المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

عناوين الخادم المطلوبة لعمليات نقطة النهاية الآمنة من Cisco المناسبة

مواقع الخادم

أمريكا الشمالية

أوروبا

دول آسيا المطلة على المحيط الهادئ واليابان والصين

عناوين الخادم المطلوبة للوصول الآمن إلى سحابة تحليلات البرامج الضارة من Cisco

عناوين الخادم المطلوبة للاستخدام المداري المناسب

سحابة أمريكا الشمالية (NAM)

سحابة الاتحاد الأوروبي

مجموعة النظراء الخاصة بآسيا والمحيط الهادئ واليابان والصين

عناوين IP الثابتة

المقدمة

يصف هذا المستند الخوادم المطلوبة لتمكين منتج نقطة النهاية الآمنة من Cisco (المعروف سابقا باسم AMP من Cisco) ومنتوج تحليلات البرامج الضارة الآمنة من Cisco (المعروفة سابقا باسم شبكة التهديدات) للاتصال وإكمال التحديثات وعمليات البحث والتقارير. لإكمال العمليات بنجاح، يجب أن يسمح جدار الحماية الخاص بك بالاتصال من الموصل/الجهاز بالخوادم المطلوبة.

تحذير: تستخدم جميع الخوادم مخطط عنوان IP دائري الترتيب لموازنة الحمل ومواجهة الأعطال ووقت التشغيل. لذلك، قد تتغير عناوين IP، وتوصي Cisco بتكوين جدار الحماية باستخدام CNAME بدلا من عنوان IP.

تحذير: لا يمكن إخضاع أي حركة مرور قادمة نحو خوادم Cisco إلى فك تشفير TLS.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

تنطبق هذه المقالة عن المنطقة التقنية على منتجات Cisco التالية التي تتكامل مع منتج Cisco Secure Endpoint (AMP) وتحليلات البرامج الضارة (شبكة التهديدات):

- نقاط النهاية الآمنة للشبكات من Cisco (مركز إدارة Firepower وأجهزة الاستشعار)

- السحابة الخاصة بنقطة النهاية الآمنة من Cisco

- السحابة العامة لنقطة النهاية الآمنة من Cisco

- جهاز البريد الإلكتروني الآمن من Cisco وأمان البريد الإلكتروني من Cisco (ESA و CES)

- جهاز الويب الآمن (WSA) من Cisco

- شبكة تحليلات البرامج الضارة الآمنة من Cisco و/أو الجهاز (شبكة التهديدات)

- SDWAN/IOS-XE

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

عناوين الخادم المطلوبة لعمليات نقطة النهاية الآمنة من Cisco المناسبة

مواقع الخادم

توجد نقاط النهاية الآمنة من Cisco وخوادم تحليلات البرامج الضارة من Cisco في ثلاثة مواقع مختلفة:

- أمريكا الشمالية (Cisco Secure Endpoint و Cisco Secure Ware Analytics)

- أوروبا (Cisco Secure Endpoint و Cisco Secure Ware Analytics)

- اليابان (نقطة النهاية الآمنة من Cisco فقط)

أمريكا الشمالية

يسرد هذا الجدول مواقع الخوادم الخاصة بأمريكا الشمالية. استنادا إلى تاريخ إنشاء الحساب، قد تكون عناوين الخادم مختلفة:

الفئة

الغرض

الخادم

المنفذ

نقطة النهاية الآمنة من Cisco: السحابة العامة

خادم المصير النهائي

cloud-ec-asn.amp.cisco.com

cloud-ec-est.amp.cisco.com

enrolment.amp.cisco.com

بروتوكول TCP 443

وحدة التحكم

console.amp.cisco.com

بروتوكول TCP 443

خادم الإدارة

mgmt.amp.cisco.com

بروتوكول TCP 443

خادم الأحداث

intake.amp.cisco.com

بروتوكول TCP 443

السياسات

policy.amp.cisco.com

بروتوكول TCP 443

التنزيلات والتحديثات للموصل

upgrades.amp.cisco.com

TCP 80 و 443

الإعلام عن الخطأ

crash.amp.cisco.com

بروتوكول TCP 443

نقطة النهاية IOCs

ioc.amp.cisco.com

بروتوكول TCP 443

خادم تحديث Tetra

tetra-defs.amp.cisco.com

commercial.ocsp.identrust.com

validation.identrust.com

TCP 80 و 443

تعريفات MacOS و Linux CLM

clam-defs.amp.cisco.com

TCP 80 و 443

عمليات الكشف المخصصة المتقدمة

custom-signatures.amp.cisco.com

بروتوكول TCP 443

إحضار الملفات عن بعد

rff.amp.cisco.com

submit.amp.cisco.com

بروتوكول TCP 443

تترا

nimbus.bitdefender.net

بروتوكول TCP 443

حماية السلوك

apde.amp.cisco.com

بروتوكول TCP 443

التحكم في الجهاز

endpoints.amp.cisco.com

بروتوكول TCP 443

موصل Android

خادم المصير النهائي

cloud-android-asn.amp.cisco.com

بروتوكول TCP 443

موصل CSC/iOS

خادم المصير النهائي

cloud-ios-asn.amp.cisco.com

cloud-ios-est.amp.cisco.com

بروتوكول TCP 443

نقطة النهاية الآمنة من Cisco: السحابة الخاصة

خادم المصير النهائي للتدفق <v2.4

cloud-pc-est.amp.cisco.com

cloud-pc-asn.amp.cisco.com

بروتوكول TCP 443

خادم المصير النهائي للتدفق >الإصدار 2.4

cloud-pc-est.amp.cisco.com

cloud-pc-asn.amp.cisco.com

بروتوكول TCP 443

خادم YUM

packages-v2.amp.sourcefire.com

pc-packages.amp.cisco.com

بروتوكول TCP 443

بروتوكول TCP 443

جلسة دعم

support-sessions.amp.cisco.com

بروتوكول TCP 22

AMP للشبكات: FirePOWER

خادم المصير النهائي (من FMC)

من 6.0 إلى 6.2.x: cloud-sa.amp.sourcefire.com

6.3.x + cloud-sa.amp.cisco.com

بروتوكول TCP 443

الأحداث (من FMC)

من 5.x إلى 6.2.x: export.amp.sourcefire.com

6.3.x +: export.amp.cisco.com

بروتوكول TCP 443

API (من FMC)

من 5.x إلى 6.2.x: api.amp.sourcefire.com

6.3.x + api.amp.cisco.com و api.amp.sourcefire.com

بروتوكول TCP 443

تحليل ديناميكي (من المستشعر)

5.x: intel.api.sourcefire.com

6.x: panacea.threatgrid.com و fmc.api.threatgrid.com

*استنادا إلى إصدار تصحيح 6.x، يمكن إستخدام أي من عناوين URL

بروتوكول TCP 443

ESA/WSA/SMA

سمعة الملف (ESA/WSA)

>= 15.x: cloud-esa-asn.amp.cisco.com

cloud-esa-est.amp.cisco.com

< 15.x: cloud-sa.amp.cisco.com

بروتوكول TCP 443

تحليل الملفات (ESA/WSA/SMA)

panacea.threatgrid.com

بروتوكول TCP 443

API (ESA)

>= 15.x: api.amp.cisco.com

< 15.x: غير متوفر

بروتوكول TCP 443

خادم الأحداث (ESA)

>= 15.x: intake.amp.cisco.com

< 15.x: غير متوفر

بروتوكول TCP 443

خادم الإدارة (ESA)

>= 15.x: mgmt.amp.cisco.com

< 15.x: غير متوفر

بروتوكول TCP 443

Meraki

خادم المصير النهائي

cloud-meraki-asn.amp.cisco.com

cloud-meraki-est.amp.cisco.com

بروتوكول TCP 443

SDWAN

خادم المصير النهائي

cloud-isr-asn.amp.cisco.com

cloud-isr-est.amp.cisco.com

بروتوكول TCP 443

أوروبا

يسرد هذا الجدول مواقع الخوادم الخاصة بأوروبا. استنادا إلى تاريخ إنشاء الحساب، قد تكون عناوين الخادم مختلفة:

الفئة

الغرض

الخادم

المنفذ

نقطة النهاية الآمنة من Cisco: السحابة العامة

خادم المصير النهائي

cloud-ec-asn.eu.amp.cisco.com

cloud-ec-est.eu.amp.cisco.com

enrolment.eu.amp.cisco.com

بروتوكول TCP 443

وحدة التحكم

console.eu.amp.cisco.com

بروتوكول TCP 443

خادم الإدارة

mgmt.eu.amp.cisco.com

بروتوكول TCP 443

خادم الأحداث

intake.eu.amp.cisco.com

بروتوكول TCP 443

السياسات

policy.eu.amp.cisco.com

بروتوكول TCP 443

التنزيلات والتحديثات للموصل

upgrades.eu.amp.cisco.com

TCP 80 و 443

الإعلام عن الخطأ

crash.eu.amp.cisco.com

بروتوكول TCP 443

نقطة النهاية IOCs

ioc.eu.amp.cisco.com

بروتوكول TCP 443

خادم تحديث Tetra

tetra-defs.eu.amp.cisco.com

commercial.ocsp.identrust.com

validation.identrust.com

TCP 80 و 443

تعريفات MacOS و Linux CLM

clam-defs.eu.amp.cisco.com

TCP 80 و 443

عمليات الكشف المخصصة المتقدمة

custom-signatures.eu.amp.cisco.com

بروتوكول TCP 443

إحضار الملفات عن بعد

rff.eu.amp.cisco.com

submit.amp.cisco.com

بروتوكول TCP 443

تترا

nimbus.bitdefender.net

بروتوكول TCP 443

حماية السلوك

apde.eu.amp.cisco.com

بروتوكول TCP 443

التحكم في الجهاز

endpoints.eu.amp.cisco.com

بروتوكول TCP 443

موصل Android

خادم المصير النهائي

cloud-android-asn.eu.amp.cisco.com

بروتوكول TCP 443

موصل CSC/iOS

خادم المصير النهائي

cloud-ios-asn.eu.amp.cisco.com

cloud-ios-est.eu.amp.cisco.com

بروتوكول TCP 443

نقطة النهاية الآمنة من Cisco: السحابة الخاصة

خادم المصير النهائي للتدفق <v2.4

cloud-pc-est.eu.amp.cisco.com

cloud-pc-asn.eu.amp.cisco.com

بروتوكول TCP 443

المنبع خادم المصير النهائي >الإصدار 2.4

cloud-pc-est.eu.amp.cisco.com

cloud-pc-asn.eu.amp.cisco.com

بروتوكول TCP 443

خادم YUM

packages-v2.amp.sourcefire.com

pc-packages.amp.cisco.com

بروتوكول TCP 443

بروتوكول TCP 443

جلسة دعم

support-sessions.amp.cisco.com

بروتوكول TCP 22

AMP للشبكات: FirePOWER

خادم المصير النهائي (من FMC)

من 6.0 إلى 6.2.x: cloud-sa.eu.amp.sourcefire.com

6.3.x+: cloud-sa.eu.amp.cisco.com

بروتوكول TCP 443

الأحداث (من FMC)

من 5.x إلى 6.2.x: export.eu.amp.sourcefire.com

6.3.x+: export.eu.amp.cisco.com

بروتوكول TCP 443

API (من FMC)

من 5.x إلى 6.2.x:api.amp.sourcefire.com و api.eu.amp.sourcefire.com

6.3.x+:api.amp.sourcefire.com و api.eu.amp.cisco.com

بروتوكول TCP 443

تحليل ديناميكي (من المستشعر)

5.x: intel.api.sourcefire.com

6.x: panacea.threatened.eu و fmc.api.threatened.eu

على حسب إصدار تصحيح 6.x، يمكن إستخدام إما URL

بروتوكول TCP 443

ESA/WSA/SMA

سمعة الملف (ESA/WSA)

>= 15.x: cloud-esa-asn.eu.amp.cisco.com

cloud-esa-est.eu.amp.cisco.com

< 15.x: cloud-sa.eu.amp.cisco.com

بروتوكول TCP 443

تحليل الملفات (ESA/WSA/SMA)

شراب المهدد

بروتوكول TCP 443

API (ESA)

>= 15.x: api.eu.amp.cisco.com

< 15.x: غير متوفر

بروتوكول TCP 443

خادم الأحداث (ESA)

>= 15.x: intake.eu.amp.cisco.com

< 15.x: غير متوفر

بروتوكول TCP 443

خادم الإدارة (ESA)

>= 15.x: mgmt.eu.amp.cisco.com

< 15.x: غير متوفر

بروتوكول TCP 443

SDWAN

خادم المصير النهائي

cloud-isr-asn.eu.amp.cisco.com

cloud-isr-est.eu.amp.cisco.com

بروتوكول TCP 443

دول آسيا المطلة على المحيط الهادئ واليابان والصين

يحتوي هذا الجدول على مواقع الخوادم الخاصة بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ واليابان والصين:

الفئة

الغرض

الخادم

المنفذ

نقطة النهاية الآمنة من Cisco: السحابة العامة

خادم المصير النهائي

cloud-ec-asn.apjc.amp.cisco.com

cloud-ec-est.apjc.amp.cisco.com

enrolment.apjc.amp.cisco.com

بروتوكول TCP 443

وحدة التحكم

console.apjc.amp.cisco.com

بروتوكول TCP 443

خادم الإدارة

mgmt.apjc.amp.cisco.com

بروتوكول TCP 443

خادم الأحداث

intake.apjc.amp.cisco.com

بروتوكول TCP 443

السياسات

policy.apjc.amp.cisco.com

بروتوكول TCP 443

التنزيلات والتحديثات للموصل

upgrades.apjc.amp.cisco.com

TCP 80 و 443

الإعلام عن الخطأ

crash.apjc.amp.cisco.com

بروتوكول TCP 443

نقطة النهاية IOCs

ioc.apjc.amp.cisco.com

بروتوكول TCP 443

خادم تحديث Tetra

tetra-defs.apjc.amp.cisco.com

commercial.ocsp.identrust.com

validation.identrust.com

TCP 80 و 443

تعريفات MacOS و Linux CLM

clam-defs.apjc.amp.cisco.com

TCP 80 و 443

عمليات الكشف المخصصة المتقدمة

custom-signatures.apjc.amp.cisco.com

بروتوكول TCP 443

إحضار الملفات عن بعد

rff.apjc.amp.cisco.com

submit.amp.cisco.com

بروتوكول TCP 443

تترا

nimbus.bitdefender.net

بروتوكول TCP 443

حماية السلوك

apde.apjc.amp.cisco.com

بروتوكول TCP 443

التحكم في الجهاز

endpoints.apjc.amp.cisco.com

بروتوكول TCP 443

موصل Android

خادم المصير النهائي

cloud-android-asn.apjc.amp.cisco.com

بروتوكول TCP 443

موصل CSC/iOS

خادم المصير النهائي

cloud-ios-asn.apjc.amp.cisco.com

cloud-ios-est.apjc.amp.cisco.com

بروتوكول TCP 443

نقطة النهاية الآمنة من Cisco:

سحابة خاصة

المنبع خادم المصير النهائي < v2.4

cloud-pc-est.amp.cisco.com

cloud-pc-asn.amp.cisco.com

بروتوكول TCP 443

المنبع خادم المصير النهائي > الإصدار 2.4

cloud-pc-est.amp.cisco.com

cloud-pc-asn.amp.cisco.com

بروتوكول TCP 443

خادم YUM

packages-v2.amp.sourcefire.com

pc-packages.amp.cisco.com

بروتوكول TCP 443

بروتوكول TCP 443

بروتوكول TCP 443

جلسة دعم

support-sessions.amp.cisco.com

بروتوكول TCP 22

AMP للشبكات: FirePOWER

خادم المصير النهائي

من 6. 0 إلى 6. 2.x: cloud-sa.apjc.amp.sourcefire.com (IP ثابت)

6.3.x+: cloud-sa.apjc.amp.cisco.com

بروتوكول TCP 443

الأحداث

من 5.x إلى 6.2.x:export.apjc.amp.sourcefire.com

6.3.x+: export.apjc.amp.cisco.com

بروتوكول TCP 443

API

5.2 - 6.2.x api.apjc.amp.sourcefire.com و api.amp.sourcefire.com

6.3.x+:api.amp.sourcefire.com و api.apjc.amp.cisco.com

بروتوكول TCP 443

تحليل ديناميكي

لا توجد حاليا أي مراكز بيانات لشبكة التهديدات في APJC، وبالتالي فإن

يجب إستخدام أسماء المضيف الأوروبية أو الأمريكية الشمالية.

بروتوكول TCP 443

ESA/WSA/SMA

سمعة الملف (ESA/WSA)

>= 15.x: cloud-esa-asn.apjc.amp.cisco.com

cloud-esa-est.apjc.amp.cisco.com

< 15.x: cloud-sa.apjc.amp.cisco.com

بروتوكول TCP 443

تحليل الملفات (ESA/WSA/SMA)

لا توجد حاليا أي مراكز بيانات لشبكة التهديدات في APJC، وبالتالي فإن

يجب إستخدام أسماء المضيف الأوروبية أو الأمريكية الشمالية.

بروتوكول TCP 443

API (ESA)

>= 15.x: api.apjc.amp.cisco.com

< 15.x: غير متوفر

بروتوكول TCP 443

خادم الأحداث (ESA)

>= 15.x: intake.apjc.amp.cisco.com

< 15.x: غير متوفر

بروتوكول TCP 443

خادم الإدارة (ESA)

>= 15.x: mgmt.apjc.amp.cisco.com

< 15.x: غير متوفر

بروتوكول TCP 443

SDWAN

خادم المصير النهائي

cloud-isr-asn.apjc.amp.cisco.com

cloud-isr-est.apjc.amp.cisco.com

بروتوكول TCP 443

عناوين الخادم المطلوبة للوصول الآمن إلى سحابة تحليلات البرامج الضارة من Cisco

للحصول على تفاصيل حول السحابة وأجهزة تحليل البرامج الضارة الآمنة، يرجى الرجوع إلى هذه المقالة: عناوين IP والمنافذ المطلوبة لتحليلات البرامج الضارة الآمنة

عناوين الخادم المطلوبة للاستخدام المداري المناسب

عناوين بروتوكول الإنترنت الثابتة الخاصة بالمدار 1.7+

سحابة أمريكا الشمالية (NAM)

اسم المضيف

IP

المنفذ

orbital.amp.cisco.com

54.71.115.87

54.68.234.245

54.200.174.54

443

ncp.orbital.amp.cisco.com

52.88.16.211

52.43.91.219

54.200.152.114

443

update.orbital.amp.cisco.com

54.71.197.112

54.188.114.190

54.188.131.5

443

NAT IPs لمخزن البيانات البعيد

34.223.219.240

35.160.108.105

52.11.13.222

رقم منفذ عشوائي عالي

لمزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على دليل المساعدة المدارية: https://orbital.amp.cisco.com/help/

سحابة الاتحاد الأوروبي

اسم المضيف

IP

المنفذ

orbital.eu.amp.cisco.com

3.120.91.16

18.196.194.92

3.121.5.209

443

ncp.orbital.eu.amp.cisco.com

18.194.154.159

18.185.217.177

18.184.249.36

443

update.orbital.eu.amp.cisco.com

3.123.83.189

18.184.240.159

35.158.29.104

443

NAT IPs لمخزن البيانات البعيد

52.29.47.197

52.57.222.67

52.58.172.218

رقم منفذ عشوائي عالي

لمزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على دليل المساعدة المدارية: https://orbital.eu.amp.cisco.com/help/

مجموعة النظراء الخاصة بآسيا والمحيط الهادئ واليابان والصين

اسم المضيف

IP

المنفذ

orbital.apjc.amp.cisco.com

3.114.186.175

52.198.6.9

18.177.242.101

443

ncp.orbital.apjc.amp.cisco.com

18.177.250.245

13.230.62.75

18.176.196.172

443

update.orbital.apjc.amp.cisco.com

54.248.22.154

18.178.184.79

54.95.125.218

443

NAT IPs لمخزن البيانات البعيد

52.194.143.206

52.69.138.67

54.95.9.136

رقم منفذ عشوائي عالي

لمزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على دليل المساعدة المدارية: https://orbital.apjc.amp.cisco.com/help/

عناوين IP الثابتة

إذا قام جدار الحماية بحظر إتصالات TCP الصادرة على المنفذ 443 (وهو ما لا يحدث عادة)، فيجب تغيير إعدادات جدار الحماية قبل تحديث أي نهج. إذا تم إنشاء حسابك بعد فبراير 2016، فلديك بالفعل عناوين IP ثابتة مكتوبة في السياسات القياسية. إذا تم إنشاء حسابك قبل فبراير 2016، فيمكنك الاتصال بمركز المساعدة التقنية (TAC) من Cisco لطلب ترحيل السياسات إلى عناوين IP الثابتة.

ملاحظة: لضمان إستمرارية العمليات، ولضمان تماثل عمليات التخلص من البرامج الضارة التي تم الكشف عنها في كل من مركزي إدارة Firepower، يجب أن يكون لكل من مركزي الإدارة الأساسية والثانوية حق الوصول إلى الخوادم المدرجة في هذا المستند.

ملاحظة: لا تستخدم وحدة تحكم نقطة النهاية الآمنة من Cisco عناوين IP الثابتة ويجب الوصول إليها من خلال DNS.

عناوين IP الثابتة في أمريكا الشمالية

عناوين IP الثابتة في أوروبا

عناوين IP الثابتة في APJC

23.23.197.169

23.23.198.191

23.23.224.83

50.16.242.171

50.16.244.193

50.16.250.236

52.0.55.209

52.2.63.194

52.2.128.246

52.3.149.24

52.3.178.163

52.3.190.47

52.4.98.101

52.4.151.41

52.4.245.162

52.4.246.178

52.5.92.125

52.6.103.57

52.6.197.200

52.20.14.163

52.20.123.238

52.20.141.147

52.21.52.149

52.21.117.50

52.21.134.210

52.22.64.192

52.22.156.183

52.23.13.34

52.23.16.199

52.23.73.146

52.23.87.4

52.23.107.89

52.23.134.105

52.23.140.222

52.70.11.137

52.70.13.27

52.70.35.37

52.70.47.45

52.70.56.136

52.70.58.10

52.70.59.59

52.70.59.121

52.70.60.74

52.70.61.174

52.70.61.181

52.70.61.193

52.70.63.25

54.83.45.221

54.88.208.235

54.204.8.61

54.221.210.7

54.221.255.190

54.225.226.117

54.225.227.9

54.225.227.30

54.225.227.45

54.225.227.105

54.225.228.145

54.225.228.166

54.225.228.244

54.227.247.102

107.20.158.55

107.20.203.8

107.20.229.191

107.20.234.220

107.21.212.157

107.21.217.202

107.21.218.60

128.177.8.0/24

174.129.203.65

54.161.128.60

54.234.131.176

52.206.206.244

34.225.208.192

52.22.120.193

34.199.250.32

34.199.238.4

34.194.224.132

34.198.112.150

34.224.236.198

52.20.233.31

192.111.4.0/24

192.111.7.0/24

54.71.197.112

54.188.114.190

54.188.131.5

192.35.177.23

104.18.39.201

172.64.148.55

46.51.181.139

46.51.182.195

46.51.182.202

46.137.99.242

52.16.63.115

52.16.95.58

52.16.105.95

52.16.166.193

52.16.177.94

52.16.193.225

52.16.220.180

52.17.93.43

52.17.102.100

52.17.106.35

52.17.179.163

52.17.211.190

52.17.233.49

52.18.9.153

52.18.28.229

52.18.79.226

52.18.109.209

52.18.187.129

52.18.187.166

52.18.223.41

52.19.84.244

52.19.167.56

52.30.25.70

52.30.74.163

52.30.124.82

52.30.160.113

52.30.175.205

52.30.179.236

52.30.196.206

52.30.208.114

52.30.217.4

52.30.217.226

52.30.255.133

52.31.30.249

52.31.66.59

52.31.83.94

52.31.119.97

52.31.122.77

52.31.127.190

52.31.137.201

54.195.248.52

54.195.249.18

54.217.232.226

54.217.232.234

54.217.232.241

54.217.232.244

54.217.232.249

54.228.250.255

54.246.88.192

54.247.189.117

54.74.229.75

107.21.250.31

107.21.236.143

52.2.128.246

52.18.202.103

52.18.119.87

192.111.5.0/24

34.249.48.182

34.248.52.55

99.81.233.22

3.123.83.189

18.184.240.159

35.158.29.104

192.35.177.23

104.18.39.201

172.64.148.55

54.250.127.0

52.197.2.58

52.197.22.41

52.69.16.172

13.112.137.80

52.198.208.254

13.112.162.167

54.249.244.218

54.249.246.210

54.249.243.85

54.249.240.219

54.248.98.94

176.34.47.0

52.192.82.189

52.68.180.106

52.196.247.47

52.196.185.158

52.197.74.4

52.69.39.127

54.248.113.224

54.238.55.12

54.249.248.16

52.197.50.93

52.193.124.132

52.69.108.228

52.197.72.147

52.197.22.165

52.68.82.200

52.197.35.73

52.197.39.251

52.68.251.104

54.249.253.42

54.249.253.65

176.34.60.211

52.192.198.119

52.196.96.41

54.248.116.199

52.196.117.29

52.196.134.7

176.34.60.30

52.192.145.214

52.192.221.107

52.193.182.191

52.193.201.169

52.193.223.43

52.193.233.17

52.196.115.166

52.196.31.86

52.197.121.237

52.198.147.230

52.198.195.125

52.198.202.24

52.198.221.53

52.198.223.169

52.198.225.221

52.198.226.104

52.198.26.36

52.198.94.104

52.199.124.11

52.199.127.80

52.199.92.142

52.68.1.146

54.248.107.84

54.248.109.124

54.248.126.98

54.248.236.127

54.248.236.141

54.248.236.144

54.248.236.151

54.248.237.93

54.249.246.7

54.250.127.131

192.111.6.0/24

54.248.22.154

18.178.184.79

54.95.125.218

192.35.177.23

104.18.39.201

172.64.148.55