المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

معلومات أساسية

وثائق عامة

سلسلة طراز جدار الحماية الآمن من Cisco

أدلة تثبيت جدار الحماية الآمن وترقيته من Cisco

ترخيص جدار الحماية الآمن من Cisco

أدلة طلب جدار الحماية الآمن من Cisco

الدفاع الآمن عن تهديد جدار الحماية (FTD) من Cisco

السحابة الأصلية لجدار الحماية الآمن من Cisco

نظام التشغيل القابل للتوسعة لجدار الحماية الآمن من Cisco (FXOS)

مركز إدارة جدار الحماية الآمن (FMC) من Cisco

مدير جهاز جدار الحماية الآمن (FDM) من Cisco

موجه Cisco Snort IPS على موجهات ISR و ASR

Cisco Defense Orchestrator (CDO)

اكتشاف Cisco الموسع والاستجابة (XDR)

أداة الترحيل عبر جدار الحماية الآمن من Cisco

أجهزة الأمان المعدلة Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance (ASA)

مدير أجهزة الأمان المعدلة لجدار الحماية من Cisco (ASDM)

مدير الأمان من Cisco (CSM)

إشعارات الأمان من Cisco

إدارة الأجهزة

مركز إدارة جدار الحماية الآمن (FMC) من Cisco

مدير جهاز جدار الحماية الآمن (FDM) من Cisco

Cisco Defense Orchestrator (CDO)

الأجهزة المدارة

الدفاع الآمن عن تهديد جدار الحماية (FTD) من Cisco

أجهزة الأمان المعدلة Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance (ASA)

نظام التشغيل القابل للتوسعة لجدار الحماية الآمن من Cisco (FXOS)

جدار الحماية الآمن ومعلومات CSM لمشاركتها مع Cisco TAC لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها

أدوات Cisco ومتفرقات

Cisco Press

كيفية توفير الملاحظات أو اقتراحات المقالات

معلومات ذات صلة

المقدمة

يركز هذا المستند على بعض من إرتباطات Cisco الأكثر أهمية المتعلقة بتوثيق منتجات جدار الحماية الآمن من Cisco وتكوينها واستكشاف أخطائها وإصلاحها.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

معلومات أساسية

المقالة التالية هي دليل مرجعي للوثائق وتشكيل منتجات جدار الحماية الآمن من Cisco واستكشاف أخطائها وإصلاحها. يقترح الرجوع إلى هذا الدليل المرجعي قبل إستخدام دعم Cisco TAC.

وثائق عامة

في هذا القسم، يمكنك العثور على المعلومات المتعلقة بملاحظات الإصدار، وصحائف البيانات ومعلومات المنتج، والترقيات، والإشعارات الميدانية، وإشعارات الأمان، والتوافق، ومعلومات الترخيص، وخرائط الطريق للوثائق، والمراجع التقنية، وأدلة التكوين، والنشرات.

سلسلة طراز جدار الحماية الآمن من Cisco

المنصة

مقالات ذات صلة

العلامات

Secure Firewall 1000

Cisco Secure Firewall 1000 Series

Secure Firewall 1000

وثائق وتنزيلات سلسلة Secure Firewall 1000

Secure Firewall 2100

Cisco Secure Firewall 2100 Series

Secure Firewall 2100

وثائق وتنزيلات سلسلة Secure Firewall 2100

Secure Firewall 3100

Cisco Secure Firewall 3100 Series

Secure Firewall 3100

وثائق وتنزيلات سلسلة Secure Firewall 3100

Secure Firewall 4100

Cisco Secure Firewall 4100 Series

Secure Firewall 4100

وثائق وتنزيلات سلسلة Secure Firewall 4100

Secure Firewall 4200

Cisco Secure Firewall 4200 Series

Secure Firewall 4200

وثائق وتنزيلات سلسلة Secure Firewall 4200

Secure Firewall 4200

جدار الحماية الآمن من السلسلة 4200 الغوص العميق

Cisco Firepower 7000

Firepower 7000 Series

Cisco Firepower 7000

وثائق أجهزة Cisco Firepower 7000 Series وتنزيلها

Cisco Firepower 8000

Firepower 8000 Series

Cisco Firepower 8000

وثائق أجهزة Cisco Firepower 8000 Series وتنزيلها

Secure Firewall 9300

Cisco Secure Firewall 9300 Series

Secure Firewall 9300

وثائق وتنزيلات سلسلة Secure Firewall 9300

ASA5500-X

وثائق وتنزيلات سلسلة ASA 5500-X

ASA5500-X مع FirePOWER

وثائق خدمات ASA 5500-X مع FirePOWER وتنزيلاتها

Secure Firewall ISA 3000

Cisco Secure Firewall ISA 3000 Series

Secure Firewall ISA 3000

وثائق وتنزيلات سلسلة Secure Firewall ISA 3000

أدلة تثبيت جدار الحماية الآمن وترقيته من Cisco

المنصة

مقالات ذات صلة

العلامات

تثبيت/ترقية/إعادة تكوين الصورة

أدلة تثبيت جدار الحماية الآمن وترقيته

إرجاع الترقية/التصحيح

إستعادة جدار الحماية الآمن أو إزالة تثبيت الترقية

ترخيص جدار الحماية الآمن من Cisco

المنصة

مقالات ذات صلة

العلامات

الترخيص

Cisco Software Central

الترخيص الذكي

إرشادات الترخيص الذكي لجدار الحماية الآمن من Cisco

ترخيص Smart/Classic/PLR

الأسئلة المتداولة (الأسئلة المتداولة) حول الترخيص

ترخيص ذكي/تقليدي

تراخيص ميزة مركز إدارة جدار الحماية الآمن من Cisco

ترخيص SMART/PLR

ترخيص مركز إدارة جدار الحماية الآمن (FMC) من Cisco

ترخيص SMART/PLR

ترخيص مدير جهاز جدار الحماية الآمن (FDM) من Cisco

ترخيص SMART/PLR

ترخيص ASA الآمن ل FirePOWER 4100/9300 من Cisco

الترخيص الذكي

إستخدام تسجيل الترخيص الذكي باستخدام FMC و FTD والمشاكل الشائعة لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها

أدلة طلب جدار الحماية الآمن من Cisco

المنصة

مقالات ذات صلة

العلامات

جدار الحماية الآمن

دليل طلب أمان الشبكة من Cisco

الدفاع الآمن عن تهديد جدار الحماية (FTD) من Cisco

المنصة

مقالات ذات صلة

العلامات

نظام Firepower Threat Defense ‪(FTD)‬

وثائق الدفاع عن تهديد جدار الحماية الآمن والتنزيلات

نظام Firepower Threat Defense ‪(FTD)‬

التنقل عبر وثائق الدفاع عن تهديد جدار الحماية الآمن من Cisco

نظام Firepower Threat Defense ‪(FTD)‬

دليل توافق الدفاع ضد تهديد جدار الحماية الآمن

نظام Firepower Threat Defense ‪(FTD)‬

ملاحظات الإصدار السريع من الحماية ضد تهديد جدار الحماية الآمن/إصلاح FirePOWER

نظام Firepower Threat Defense ‪(FTD)‬

أستكشاف أخطاء مسار بيانات Firepower وإصلاحها: نظرة عامة

نظام Firepower Threat Defense ‪(FTD)‬

ترقية جدار الحماية الآمن FTD

vFTD

سلسلة الدفاع الظاهري ضد تهديد جدار الحماية الآمن

vFTD

ورقة البيانات الظاهرية الخاصة بالدفاع عن تهديد جدار الحماية الآمن

vFTD

الوثائق والتنزيلات الظاهرية الخاصة بالدفاع ضد تهديد جدار الحماية الآمن

vFTD

الدليل الظاهري الذي تم بدء تشغيل حماية تهديد جدار الحماية الآمن

السحابة الأصلية لجدار الحماية الآمن من Cisco

المنصة

مقالات ذات صلة

العلامات

السحابة الأصلية لجدار الحماية الآمن

سلسلة Secure Firewall Cloud Native

السحابة الأصلية لجدار الحماية الآمن

التنزيلات والمستندات الأصلية لسحابة جدار الحماية الآمن

السحابة الأصلية لجدار الحماية الآمن

الدليل الأصلي الذي تم بدء تشغيل سحابة جدار الحماية الآمن

نظام التشغيل القابل للتوسعة لجدار الحماية الآمن من Cisco (FXOS)

المنصة

مقالات ذات صلة

العلامات

FXOS

الرد على الأسئلة المتداولة حول نظام التشغيل القابل للتشغيل (FXOS) Firepower

FXOS

دليل أستكشاف أخطاء FXOS وإصلاحها من Cisco ل Firepower 1000/2100 وجدار الحماية الآمن 3100/4200 مع حماية ضد التهديد

FXOS

الدليل المرجعي ل Cisco Firepower 1000 و 2100 FXOS، Secure Firewall 3100 و 4200 MIB

FXOS

تكوين SNMP على أجهزة FirePOWER NGFW

FXOS

أدلة تكوين مدير هيكل Cisco Secure Firewall 4100/9300 FXOS

FXOS

دليل توافق Cisco Secure Firewall 4100/9300 FXOS

FXOS

دليل ترقية Cisco Secure Firewall 4100/9300 FXOS

FXOS

دليل ترقية البرنامج الثابت Cisco Secure Firewall 4100/9300 FXOS

مركز إدارة جدار الحماية الآمن (FMC) من Cisco

المنصة

مقالات ذات صلة

العلامات

FMC

مركز إدارة جدار الحماية الآمن من Cisco

FMC

دليل طلب مركز إدارة جدار الحماية الآمن من Cisco

FMC

الميزات الجديدة لمركز إدارة جدار الحماية الآمن من Cisco بواسطة الإصدار

FMC

ورقة بيانات مركز إدارة جدران الحماية الآمنة (الطرز الجديدة)

FMC

ورقة بيانات مركز إدارة جدار الحماية الآمن (الطرز السابقة)

FMC

أدلة تكوين مركز إدارة جدار الحماية الآمن

FMC

وثائق مركز إدارة جدران الحماية الآمنة والتنزيلات والطرز المدعومة

FMC

دليل ترقية مركز إدارة جدار الحماية الآمن

vFMC

الوثائق والتنزيلات الظاهرية لمركز إدارة جدار الحماية الآمن

vFMC

الدليل الظاهري الذي تم بدء تشغيل مركز إدارة جدار الحماية الآمن

cdFMC

مركز إدارة جدار الحماية (CDfmc) الذي توفره الشبكة السحابية

مدير جهاز جدار الحماية الآمن (FDM) من Cisco

المنصة

مقالات ذات صلة

العلامات

FDM

أدلة تكوين Secure Firewall Device Manager

FDM

الميزات الجديدة لإدارة أجهزة جدار الحماية الآمن حسب الإصدار

موجه Cisco Snort IPS على موجهات ISR و ASR

المنصة

مقالات ذات صلة

العلامات

شورت آي بي إس

دليل تكوين نظام منع التسلل (IPS) من Cisco

شورت IPS/UTD

دليل التكوين Cisco Unified Threat Defense ل ISR

شورت آي بي إس

برنامج Cisco Snort IPS على الموجهات - التكوين بالتفصيل

شورت آي بي إس

Cisco Snort IP على ISR و ISRv و CSR - دليل أستكشاف الأخطاء وإصلاحها

شورت آي بي إس

Cisco Snort IPS على ASR - دليل التكوين

شورت آي بي إس

نشر Snort IPS على سلسلة ISR 4000

شورت آي بي إس

ورقة بيانات موجهات الخدمات المتكاملة Cisco Snort IPS ل 4000 Series Integrated Services Routers Data Sheet

شورت آي بي إس

نشر Snort IPS على ISR 1000 Series

Cisco Defense Orchestrator (CDO)

المنصة

مقالات ذات صلة

العلامات

CDO

Cisco Defense Orchestrator (CDO)

CDO

دمج CDO مع تقنيات جدار الحماية الآمن

اكتشاف Cisco الموسع والاستجابة (XDR)

المنصة

مقالات ذات صلة

العلامات

XDR

اكتشاف Cisco الموسع والاستجابة (XDR)

XDR

دمج XDR مع تقنيات الأمان

أداة الترحيل عبر جدار الحماية الآمن من Cisco

المنصة

مقالات ذات صلة

العلامات

أداة ترحيل Secure Firewall

أداة الترحيل عبر جدار الحماية الآمن من Cisco

أداة ترحيل Secure Firewall

وثائق وتنزيلات أداة ترحيل جدار الحماية الآمن

أداة ترحيل Secure Firewall

دليل توافق أداة ترحيل جدار الحماية الآمن

أداة ترحيل Secure Firewall

ترحيل Cisco Secure Firewall ASA إلى Cisco Secure Firewall Threat Defense باستخدام أداة الترحيل

أداة ترحيل Secure Firewall

ترحيل ASA باستخدام جدار حماية خدمات FirePOWER (FPS) لتأمين الحماية ضد تهديد جدار الحماية باستخدام أداة الترحيل

أداة ترحيل Secure Firewall

ترحيل جهاز تتم إدارته بواسطة FDM لتأمين حماية تهديد جدار الحماية باستخدام أداة الترحيل

أداة ترحيل Secure Firewall

ترحيل جدار حماية نقطة التحقق لتأمين حماية تهديد جدار الحماية باستخدام أداة الترحيل

أداة ترحيل Secure Firewall

ترحيل جدار حماية شبكات Palo Alto لتأمين الحماية ضد تهديدات جدار الحماية باستخدام أداة الترحيل

أداة ترحيل Secure Firewall

ترحيل جدار حماية Fortinet لتأمين الحماية ضد تهديدات جدار الحماية باستخدام أداة الترحيل

أجهزة الأمان المعدلة Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance (ASA)

المنصة

مقالات ذات صلة

العلامات

⁪ASA

أجهزة الأمان المعدلة Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance (ASA)

⁪ASA

وثائق وتنزيلات ASA لجدار الحماية الآمن

⁪ASA

دليل توافق ASA لجدار الحماية الآمن

⁪ASA

ورقة بيانات جدار الحماية الآمن من السلسلة ASA 5500 و ASA 5500-X Series

⁪ASA

صفحة بيانات خدمات جدار الحماية الآمن ASA 5500-X مع FirePOWER

ASAv

ورقة البيانات الظاهرية ASA لجدار الحماية الآمن

ASAv

الوثائق والتنزيلات الظاهرية ل Secure Firewall ASA

ASAv

الدليل الظاهري الذي تم بدء تشغيله لجدار الحماية الآمن ASA

ASAc

مقدمة Secure Firewall ASAc الموجودة في حاوية

ASAc

دليل تكوين وتثبيت جدار حماية ASAc الآمن الموجود في حاوية

ASAc

مدونة ASAc لجدار الحماية الآمن الموجود في حاوية

ASAc

فيديو نشر ASAc لجدار الحماية الآمن المضمن

مدير أجهزة الأمان المعدلة لجدار الحماية من Cisco (ASDM)

المنصة

مقالات ذات صلة

العلامات

ASDM

مدير أجهزة الأمان المعدلة لجدار الحماية من Cisco (ASDM)

ASDM

وثائق وتنزيلات ASDM الخاصة بجدار الحماية الآمن

ASDM

تنزيل برنامج ASDM لجدار الحماية الآمن

مدير الأمان من Cisco (CSM)

المنصة

مقالات ذات صلة

العلامات

CSM

مدير الأمان من Cisco

CSM

دليل طلب CSM من Cisco

CSM

إصدارات Cisco CSM والمستندات والتنزيلات

CSM

ورقة بيانات Cisco CSM

CSM

أدلة تثبيت Cisco CSM وترقيته

CSM

تنزيل برنامج Cisco CSM

CSM

تنزيل برنامج Cisco CSM v4.18+

إشعارات الأمان من Cisco

المنصة

مقالات ذات صلة

العلامات

Secure Firewall 1000

Secure Firewall 1000 Series

Secure Firewall 2100

Secure Firewall 2100 Series

Secure Firewall 3100

Secure Firewall 3100 Series

Secure Firewall 4200

Secure Firewall 4200 Series

Cisco Firepower 7000

سلسلة أجهزة FirePOWER 7000 من Cisco

Cisco Firepower 8000

سلسلة أجهزة FirePOWER 8000 من Cisco

Secure Firewall 9300

Secure Firewall 9300 Series

Secure Firewall ASA

Secure Firewall ASA

جدار الحماية الآمن ASAv

جدار الحماية الآمن ASA الظاهري (ASAv)

Secure Firewall ISA 3000

أجهزة Cisco 3000 Series Industrial Security (ISA)

جدار الحماية الآمن ASDM

جدار الحماية الآمن ASDM

سحابة جدار الحماية الآمن

السحابة الأصلية لجدار الحماية الآمن

جدار الحماية الآمن FMC

مركز إدارة جدار الحماية الآمن (FMC)

Secure Firewall vFMC

Secure Firewall Management Center Virtual (vFMC)

جدار الحماية الآمن FTD

الدفاع الآمن عن تهديد جدار الحماية (FTD)

Secure Firewall vFTD

بروتوكول الدفاع الظاهري ضد تهديد جدار الحماية الآمن (vFTD)

Secure Firewall FXOS

إرشادات أمان FXOS واستجابات وإشعارات جدار الحماية الآمن

Cisco CSM

استجابات وإشعارات أمان Cisco CSM

إدارة الأجهزة

مركز إدارة جدار الحماية الآمن (FMC) من Cisco

المنصة

مقالات ذات صلة

العلامات

FMC

تغيير كلمة المرور الخاصة بمستخدم على أجهزة جدار الحماية الآمنة

FMC

تكوين التجميع على أجهزة سلسلة FirePOWER 7000 و 8000 من Cisco

FMC

تكوين التوافر العالي على سلسلة 3 مراكز دفاعية

FMC

تكوين المكدس على أجهزة سلسلة Cisco Firepower 8000

FMC

تكوين مدير معلومات تهديدات Cisco واستكشاف أخطائه وإصلاحها

FMC

تكوين التحديث التلقائي لمجموعات CA ل FMC و FDM

FMC

تكوين BFD في الدفاع الآمن عن تهديد جدار الحماية باستخدام Flex-Config

FMC

تكوين مصادقة FMC و FTD الخارجية باستخدام ISE كخادم RADIUS

FMC

تكوين FMC SSO باستخدام Azure كموفر هوية

FMC

تكوين FMC لإرسال سجلات التدقيق إلى خادم syslog

FMC

تكوين التوفر العالي على FMC

FMC

تكوين النسخ الاحتياطي عن بعد ل FMC باستخدام جهاز تخزين NFS

FMC

تكوين مركز إدارة جدار الحماية الآمن دون ETH0 كإدارة

FMC

إجراءات إعادة تكوين محرك الأقراص المزود بذاكرة مصنوعة من مكونات صلبة/محرك أقراص RAID للطرازين FireSIGHT Management Center FS2000 و FS4000

FMC

تكوين الكائن المستند إلى FQDN لقاعدة التحكم في الوصول

FMC

إظهار التنقل من خلال API-Explorer الخاص بواجهة برمجة التطبيقات (API) لجدار الحماية الآمنة

FMC

تعليمات تثبيت مجموعة أدوات السكك الحديدية Firepower 7000 Series

FMC

FMC 6.6.1+ - نصائح لما قبل الترقية وبعدها

FMC

يتم حظر عنوان IP أو إدراجه في القائمة السوداء بواسطة الاستخبارات الأمنية لنظام FireSIGHT من Cisco

FMC

مراقبة الأحداث باستخدام عارض أحداث موحد على واجهة المستخدم الرسومية (GUI) ل FMC

FMC

دفع الكائنات في الوضع المجمع إلى FMC باستخدام REST-API

FMC

إعادة تكوين مركز إدارة FireSIGHT وجهاز FirePOWER

FMC

إعادة تكوين طراز جهاز لمركز إدارة جدار الحماية الآمن من Cisco

FMC

تقديم واجهة برمجة التطبيقات (API) ل Secure Firewall REST

FMC

أنواع ملفات التحديث التي قد يتم تثبيتها على نظام FireSIGHT

FMC

ترقية FMC في توفر عال

FMC

وثائق المستخدم - مركز إدارة FireSIGHT التابع لشركة Cisco

FMC

التحقق من إصدارات برنامج Firepower

FMC

قد يؤدي نموذج FireSIGHT Management Center FS4000 إلى تشغيل تنبيه صحي "تعرض القرص للتدهور"

FMC

تنفيذ إصدار VDB الخاص بالرجوع إلى الخلف في الإصدار 7.3+ من FMC

FMC

أستكشاف أخطاء "تكوين سحابة Cisco - الفشل" وإصلاحها - تنبيه تحديثات بيانات التهديد على أجهزة FirePOWER

FMC

أستكشاف المشكلات المتعلقة بالمراوح وحلها على نظام FireSIGHT

FMC

أستكشاف أخطاء تصفية URL وإصلاحها على نظام FireSIGHT

FMC

أستكشاف أخطاء تحديث موجز معلومات الأمان وإصلاحها على مركز إدارة Firepower

FMC

الترقية من Snort 2 إلى Snort 3 عبر FMC

FMC

تكوين التحديثات التلقائية لقاعدة بيانات الثغرات على FMC

FMC

تكوين دبوس الشعر باستخدام مركز إدارة FirePOWER

FMC

تغيير عنوان IP لواجهة الإدارة على FTD الذي تتم إدارته بواسطة FMC

FMC

إستبدال مركز إدارة جدار الحماية الآمن في زوج HA

مدير جهاز جدار الحماية الآمن (FDM) من Cisco

المنصة

مقالات ذات صلة

العلامات

FDM

تكوين قاعدة التحكم في الوصول المستندة إلى الوقت على FDM باستخدام REST API

FDM

تكوين syslog والتحقق من صحته في FirePOWER Device Manager

FDM

تكوين المصادقة والتفويض الخارجيين ل FDM باستخدام ISE باستخدام RADIUS

FDM

تكوين خدمة إدارة FDM في المربع ل Firepower 2100

FDM

تكوين إدارة أجهزة جدار الحماية الآمن عند التوفر العالي

FDM

ترقية حماية تهديد جدار الحماية الآمن باستخدام مدير جهاز جدار الحماية

FDM

تكوين جدول تحديث عادي لقاعدة البيانات ل VDB على FDM

Cisco Defense Orchestrator (CDO)

المنصة

مقالات ذات صلة

العلامات

CDO

نشر وحدة التحكم في إدارة اللوحة الأساسية (FMC) التي يتم تسليمها عبر السحابة في Cisco Defense Orchestrator (CDO)

CDO

تهيئة أداة ترحيل جدار الحماية وتشغيلها على CDO

CDO

FDM على اللوحة إلى Defense Orchestrator

الأجهزة المدارة

الدفاع الآمن عن تهديد جدار الحماية (FTD) من Cisco

المنصة

مقالات ذات صلة

العلامات

نظام Firepower Threat Defense ‪(FTD)‬

تكوين الخيارات المتقدمة ل BGP على FTD

نظام Firepower Threat Defense ‪(FTD)‬

تكوين NAT والتحقق من صحته على FTD

نظام Firepower Threat Defense ‪(FTD)‬

تكوين BFD في حماية تهديد جدار الحماية الآمنة باستخدام واجهة المستخدم الرسومية (GUI)

نظام Firepower Threat Defense ‪(FTD)‬

تكوين تجاوز فشل ISP المزدوج ل FTD المدار بواسطة FMC

نظام Firepower Threat Defense ‪(FTD)‬

تكوين eBGP HA مع SFTD/ASA ومزود خدمة السحابة

نظام Firepower Threat Defense ‪(FTD)‬

تكوين المصادقة النشطة ل FDM (البوابة المقيدة)

نظام Firepower Threat Defense ‪(FTD)‬

تكوين تجميع FTD على FP9300 (داخل الهيكل)

نظام Firepower Threat Defense ‪(FTD)‬

تكوين التوفر العالي ل FTD باستخدام FDM

نظام Firepower Threat Defense ‪(FTD)‬

تكوين واجهات GenEve في FTDv الآمن

نظام Firepower Threat Defense ‪(FTD)‬

تكوين NAT 64 على جدار الحماية الآمن المدار من قبل FMC

نظام Firepower Threat Defense ‪(FTD)‬

تكوين تسجيل الأحداث الآمنة ل NetFlow على الدفاع عن تهديد FirePOWER

نظام Firepower Threat Defense ‪(FTD)‬

تكوين PBR باستخدام مراقبة مسار HTTP على FMC

نظام Firepower Threat Defense ‪(FTD)‬

تكوين واجهات VXLAN على FTD الآمن باستخدام FMC الآمن

نظام Firepower Threat Defense ‪(FTD)‬

نشر FTDv الذي تم قياسه تلقائيا في Azure في بيئة ذات ثقة عالية

نظام Firepower Threat Defense ‪(FTD)‬

تصفية URL على مثال تكوين نظام FireSIGHT

نظام Firepower Threat Defense ‪(FTD)‬

أدلة تكوين مركز إدارة جدار الحماية الآمن من Cisco

نظام Firepower Threat Defense ‪(FTD)‬

توضيح إجراءات قواعد سياسة التحكم في الوصول إلى برنامج Firepower Threat Defense

نظام Firepower Threat Defense ‪(FTD)‬

توضيح إستخدام وحدة المعالجة المركزية (CPU) الخاصة بعملية دفاع تهديد الطاقة النارية

نظام Firepower Threat Defense ‪(FTD)‬

مجموعة من الملفات الأساسية من جهاز دفاع ضد تهديد Firepower

نظام Firepower Threat Defense ‪(FTD)‬

تكوين AnyConnect VPN على FTD باستخدام Cisco ISE كخادم RADIUS باستخدام Windows Server 2012 Root CA

نظام Firepower Threat Defense ‪(FTD)‬

تلميحات أستكشاف المشكلات وإصلاحها في وضع جدار الحماية الشفاف الخاص ب Firepower Threat Defense

نظام Firepower Threat Defense ‪(FTD)‬

تحديد أحداث تجاوز فشل FTD وتحليلها على FMC

نظام Firepower Threat Defense ‪(FTD)‬

تثبيت FTD ووترقيته على أجهزة FirePower

نظام Firepower Threat Defense ‪(FTD)‬

المواد التسويقية - الجيل التالي من جدران الحماية

نظام Firepower Threat Defense ‪(FTD)‬

فهم رسائل حالة تجاوز الفشل ل FTD

نظام Firepower Threat Defense ‪(FTD)‬

فهم تخصيص المنفذ على تقنية PAT الديناميكية لمجموعة FTD 7.0

نظام Firepower Threat Defense ‪(FTD)‬

فهم قواعد snort3

نظام Firepower Threat Defense ‪(FTD)‬

الانتقال الآمن عبر جدار الحماية من توجيه snort 2 إلى snort 3

نظام Firepower Threat Defense ‪(FTD)‬

دليل تكوين برنامج Cisco Secure Firewall Management Center 3

نظام Firepower Threat Defense ‪(FTD)‬

فهم التردد اللاسلكي (VRF) (الموجه الظاهري) حول الدفاع الآمن ضد تهديد جدار الحماية

نظام Firepower Threat Defense ‪(FTD)‬

تتم إدارة برنامج FTD HA من قبل FMC

نظام Firepower Threat Defense ‪(FTD)‬

ترقية زوج FTD HA على أجهزة FirePOWER

نظام Firepower Threat Defense ‪(FTD)‬

ترقية حماية تهديد جدار الحماية الآمن باستخدام مدير جهاز جدار الحماية

نظام Firepower Threat Defense ‪(FTD)‬

تحقق من تكوين وضع Firepower والمثيل والتوفر العالي والقابلية للتطوير

نظام Firepower Threat Defense ‪(FTD)‬

أداء المهايئات المتعددة عبر جدار الحماية الآمن 3100 و 4100 و 9300

نظام Firepower Threat Defense ‪(FTD)‬

مستوى البيانات متعدد المثيلات الخاص بجدار الحماية الآمن وتحجيم مثيل Snort الأساسي

نظام Firepower Threat Defense ‪(FTD)‬

إستخدام إمكانية المثيلات المتعددة على Firepower 4100/9300

نظام Firepower Threat Defense ‪(FTD)‬

أداء المثيلات المتعددة Firepower NGFW على أجهزة السلسلة 4100 و 9300

نظام Firepower Threat Defense ‪(FTD)‬

تحليل لقطات Firepower Firewall (جدار حماية Firepower) لاستكشاف مشكلات الشبكة وإصلاحها بشكل فعّال

نظام Firepower Threat Defense ‪(FTD)‬

ينتج عن محاولة ترقية أجهزة FirePOWER فشل "006_check_snort.sh"

نظام Firepower Threat Defense ‪(FTD)‬

تغيير كلمة المرور أو إستردادها ل FTD من خلال مدير هيكل FXOS

نظام Firepower Threat Defense ‪(FTD)‬

تحديد المشاكل المتعلقة ببطاقات محرك تدفق الشبكة في أجهزة سلسلة Sourcefire FirePOWER 7000 و 8000

نظام Firepower Threat Defense ‪(FTD)‬

لا يتم دعم NetFlow والميزات الأخرى بسبب التحقق من محرك Lina الجزئي إذا كان FTD شفاف يعمل كزوج خطوط داخلي

نظام Firepower Threat Defense ‪(FTD)‬

معالجة جلسة كبيرة أحادية الدفق (تدفق الفيل) بواسطة خدمات FirePOWER

نظام Firepower Threat Defense ‪(FTD)‬

أستكشاف أخطاء مجموعة الدفاع عن تهديد FirePOWER (FTD) وإصلاحها

نظام Firepower Threat Defense ‪(FTD)‬

فشل الترقية على HA FTD متعدد المثيلات

نظام Firepower Threat Defense ‪(FTD)‬

تم حظر حركة مرور Xbox Live Multi-Player (Teredo Tunnel UDP 3544) بواسطة FTD

نظام Firepower Threat Defense ‪(FTD)‬

توجد مشكلات في تكوين FTD HA على وحدة التحكم في الإدارة الأساسية (FMC) عند إستخدام إثنين من هياكل FirePOWER لاسماء النظام المكررة

نظام Firepower Threat Defense ‪(FTD)‬

تحرير IP لمركز إدارة جدار الحماية أو اسم المضيف على FTD

أجهزة الأمان المعدلة Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance (ASA)

المنصة

مقالات ذات صلة

العلامات

⁪ASA

تكوين انعكاس NAT على ASA لأجهزة VCS Expressway TelePresence

⁪ASA

تكوين ASA nat والتوصيات الخاصة بتنفيذ واجهات شبكة Expressway-E المزدوجة

⁪ASA

اتصال LAN بين الأجهزة المضيفة التي تبحث عن عناوين IP العامة الخاصة بها خلف ASA

⁪ASA

مثال تكوين مدير الحدث المضمن ASA

⁪ASA

ASA الإصدار 9.x SSH و Telnet على مثال تكوين الواجهات الداخلية والخارجية

⁪ASA

تكوين ASA لارتباطات ISP المكررة أو الاحتياطية

⁪ASA

تكوين أداة ترحيل جدار الحماية الآمن لترحيل ASA

⁪ASA

نشر مثال على CSM إلى ASA

⁪ASA

تعطيل عمليات تشفير وضع CBC لخادم SSH على ASA

⁪ASA

تثبيت الوحدة الطرفية لخدمات FirePOWER على منصة ASA

⁪ASA

تشكيل VPN من موقع إلى موقع على السياق المتعدد ASA 9.x يستقبل رسالة خطأ

⁪ASA

توافق ASA لجدار الحماية الآمن من Cisco

⁪ASA

تحليل سلوك إدارة جهاز AAA ل ASA

⁪ASA

يربط ASA 8.4(x) شبكة داخلية واحدة بمثال تكوين الإنترنت

⁪ASA

ASA 8.x: تكوين AnyConnect SSL VPN CAC-SmartCards ل Windows

⁪ASA

الأسئلة المتداولة حول ASA: كيف يمكنني تحديد واجهة مصدر ASA ل syslog التي يتم إرسالها عبر VPN TunneI؟

⁪ASA

الأسئلة المتداولة حول ASA: كيف يمكنك تفسير syslog التي تم إنشاؤها بواسطة ASA عند إنشاء الاتصالات أو تمزيقها؟

⁪ASA

نقل ملفات ASA مع مثال تكوين FXP

⁪ASA

تنفيذ تحسين ميزة ASA SNMP

⁪ASA

ASA: مثال تكوين ترحيل DHCPv6 واستكشاف الأخطاء وإصلاحها

⁪ASA

دليل عامل تصفية حركة مرور ASA BOTNET لجدار الحماية الآمن من Cisco

⁪ASA

تكوين BGP باستخدام موفري خدمة مختلفين

⁪ASA

تكوين خدمات FirePOWER على جهاز ISR باستخدام UCS-E Blade

⁪ASA

قم بتكوين ASA 5506W-X باستخدام تكوين IP غير افتراضي أو شبكة VLAN متعددة

⁪ASA

تكوين ASA للشبكات الداخلية المزدوجة

⁪ASA

تكوين ASA لتمرير حركة مرور IPv6

⁪ASA

مثال تكوين مصادقة ASA المباشرة

⁪ASA

IM المستخدم للتحكم في سلوك تحويل NAT لمرتين nat عند إستخدام تكرار ISP في مثال التكوين

⁪ASA

نظام التشغيل Firepower Xsible Operating System (المعروف إختصارا باسم FXOS) 2.2: مصادقة الهيكل والتفويض من أجل الإدارة عن بعد باستخدام RADIUS من قبل ACS

⁪ASA

نظام التشغيل القابل للتشغيل (FXOS) Firepower 2.2: مصادقة/تفويض الهيكل للإدارة عن بعد باستخدام ISE باستخدام RADIUS - Tech Zone (cisco.com)

⁪ASA

نظام التشغيل Firepower Xsible Operating System (المعروف إختصارا باسم FXOS) 2.2: مصادقة/تفويض الهيكل للإدارة عن بعد باستخدام ISE باستخدام TACACS+ - Tech Zone (cisco.com)

⁪ASA

تثبيت الدفاع عن تهديد FirePOWER وترقيته على أجهزة ASA 55xx-X

⁪ASA

إستخدام بيان NAT و PAT على مثال تكوين جدار حماية Cisco Secure ASA

⁪ASA

PIX/ASA 8.0: إستخدام مصادقة LDAP لتعيين سياسة مجموعة عند تسجيل الدخول

⁪ASA

فهم مزامنة جدول MAC عالي التوفر ل ASA على الوضع الشفاف باستخدام موجهات HSRP

⁪ASA

ترقية زوج ASA HA على أجهزة FirePOWER

⁪ASA

لم تعد تعيينات المستخدم إلى IP تظهر في CDA من Cisco بعد تحديث Microsoft في مارس 2017

⁪ASA

الأسئلة المتداولة حول ASA: ماذا يحدث بعد تجاوز الفشل إذا تمت مزامنة المسارات الديناميكية؟

⁪ASA

ASA لديه إستخدام عال لوحدة المعالجة المركزية (CPU) بسبب تكرار حركة مرور عند قطع اتصال عملاء VPN

⁪ASA

دليل أستكشاف أخطاء ASA وإصلاحها: السجلات المفقودة في وجهة (وجهات) Syslog

⁪ASA

المشاكل المشتركة مع مجموعة ASA الشفافة داخل الموقع

⁪ASA

الاختلافات بين السجلات وتصحيح الأخطاء في أجهزة الأمان المعدلة

⁪ASA

تعطيل مراقبة الوحدة النمطية للخدمة على ASA لتجنب أحداث تجاوز الفشل غير المرغوب فيها (SFR/CX/IPS/CSC).

⁪ASA

تكوين HairPin على ASA

نظام التشغيل القابل للتوسعة لجدار الحماية الآمن من Cisco (FXOS)

المنصة

مقالات ذات صلة

العلامات

FXOS

إنشاء أجهزة منطقية وإدارتها في برنامج Chassis Manager لإدارة هيكل FXOS

FXOS

إعادة تكوين الدفاع ضد تهديد جدار الحماية الآمن لسلسلة 1000 و 2100 و 3100

FXOS

مرجع أوامر Cisco Firepower 4100/9300 FXOS

FXOS

دليل ترقية البرنامج الثابت Cisco Firepower 4100/9300 FXOS

FXOS

تنفيذ إعادة صورة كاملة ل FXOS في Firepower 4100 و 9300 Series

FXOS

ترقية نظام التشغيل Firepower Extensible (FXOS) باستخدام FirePOWER Chassis Manager

جدار الحماية الآمن ومعلومات CSM لمشاركتها مع Cisco TAC لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها

هذه هي المعلومات الأكثر شيوعا التي يطلبها فريق دعم Cisco TAC لأغراض جدار الحماية الآمن واستكشاف أخطاء CSM وإصلاحها.

المنصة

مقالات ذات صلة

العلامات

FMC/FTD/FDM

إجراءات إنشاء ملف أستكشاف أخطاء جدار الحماية وإصلاحها

⁪ASA

إجراء إنشاء ملف الدعم الفني لجدار الحماية الآمن ASA

FXOS

إجراء إنشاء ملف الدعم الفني لجدار الحماية الآمن FXOS

CSM

إنشاء ملفات تشخيص CSM من واجهة المستخدم الرسومية

أدوات Cisco ومتفرقات

الوصف

مقالات ذات صلة

العلامات

موقع جدار الحماية الآمن من Cisco

موقع جدار الحماية الآمن من Cisco

مجتمع Cisco

مجتمع Cisco

مدونات Cisco

مدونات جدار الحماية الآمن من Cisco

Cisco Live

جدار الحماية Cisco Live Secure

بوابة الفيديو من Cisco

ASA لبوابة الفيديو من Cisco

بوابة الفيديو من Cisco

جدار الحماية الآمن لبوابة الفيديو من Cisco

قناة YouTube من Cisco

قناة YouTube لجدار الحماية الآمن من Cisco

مقاطع فيديو التدريب من Cisco

مقاطع الفيديو التدريبية لجدار الحماية (NGFW) من الجيل التالي من Cisco

Cisco CLI Analyzer (محلل واجهة سطر الأوامر من Cisco)

Cisco CLI Analyzer (محلل واجهة سطر الأوامر من Cisco)

التقاط حزمة Cisco

محلل ومولد تكوين التقاط حزمة Cisco

رادكيت من Cisco

رادكيت من Cisco

أداة تقدير الأداء من Cisco

أداة تقدير أداء جدار الحماية الآمن من Cisco

Cisco Press

الوصف

مقالات ذات صلة

العلامات

Cisco Press

تقنيات وحلول الأمان المتكاملة - المجلد I

Cisco Press

تقنيات وحلول الأمان المتكاملة - المجلد الثاني

Cisco Press

أمان CCNP Cisco Secure Firewall و Intrusion Prevention System Official Cert Guide

Cisco Press

دليل التحقق الرسمي ل CCNP و CCIE Security Core SCOR 350-701، الإصدار الثاني

Cisco Press

الدفاع عن تهديد FirePOWER (FTD) من Cisco: أفضل ممارسات التكوين واستكشاف الأخطاء وإصلاحها NGFW

كيفية توفير الملاحظات أو اقتراحات المقالات

قم بالمتابعة على النحو التالي لتقديم الملاحظات أو اقتراحات المقالات لهذا الدليل المرجعي.

الخطوة 1. انتقل إلى القسم العلوي الأيسر من هذا المستند وانقر فوق زر الملاحظات:

الخطوة 2. بمجرد ظهور الإطار الجديد، قم بتزويدنا بملاحظاتك/اقتراحات المقالة والاسم وعنوان البريد الإلكتروني، ثم انقر فوق "إرسال".

ملاحظة: يجب إستخدام إرتباطات Cisco فقط كمقالات معتمدة لاقتراح هذا الدليل المرجعي لجدار الحماية الآمن من Cisco.

معلومات ذات صلة

- للحصول على مساعدة إضافية، يرجى الاتصال بمركز المساعدة التقنية (TAC) من Cisco. يلزم عقد دعم صالح: جهات اتصال الدعم العالمية من Cisco.

- الدعم والتنزيلات من Cisco: الدعم والتنزيلات التقنية من Cisco

- لا تفوت الفرصة! انتقل إلى العالم المثير للدليل المرجعي لتقنيات شبكات VPN من Cisco