المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

التكوين

الرسم التخطيطي للشبكة

التكوينات

تكوين المستشعر الأولي

إستيراد أداة الاستشعار إلى وحدة التحكم IDS MC

إستيراد المستشعر إلى مراقب الأمان

إستخدام IDS MC لتحديثات التوقيع

تكوين إعادة تعيين TCP لموجه IOS

التحقق من الصحة

تشغيل الهجوم وإعادة تعيين TCP

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

إجراء استكشاف الأخطاء وإصلاحها

معلومات ذات صلة

المقدمة

يقدم المستند نموذجا لتكوين نظام اكتشاف الاقتحام (IDS) من Cisco من خلال حل إدارة الأمان/الشبكة الخاصة الظاهرية (VPN)، وحدة تحكم إدارة معرفات الأجهزة (IDS MC). في هذه الحالة، يتم تكوين إعادة تعيين TCP من مستشعر IDS إلى موجه Cisco.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

تأكد من استيفاء المتطلبات التالية قبل أن تحاول إجراء هذا التكوين:

- يتم تركيب جهاز الاستشعار وتهيئته لاستشعار حركة المرور الضرورية.

- يتم تمديد واجهة sniffing إلى الموجه خارج الواجهة.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- VMS 2.2 مع IDS MC ومراقبة الأمان 1.2.3

- مستشعر Cisco IDS 4.1.3S(63)

- موجه Cisco الذي يشغل برنامج Cisco IOS® الإصدار 12.3.5

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

التكوين

في هذا القسم، تُقدّم لك معلومات تكوين الميزات الموضحة في هذا المستند.

ملاحظة: أستخدم أداة بحث الأوامر (للعملاء المسجلين فقط) للحصول على مزيد من المعلومات حول الأوامر المستخدمة في هذا القسم.

الرسم التخطيطي للشبكة

يستخدم هذا المستند إعداد الشبكة التالي:

التكوينات

يستخدم هذا المستند هذه التكوينات.

- ضوء الموجه

- منزل الموجه

ضوء الموجه

Current configuration : 906 bytes

!

version 12.3

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname light

!

enable password cisco

!

username cisco password 0 cisco

ip subnet-zero

!

!

!

ip ssh time-out 120

ip ssh authentication-retries 3

!

call rsvp-sync

!

!

!

fax interface-type modem

mta receive maximum-recipients 0

!

controller E1 2/0

!

!

!

interface FastEthernet0/0

ip address 100.100.100.2 255.255.255.0

duplex auto

speed auto

!

interface FastEthernet0/1

ip address 1.1.1.1 255.255.255.0

duplex auto

speed auto

!

interface BRI4/0

no ip address

shutdown

!

interface BRI4/1

no ip address

shutdown

!

interface BRI4/2

no ip address

shutdown

!

interface BRI4/3

no ip address

shutdown

!

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 100.100.100.1

ip http server

ip pim bidir-enable

!

!

dial-peer cor custom

!

!

line con 0

line 97 108

line aux 0

line vty 0 4

login

!

end

منزل الموجه

Building configuration...

Current configuration : 797 bytes

!

version 12.3

no service pad

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

no service password-encryption

!

hostname House

!

logging queue-limit 100

enable password cisco

!

ip subnet-zero

no ip domain lookup

!

!

interface Ethernet0

ip address 10.66.79.210 255.255.255.224

hold-queue 100 out

!

interface Ethernet1

ip address 100.100.100.1 255.255.255.0

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.66.79.193

ip route 1.1.1.0 255.255.255.0 100.100.100.2

ip http server

no ip http secure-server

!

!

!

line con 0

stopbits 1

line vty 0 4

password cisco

login

!

scheduler max-task-time 5000

end

تكوين المستشعر الأولي

ملاحظة: إذا كنت قد قمت بالفعل بتنفيذ الإعداد الأولي للمستشعر، فقم بالمتابعة إلى قسم إستيراد المستشعر إلى IDS MC.

1. وحدة تحكم في المستشعر.

أنت حضضت ل username وكلمة. إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها بتوفير التحكم في المستشعر، فيجب عليك تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم Cisco وكلمة المرور Cisco.

2. أنت حضضت أن يغير الكلمة وأن يعيد الكلمة جديد أن يؤكد.

3. اكتب setup وأدخل المعلومات المناسبة في كل مطالبة لإعداد المعلمات الأساسية للمستشعر الخاص بك، كما هو موضح في هذا المثال:

sensor5#setup

--- System Configuration Dialog ---

At any point you may enter a question mark '?' for help.

User ctrl-c to abort configuration dialog at any prompt.

Default settings are in square brackets '[]'.

Current Configuration:

networkParams

ipAddress 10.66.79.195

netmask 255.255.255.224

defaultGateway 10.66.79.193

hostname sensor5

telnetOption enabled

accessList ipAddress 10.66.79.0 netmask 255.255.255.0

exit

timeParams

summerTimeParams

active-selection none

exit

exit

service webServer

general

ports 443

exit

exit

5 Save the config:   (It might take a few minutes for the sensor

saving the configuration)

[0] Go to the command prompt without saving this config.

[1] Return back to the setup without saving this config.

[2] Save this configuration and exit setup.

Enter your selection[2]: 2

إستيراد أداة الاستشعار إلى وحدة التحكم IDS MC

أتمت هذا steps in order to استوردت المستشعر داخل ال IDS mc.

1. الاستعراض للوصول إلى جهاز الاستشعار الخاص بك. في هذه الحالة، إما http://10.66.79.250:1741 أو https://10.66.79.250:1742.

2. قم بتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الملائمين.

في هذا مثال، ال username admin وكلمة cisco.

3. أخترت VPN/أمن إدارة حل>إدارة مركز وطقطقة IDS جهاز إستشعار.

4. انقر فوق علامة التبويب الأجهزة واختر مجموعة المستشعر.

5. ركزت شامل وطقطقة يخلق مجموعة فرعية.

6. أدخل اسم المجموعة وتأكد من إختيار الافتراضي، ثم انقر فوق موافق لإضافة المجموعة الفرعية إلى وحدة التحكم في الوصول للمعرف (IDS).

7. أخترت أداة>مستشعر، ركزت المجموعة فرعية يخلق في الخطوة السابقة (في هذه الحالة، إختبار)، وطقطقة يضيف.

8. ركزت المجموعة الفرعية وطقطقة بعد ذلك.

9. أدخل التفاصيل طبقا لهذا المثال وانقر فوق التالي للمتابعة.

10. عندما تقدم لك رسالة تشير إلى تكوين المستشعر الذي تم إستيراده بنجاح، انقر فوق إنهاء للمتابعة.

11. تم إستيراد جهاز الاستشعار إلى وحدة التحكم في إدارة IDS. في هذه الحالة، يتم إستيراد Sensor5.

إستيراد المستشعر إلى مراقب الأمان

أكمل هذه الخطوات لاستيراد المستشعر إلى مراقبة الأمان.

1. في قائمة خادم VMS، أختر VPN/حل إدارة الأمان > مركز المراقبة>مراقبة الأمان.

2. حدد علامة التبويب "أجهزة"، ثم انقر فوق إستيراد وأدخل معلومات خادم IDS MC، طبقا لهذا المثال.

3. حدد المستشعر (في هذه الحالة، المستشعر 5) وانقر التالي للمتابعة.

4. إن يحتاج، حدث ال NAT عنوان ل مستشعر ك، بعد ذلك طقطقت إنجاز in order to باشرت.

5. طقطقة ok in order to أنهيت إستيراد المستشعر من IDS mc داخل أمن مدرب.

6. يمكنك الآن ملاحظة أن أداة الاستشعار الخاصة بك تم إستيرادها بنجاح

إستخدام IDS MC لتحديثات التوقيع

يشرح هذا الإجراء كيفية إستخدام IDS MC لتحديثات التوقيع.

1. قم بتنزيل تحديثات توقيع Network IDS (للعملاء المسجلين فقط) واحفظهم في دليل C:\PROGRA~1\CSCOpx\MDC\etc\ids\updates\ على خادم VMS الخاص بك.

2. في وحدة تحكم خادم VMS، أختر حل إدارة الأمان/الشبكة الخاصة الظاهرية (VPN) > مركز الإدارة > أجهزة إستشعار IDS.

3. حدد علامة التبويب تكوين وانقر فوق تحديثات.

4. انقر على تحديث توقيعات معرفات الشبكة.

5. حدد التوقيع الذي تريد ترقيته من القائمة المنسدلة وانقر فوق تطبيق للمتابعة.

6. حدد أداة (أجهزة) الاستشعار لتحديثها وانقر فوق التالي للمتابعة.

7. بعد مطالبتك بتطبيق التحديث على مركز الإدارة، بالإضافة إلى أداة الاستشعار، انقر فوق إنهاء للمتابعة.

8. برنامج Telnet أو وحدة التحكم في واجهة سطر أوامر المستشعر. ترى معلومات مماثلة لهذه:

sensor5#

Broadcast message from root (Mon Dec 15 11:42:05 2003):

Applying update IDS-sig-4.1-3-S63.

This may take several minutes.

Please do not reboot the sensor during this update.

Broadcast message from root (Mon Dec 15 11:42:34 2003):

Update complete.

sensorApp is restarting

This may take several minutes.

9. انتظر بضع دقائق للسماح بإكمال الترقية، ثم أدخل show version للتحقق.

sensor5#show version

Application Partition:

Cisco Systems Intrusion Detection Sensor, Version 4.1(3)S63

Upgrade History:

* IDS-sig-4.1-3-S62           07:03:04 UTC Thu Dec 04 2003

IDS-sig-4.1-3-S63.rpm.pkg   11:42:01 UTC Mon Dec 15 2003

تكوين إعادة تعيين TCP لموجه IOS

أكمل هذه الخطوات لتكوين إعادة تعيين TCP لموجه IOS.

1. أخترت VPN/أمن إدارة حل>إدارة مركز > IDS جهاز إستشعار.

2. حدد علامة التبويب تكوين، وحدد أداة الاستشعار من أداة تحديد الكائن، ثم انقر فوق إعدادات.

3. حدد توقيعات، انقر تخصيص، وانقر إضافة لإضافة توقيع جديد.

4. أدخل اسم التوقيع الجديد، ثم حدد المحرك (في هذه الحالة، STRING.TCP).

5. تحقق من زر الاختيار المناسب لتخصيص المعلمات المتوفرة ثم انقر فوق تحرير.

في هذا المثال، يتم تحرير المعلمة ServicePorts لتغيير قيمتها إلى 23 (للمنفذ 23). تم تحرير المعلمة RegexString أيضا لإضافة هجوم إختبار القيمة. عند اكتمال هذا، انقر فوق موافق" للمتابعة.

6. انقر اسم التوقيع لتحرير دقة وإجراءات التوقيع أو لتمكين/تعطيل التوقيع.

7. في هذه الحالة، يتم تغيير الخطورة إلى عالي ويتم إختيار سجل الإجراء وإعادة الضبط. طقطقة ok in order to تابعت.

8. يبدو التوقيع الكامل مشابها لما يلي:

9. أخترت تشكيل>معلق، فحصت التشكيل معلق أن يضمن هو صحيح، وطقطقة حفظ.

10. أختر نشر > إنشاء، ثم انقر فوق تطبيق لدفع تغييرات التكوين إلى المستشعر.

11. أختر نشر > نشر وانقر فوق إرسال.

12. حدد خانة الاختيار المجاورة للمستشعر وانقر فوق نشر.

13. حدد خانة الاختيار للمهمة في قائمة الانتظار وانقر فوق التالي للمتابعة.

14. أدخل اسم الوظيفة وجدولة الوظيفة ك فوري، ثم انقر فوق إنهاء.

15. أختر نشر > نشر > تعليق.

انتظر بضع دقائق حتى يتم إكمال كافة المهام المعلقة. يجب أن تكون قائمة الانتظار فارغة.

16. أخترت تشكيل>سجل in order to أكدت النشر.

تأكد من عرض حالة التكوين كما هو منشور. هذا يعني أن تكوين المستشعر تم تحديثه بنجاح.

التحقق من الصحة

استخدم هذا القسم لتأكيد عمل التكوين بشكل صحيح.

تشغيل الهجوم وإعادة تعيين TCP

قم بتشغيل هجوم إختبار وفحص النتائج للتحقق من أن عملية الحظر تعمل بشكل صحيح.

1. قبل تشغيل الهجوم، أختر VPN/حل إدارة الأمان > مركز المراقبة>مراقبة الأمان.

2. أخترت مدرب من القائمة رئيسي وطقطقة حدث.

3. انقر على تشغيل عارض الأحداث.

4. برنامج Telnet من موجه إلى آخر اكتب testattack لبدء الهجوم.

في هذه الحالة، قمنا بالاتصال هاتفيا من "الضوء الموجه" إلى منزل الموجه. بمجرد ضغطك على <space> أو <enter>، بعد كتابة testattack، يجب إعادة تعيين جلسة عمل برنامج Telnet لديك.

light#telnet 100.100.100.1

Trying 100.100.100.1 ... Open

User Access Verification

Password:

house>en

Password:

house#testattack

!--- The Telnet session is reset due to the !--- signature "testattack" being triggered.

[Connection to 100.100.100.1 lost]

5. من عارض الأحداث، انقر فوق قاعدة بيانات الاستعلام للأحداث الجديدة الآن.

ترى التنبيه للهجوم الذي تم شنه مسبقا

6. في "عارض الأحداث"، قم بتمييز التنبيه، وانقر بزر الماوس الأيمن فوقه وحدد إما عرض المخزن المؤقت للسياق أو عرض NSDB لعرض معلومات أكثر تفصيلا حول التنبيه.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يوفر هذا القسم معلومات يمكنك استخدامها لاستكشاف أخطاء التكوين وإصلاحها.

إجراء استكشاف الأخطاء وإصلاحها

أتمت هذا steps in order to تحريت.

1. في IDS MC، أختر تقارير > إنشاء.

ورهنا بنوع المشكلة، ينبغي العثور على مزيد من التفاصيل في أحد التقارير السبعة المتاحة.

2. بينما يستخدم الحظر منفذ الأمر والتحكم لتكوين قوائم الوصول إلى الموجه، يتم إرسال حزم TCP من واجهة التقاط المستشعر. ضمنت أنت يتلقى يجسر ال يصح ميناء، يستعمل المجموعة فسحة بين دعامتين أمر على المفتاح، مماثل إلى هذا:

set span

both inpkts enable

banana (enable) set span 2/12 3/6 both inpkts enable

Overwrote Port 3/6 to monitor transmit/receive traffic of Port 2/12

Incoming Packets enabled. Learning enabled. Multicast enabled.

banana (enable)

banana (enable)

banana (enable) show span

Destination     : Port 3/6

!--- Connect to sniffing interface of the Sensor.

Admin Source    : Port 2/12

!--- In this case, connect to Ethernet1 of Router House.

Oper Source     : Port 2/12

Direction       : transmit/receive

Incoming Packets: enabled

Learning        : enabled

Multicast       : enabled

3. إذا لم تكن إعادة تعيين TCP تعمل، فأدخل إلى المستشعر وأدخل الأمر show event.

قم بتشغيل الهجوم، وتحقق لمعرفة ما إذا تم تشغيل التنبيه أم لا. إذا تم تشغيل التنبيه، فتحقق للتأكد من ضبطه لإعادة تعيين نوع الإجراء TCP.

معلومات ذات صلة

- صفحة دعم اكتشاف التسلل الآمن من Cisco

- وثائق نظام اكتشاف الاقتحام الآمن من Cisco

- صفحة دعم حل إدارة الأمان/الشبكة الخاصة الظاهرية (VPN) من CiscoWorks

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems