المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

التكوين

الرسم التخطيطي للشبكة

التكوينات

التحقق من الصحة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

معلومات ذات صلة

المقدمة

يقدم هذا المستند نظرة عامة على التكوين المطلوب للسماح لموجه Cisco الذي يشغل برنامج Cisco IOS®ومركزة Cisco VPN 5000 Series لفتح نفق تضمين توجيه عام (GRE).

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- برنامج IOS الإصدار 12.0(7)T من Cisco

- برنامج مركز Cisco VPN 5000، الإصدار 5.2.19US

- مركز VPN 5002 من Cisco

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات، ارجع إلى اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية.

التكوين

في هذا القسم، تُقدّم لك معلومات تكوين الميزات الموضحة في هذا المستند.

ملاحظة: للعثور على معلومات إضافية حول الأوامر المستخدمة في هذا المستند، أستخدم أداة بحث الأوامر (للعملاء المسجلين فقط).

الرسم التخطيطي للشبكة

يستخدم هذا المستند إعداد الشبكة الموضح في هذا الرسم التخطيطي.

التكوينات

يستخدم هذا المستند التكوينات الموضحة هنا.

- مركز VPN 5002 من Cisco

- الموجه الذي يشغل برنامج Cisco IOS Software

مركز VPN 5002 من Cisco

[ General ]

IPSecGateway             = 200.1.1.2

DeviceName               = "omar5002"

EthernetAddress          = 00:00:a5:

e9:c8:00

DeviceType               = VPN 5002/8 Concentrator

ConfiguredOn             = Timeserver not configured

ConfiguredFrom           = Command Line, from Console

EnablePassword           =

Password                 =

[ IP Ethernet 1:0 ]

Mode                     = Routed

SubnetMask               = 255.255.255.0

IPAddress                = 200.1.1.1

[ IP Ethernet 0:0 ]

Mode                     = Routed

SubnetMask               = 255.255.255.0

IPAddress                = 10.10.10.1

[ Tunnel Partner VPN 1 ]

EncryptMethod            = None

Encryption               = Off

Authentication           = Off

KeyManage                = Manual

Mode                     = Main

Partner                  = 100.1.1.1

LocalAccess              = "10.10.10.0/24"

BindTo                   = "ethernet1:0"

Peer                     = "20.20.20.0/24"

[ IP Static ]

20.20.20.0 255.255.255.0 vpn 1 1

[ IP VPN 1 ]

Numbered                 = Off

Mode                     = Routed

Configuration size is 1107 out of 65500 bytes.

omar5002#

الموجه الذي يشغل برنامج Cisco IOS Software

Router Configuration:

Router#show running-config

Building configuration...

Current configuration:

!

version 12.0

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname Router

!

!

ip subnet-zero

!

!

!

interface Tunnel0

ip unnumbered Ethernet1

no ip directed-broadcast

tunnel source 100.1.1.1

tunnel destination 200.1.1.1

!

interface Ethernet0

ip address 100.1.1.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

!

interface Ethernet1

ip address 20.20.20.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

!

!

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 100.1.1.2 1

ip route 10.10.10.0 255.255.255.0 Tunnel0

no ip http server

!

!

line con 0

transport input none

line aux 0

line vty 0 4

login

!

end

التحقق من الصحة

يوفر هذا القسم معلومات يمكنك إستخدامها للتأكد من أن التكوين يعمل بشكل صحيح.

يتم دعم بعض أوامر العرض بواسطة أداة مترجم الإخراج (العملاء المسجلون فقط)، والتي تتيح لك عرض تحليل إخراج أمر العرض.

- show vpn statistics verbose — يقدم معلومات تفصيلية حول النفق.

- show interface— يوفر إحصائيات الواجهة.

هذا نموذج لمخرجات الأمر من show vpn statistics verbose المأخوذ من مركز Cisco VPN 5002.

omar5002#show vpn statistic verbose

Current  In       High     Running  Tunnel   Tunnel   Tunnel

Active   Negot    Water    Total    Starts   OK       Error

--------------------------------------------------------------

Users     0        0        0        0        0        0        0

Partners  1        0        1        1        0        0        0

Total     1        0        1        1        0        0        0

Stats             VPN0:1

Wrapped              697

Unwrapped            697

BadEncap               0

BadAuth                0

BadEncrypt             0

rx IP                718

rx IPX                 0

rx Other               0

tx IP                734

tx IPX                 0

tx Other               0

IKE rekey              0

Input VPN pkts dropped due to no SA: 0

Input VPN pkts dropped due to no free queue entries: 0

ISAKMP Negotiation stats

Admin packets in        0

Fastswitch packets in   0

No cookie found         0

Can't insert cookie     0

Inserted cookie(L)      0

Inserted cookie(R)      0

Cookie not inserted(L)  0

Cookie not inserted(R)  0

Cookie conn changed     0

Cookie already inserted  0

Deleted cookie(L)       0

Deleted cookie(R)       0

Cookie not deleted(L)   0

Cookie not deleted(R)   0

Forwarded to RP         0

Forwarded to IOP        0

Bad UDP checksum        0

Not fastswitched        0

هذا نموذج لمخرجات الأمر من الأمر show interface المأخوذ من الموجه.

Router#show interface tunnel 0

Tunnel0 is up, line protocol is up

Hardware is Tunnel

Interface is unnumbered. Using address of Ethernet1 (20.20.20.1)

MTU 1476 bytes, BW 9 Kbit, DLY 500000 usec,

reliability 255/255, txload 55/255, rxload 113/255

Encapsulation TUNNEL, loopback not set

Keepalive set (10 sec)

Tunnel source 100.1.1.1, destination 200.1.1.1

Tunnel protocol/transport GRE/IP, key disabled, sequencing disabled

Checksumming of packets disabled,  fast tunneling enabled

Last input 00:00:15, output 00:00:15, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Queueing strategy: fifo

Output queue 0/0, 1 drops; input queue 0/75, 0 drops

5 minute input rate 4000 bits/sec, 5 packets/sec

5 minute output rate 11000 bits/sec, 5 packets/sec

1309 packets input, 129264 bytes, 0 no buffer

Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort

1348 packets output, 316468 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

Router#

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

لا تتوفر حاليًا معلومات محددة لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها لهذا التكوين.

معلومات ذات صلة

- صفحة دعم مركزات Cisco VPN 5000 Series

- صفحة دعم عميل Cisco VPN 5000

- صفحة دعم IPSec (بروتوكول أمان IP)

- الدعم الفني - Cisco Systems