا المربعات المجاورة للأسماء المرفوضة المطلوبة لاختيار الحقول التي ستكون موجودة في بريد الإعلام. في هذا المثال، تكون الحقول المختارة هي معرف SIG الفرعي واسم SIG. ثم حدد المربعات التالية لإرسال إعلامات ملخصة وإرسال إعلامات تفصيلية كما هو موضح لاختيار نوع الإعلام. ثم انقر فوق تطبيق.

4. طقطقت ok، وبعد ذلك طقطقت يرسل إختبار بريد زر in order to فحصت إن ال IME يستطيع أن يرسل رسالة تنبيه بالبريد الإلكتروني وفقا التشكيل. إذا تم إستلام بريد إلكتروني بواسطة المستلمين الذين تم تكوينهم، فسيعمل التكوين بشكل جيد.

يؤدي هذا إلى اكتمال إجراء تكوين إعلام البريد الإلكتروني.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

لا تتوفر حاليًا معلومات محددة لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها لهذا التكوين.

معلومات ذات صلة

- صفحة دعم نظام منع الاقتحام من Cisco

- صفحة الدعم السريع ل Cisco IPS Manager

- طلبات التعليقات (RFCs)

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems