المحتويات

المقدمة

إنشاء ملف أستكشاف الأخطاء وإصلاحها

مزيد من بيانات أستكشاف الأخطاء وإصلاحها

المقدمة

يحتوي ملف أستكشاف الأخطاء وإصلاحها على مجموعة من رسائل السجل وبيانات التكوين ومخرجات الأوامر. يتم إستخدامه لتحديد حالة نظام Sourcefire. إذا طلب منك مهندس دعم Cisco إرسال ملف أستكشاف أخطاء البرامج وإصلاحها من النظام الأساسي BlueCoat X-Series (المعروف أيضا باسم مستشعر Crossbeam)، فاتبع الإرشادات الواردة في هذا المستند. كما يوفر هذا المستند قائمة بالبيانات الإضافية التي قد تكون ضرورية لتحليل إحدى المشكلات.

إنشاء ملف أستكشاف الأخطاء وإصلاحها

1. سجل الدخول إلى جهاز BlueCoat X-Series كمستخدم مسؤول.

2. العثور على مجموعة VAP لبرنامج Sourcefire.

show application vap-group

الإخراج التالي هو مثال على الأمر أعلاه. في هذا المثال، مجموعة VAP هي sf53.

VAP Group                   : sf53

App ID                      : SfSensor

Name                        : SF Sensor

Version                     : 5.3.0.1

Release                     : 55

Start on Boot               : yes

App Monitor                 : on

App State (sf530_1)         : Up

3. بعد ذلك، نحن بحاجة إلى زيادة الامتيازات حتى نتمكن من تتبع مجموعة VAP نفسها عن بعد:

unix su

4. ثم افتح جلسة عمل shell عن بعد:

rsh

_1

على سبيل المثال,

rsh sf53_1

5. الآن، قم بتحميل التطبيق الخاص ب Sourcefire:

source /opt/sf/profile

6. أخيرا، قم بإنشاء أستكشاف الأخطاء وإصلاحها:

sf_troubleshoot.pl -t

مزيد من بيانات أستكشاف الأخطاء وإصلاحها

1. تعد نسخ من جميع الملفات/var/log/messages* الموجودة على وحدة معالج التحكم (CPM) ضرورية لتحليل السجل واستكشاف الأخطاء وإصلاحها. يقوم مستشعر Sourcefire بتسجيل جميع رسائل syslog على ملف /var/log/messages ل CPM، بدلا من الوحدة النمطية لمعالج التطبيقات (APM) حيث يتم تشغيل برنامج Sourcefire.

ملاحظة: يرجى ملاحظة * مع القيمة var/log/messages*. أستخدم * لتضمين جميع ملف الرسائل ل CPM.

2. تتيح لنا التهيئة الجارية للنظام الأساسي BlueCoat X-series فهم كيفية تثبيت جهاز إستشعار وتكوينه على XOS. يقوم الأمر التالي بنسخ تكوين جار في ملف نصي:

copy running-config /tmp/running_config.txt

3. تعد مخرجات الأوامر التالية مهمة لتحديد حالة الوحدة النمطية والهيكل:

show module status

show chassis

4. إذا كان هناك خطأ أو عرض واضح على واجهة مستخدم الويب، فإن لقطة شاشة لواجهة الويب تساعد أيضا في تحديد المشكلة.