المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

النسخ الاحتياطي للتكوين من واجهة المستخدم الرسومية (GUI)

طريقة عرض ACS/النسخ الاحتياطي للتسجيل

النسخ الاحتياطي لتكوين ACS من CLI

معلومات ذات صلة

المقدمة

يوفر خادم التحكم في الوصول (ACS) 5.3/5.2 خيارات نسخ إحتياطي متنوعة. يزود هذا وثيقة خلاصة من هذا خيار.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- مصدر المحتوى الإضافي الذي يعمل بإصدار 5.3/5/2

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات المكونات المادية والبرامج التالية.

- مصدر المحتوى الإضافي الذي يعمل بإصدار 5.3/5.2

- مصدر المحتوى الإضافي المكون مع المستودع

وينقسم ACS إلى جزئين: التكوين والتسجيل. يتم نسخ كلا الجزأين إحتياطيا بشكل منفصل باستخدام واجهة سطر الأوامر (CLI) أو واجهة المستخدم الرسومية (GUI).

الاصطلاحات

للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات، ارجع إلى اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية.

النسخ الاحتياطي للتكوين من واجهة المستخدم الرسومية (GUI)

إدارة النظام > العمليات > إدارة النظام الموزعة

- وهذا يتيح لك تشغيل نسخة إحتياطية فورية على أي مثيل تحدده.

- هنا لديك خيار النسخ الاحتياطي لتكوين ACS، أو كلا من تكوين ACS و ADE-OS.

إدارة النظام > العمليات > النسخ الاحتياطية المجدولة

- وهذا يتيح لك جدولة إجراء عملية نسخ إحتياطي في الوقت/التاريخ المطلوبين.

- في هذه الحالة تقوم بإجراء نسخ إحتياطي لتكوين ACS فقط.

طريقة عرض ACS/النسخ الاحتياطي للتسجيل

ويمكن الوصول إلى هذا الإجراء من خلال مراقبة التكوين > عمليات النظام > إدارة البيانات > الإزالة والنسخ الاحتياطي. تعرف قاعدة البيانات التي تحتوي على سجلات ACS AAA باسم "عرض قاعدة البيانات".

توجد ثلاثة خيارات:

- إزالة البيانات

يسمح لك هذا الإعداد بحذف البيانات من قاعدة بيانات العرض. قيمة التحديد من المربع المنسدل هي عدد أشهر البيانات التي تريد الاحتفاظ بها في قاعدة بيانات "المراقبة وعرض التقرير".

- عرض النسخ الاحتياطي الكامل لقاعدة البيانات الآن

يتيح لك هذا إمكانية تشغيل نسخة إحتياطية فورية.

- النسخ الاحتياطي لقاعدة بيانات طريقة العرض المجدولة

وهذا يتيح لك إمكانية جدولة وقت وتاريخ عمليات النسخ الاحتياطي التزايدية لقاعدة بيانات العرض و/أو عمليات النسخ الاحتياطي الكاملة لقاعدة بيانات العرض.

هذا القسم من دليل تكوين ACS 5.3 يتضمن وصفا جيدا لكيفية عمل إزالة سجلات AAA ونسخها إحتياطيا، وفي المراحل التي من المفترض أن تتم فيها عملية الإزالة:

تكوين عملية إزالة البيانات والنسخ الاحتياطي التزايدي

النسخ الاحتياطي لتكوين ACS من CLI

من المرجح أن تكون واجهة المستخدم الرسومية هي المكان الذي ستقوم فيه بإنشاء وجدولة عمليات النسخ الاحتياطي. مهما، إن يريد أنت أن يركض نسخة إحتياطية أمر من ال CLI، هذا هو الأمر أنت يستطيع استعملت.

ملاحظة: المعلومات المقدمة في كل إرتباط للحصول على تفاصيل حول ما يتم نسخه إحتياطيا مع كل أمر:

لإجراء نسخ إحتياطي لتكوين ACS فقط، أستخدم الأمر acs backup:

acs backup backup-filename repository repository-name

لإجراء نسخ إحتياطي لتكوين ACS وبيانات نظام تشغيل ADE، أستخدم الأمر backup:

backup backup-name repository repository-name

لإجراء نسخ إحتياطي لسجلات النظام (وليس قاعدة بيانات العرض)، أستخدم الأمر backup-log:

backup-logs backup-name repository repository-name

معلومات ذات صلة

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems