المحتويات

المقدمة

كيف يمكنني الحصول على ملف ترخيص لمدير UCS؟

إلى من ألتفت طلبا للمساعدة؟

ما هي التراخيص الموجودة لمدير UCS وما الغرض منها؟

هل يمكنني تثبيت ترخيص CUIC-PHY-SVR أو CUIC-SP-PHY-SVR أعلى ترخيص التقييم الخاص بي؟

هل يمكنني تثبيت ترخيصي EVAL أو NFR لمضاعفة السعة؟

هل يمكنني تثبيت نفس الترخيص على أكثر من نظام واحد؟

هل يمكن ترقية ترخيص خادم Bare Metal (CUIC-PHYSVRBM) إلى ترخيص خادم كامل (CUIC-PHY-SVR)؟

هل يمكنني مزج تراخيص Cuic-PHY-SVR مع CUIC-PHY-SVR-VR؟

هل أحتاج إلى ترخيص خادم لكل خادم نصلي إذا اكتشف مدير UCS جميع الخوادم النصلية في مجال UCS؟

كيف يمكنني تجنب رسالة الخطأ هذه: خطأ في تحديث الترخيص. يتم تثبيت الترخيص الدائم حاليا على النظام. لا يمكنك إضافة ترخيص مستند إلى اشتراك عند تثبيت ترخيص دائم.؟

السيناريو 1: عندما لا يكون لديك ترخيص دائم مثبت ومع ذلك تفشل محاولتك لإضافة ترخيص اشتراك جديد.

السيناريو 2: عند تثبيت ترخيص دائم بالفعل وتحاول الآن تثبيت ترخيص اشتراك.

المقدمة

يصف هذا المستند الأسئلة الأكثر شيوعا حول ترخيص مدير نظام الحوسبة الموحدة (UCS). راجع هذه القائمة للحصول على معلومات الإصدار:

- تنطبق معظم المعلومات الموجودة هنا على الإصدار 4.1.0.1 من UCSD والإصدارات اللاحقة.

- سيتم تحويل التراخيص المثبتة على الإصدارات القديمة تلقائيا عند الترقية إلى الإصدار 4.1.0.1 أو إصدار أحدث.

- لا يزال من الممكن تثبيت التراخيص التي تم إصدارها للإصدارات الأقدم على الإصدار 4.1.0.1 والإصدارات الأحدث وسيتم تحويلها تلقائيا.

- بالنسبة لتراخيص اشتراك مجموعة نظراء المؤسسات، يلزم توفر الإصدار 6.0.0.1 من UCSD أو إصدار أحدث.

كيف يمكنني الحصول على ملف ترخيص لمدير UCS؟

يأتي مدير UCS الآن مزودا بترخيص تقييم مدمج لمدة 90 يوما. يمكن طلب التراخيص الدائمة أو الاشتراكات من خلال قناة المبيعات العادية، إما بشكل منفصل أو كجزء من حزمة مع أجهزة UCS، أو كجزء من مجموعة برامج Enterprise Cloud Suite (ECS). لكل ترخيص يتم طلبه، يجب أن تستلم مفتاح ترخيص المنتج (PAK). بعد ذلك يمكن إستخدام هذا PAK في بوابة تسجيل تراخيص Cisco لإنشاء ملف ترخيص، والذي يمكن قراءته بواسطة مدير UCS.

إلى من ألتفت طلبا للمساعدة؟

للحصول على المساعدة المتعلقة باقتناء وحدة التحكم في الشبكة (PAK)، إستشر شريكك/بائع التجزئة أو فريق حساب Cisco. إذا كان لديك برنامج PAK، ولكنه يتطلب المساعدة لتنشيط البرنامج PAK، فاتصل ب licensing@cisco.com أو افتح حالة مع فريق عمليات الترخيص العالمية من Cisco. إذا كان لديك ملف ترخيص (باستثناء تراخيص EVAL أو NFR)، ولكن يتطلب مساعدة لتثبيته في مدير UCS، فافتح حالة مركز المساعدة الفنية في مدير حالة الدعم باستخدام كلمات المرور مدير UCS ومساعدة التكوين.

ما هي التراخيص الموجودة لمدير UCS وما الغرض منها؟

توجد العديد من خيارات الترخيص المختلفة لمدير UCS، والتي تتضمن ترخيص التقييم محدود الوقت (راجع كيف يمكنني الحصول على ملف ترخيص لمدير UCS؟). راجع بائع التجزئة أو الشريك أو فريق حساب Cisco لديك من أجل مناقشة الخيار الذي يناسب متطلباتك على أفضل وجه.

لاحظ أنه يجب أن يكون الترخيص الأول المثبت على نظام مدير UCS ترخيصا أساسيا مثل CUIC-BASE-K9 أو ELA-CUIC-BASE-K9. يجب تثبيت أي تراخيص إضافية بعد تثبيت الترخيص الأساسي.

هل يمكنني تثبيت ترخيص CUIC-PHY-SVR أو CUIC-SP-PHY-SVR أعلى ترخيص التقييم الخاص بي؟

لا. يتضمن ترخيص التقييم بالفعل عددا ثابتا من تراخيص الخادم ولا يمكن تغيير هذا المبلغ (راجع كيفية الحصول على ملف ترخيص لمدير UCS؟). لتثبيت ترخيص CUIC-PHY-SVR أو CUIC-SP-PHY-SVR، يلزمك أولا إستبدال ترخيص التقييم بترخيص CUIC-BASE-K9.

هل يمكنني تثبيت ترخيصي EVAL أو NFR لمضاعفة السعة؟

لا يمكن تجميع التراخيص الخاصة بالتقييم وغير القابلة لإعادة البيع في حزم.

هل يمكنني تثبيت نفس الترخيص على أكثر من نظام واحد؟

والسيناريو الوحيد الذي يتم فيه السماح بذلك هو عند تثبيت ترخيص نظام مدير UCS للإنتاج على نظام تشغيل مرحلي، والذي يتم إستخدامه لاحقا لاختبار التكوينات قبل نشرها على نظام الإنتاج هذا. عندما تقوم بنشر أنظمة إنتاج متعددة، حتى في سيناريو HA (التوفر العالي)، يتطلب كل نظام مدير UCS للإنتاج ترخيصه (ترخيصاته) الخاص.

هل يمكن ترقية ترخيص خادم Bare Metal (CUIC-PHYSVRBM) إلى ترخيص خادم كامل (CUIC-PHY-SVR)؟

لا، لا يمكن ترقية خادم Bare Metal إلى ترخيص خادم كامل.

هل يمكنني مزج تراخيص Cuic-PHY-SVR مع CUIC-PHY-SVR-VR؟

لا، تعد تراخيص CUIC-PHY-SVR-VR تراخيص وظائف مقيدة تأتي مع مؤسسة Cisco ONE للكمبيوتر. لا يمكن إستخدامها على نظام مدير UCS المثبت عليه بالفعل تراخيص CUIC-PHY-SVR كاملة الوظائف، والعكس بالعكس. ومع ذلك، من الممكن الترقية من تراخيص CUIC-PHY-SVR-VR إلى CUIC-PHY-SVR. راجع الشريك/بائع التجزئة أو فريق حساب Cisco للحصول على مزيد من المعلومات.

هل أحتاج إلى ترخيص خادم لكل خادم نصلي إذا اكتشف مدير UCS جميع الخوادم النصلية في مجال UCS؟

لا، بدءا من الإصدار 4.1 من مدير UCS، من الممكن تحديد الخوادم النصلية التي تتم إدارتها بواسطة مدير UCS والتي لا يتم إدارتها. تتطلب الخوادم النصلية المدارة فقط ترخيص خادم.

كيف يمكنني تجنب رسالة الخطأ هذه: خطأ في تحديث الترخيص. يتم تثبيت الترخيص الدائم حاليا على النظام. لا يمكنك إضافة ترخيص مستند إلى اشتراك عند تثبيت ترخيص دائم.؟

السيناريو 1: عندما لا يكون لديك ترخيص دائم مثبت ومع ذلك تفشل محاولتك لإضافة ترخيص اشتراك جديد.

يعد الترخيص الأساسي الدائم (CUIC-BASE-K9) أيضا ترخيصا دائما وهذا يتسبب في الخطأ في مدير UCS 6.0.0.0 وما قبله. في الإصدار 6.0.0.1 من مدير UCS والإصدارات الأحدث، يمكن تثبيت تراخيص الاشتراك فوقه. قم بترقية الترخيص (التراخيص) ثم قم بتطبيقه مرة أخرى.

ملاحظة: لا يزال من غير الممكن الجمع بين تراخيص الاشتراك والتراخيص الدائمة (الدائمة) مع هذا الإصدار.

السيناريو 2: عند تثبيت ترخيص دائم بالفعل وتحاول الآن تثبيت ترخيص اشتراك.

في مدير UCS 6.0.0.1 والإصدارات الأحدث، من الممكن تثبيت تراخيص الاشتراك فوق الترخيص الأساسي الدائم (CUIC-BASE-K9). لاحظ أن الترخيص الأساسي فقط يمكن أن يكون دائما، ولا يزال غير مدعوم لخلط تراخيص الوظائف الإضافية الدائمة والاشتراك (مثل تراخيص الخادم أو تراخيص التخزين). إذا كنت تمتلك بالفعل تراخيص عمل إضافية دائمة وقد قمت الآن بشراء تراخيص اشتراك، فاستشر بائع التجزئة أو فريق حساب Cisco لمناقشة الخيارات المتاحة لك.