الهدف

تقدم لك هذه المقالة تعليمات حول كيفية ترقية FindIT Network Manager إلى الإصدار 2.0.

المقدمة

توفر إدارة شبكة FindIT من Cisco أدوات تساعدك على مراقبة أجهزة الشبكة من السلسلة Cisco 100 إلى 500 وإدارتها وتكوينها بسهولة مثل المحولات والموجهات ونقاط الوصول اللاسلكية (WAP) باستخدام مستعرض الويب الخاص بك. FindIT Network Manager عبارة عن تطبيق موزع يتكون من مكونين أو واجهات منفصلة: مدير واحد، يسمى FindIT Network Manager وتمرين أو أكثر، يشار إليه باسم FindIT Network Probe. يوفر FindIT Network Manager & Probe حل إدارة شبكة كامل لشبكتك، مع إمكانيات اكتشاف ومراقبة وإعداد تقارير. وتتضمن هذه أيضا إعلامات دعم Cisco مثل توفر البرامج الثابتة الجديدة وحالة الجهاز وتحديثات إعدادات الشبكة وقائمة بأي أجهزة متصلة لم تعد خاضعة للضمان أو يغطيها عقد دعم. راجع قائمة دعم الأجهزة لمعرفة المزيد حول الأجهزة التي يدعمها حاليا Cisco FindIT Network Manager.

ملاحظة هامة: عند الترقية من FindIT 1.1 إلى FindIT 2.0، يجب ترقية المدير أولا، ثم المستكشفات. بهذه الطريقة، في عملية الترقية من 1.1 إلى 2.0، يمكن للمدير تنزيل مجموعات أجهزة Probe وتوصيفات التكوين والجرد وتفاصيل الجهاز وبيانات الاعتماد.

يتحكم المدير في عملية الاستيراد من المسبار أثناء عملية الترقية. الطريقة الوحيدة التي يعرف المدير بها المسبار هو الترقية هي إذا تم تنفيذ ترقية من واجهة المستخدم للمدير (UI).

البرامج القابلة للتطبيق

- FindIT Network Manager

- FindIT Network Probe

إصدار البرامج

- الإصدار 2.0

الترقية إلى الإصدار 2.0

الخطوة 1. سجل الدخول إلى إدارة واجهة المستخدم الرسومية (GUI) من FindIT شبكة مدير.

ملاحظة: كتذكير، سيعرض شعار تسجيل الدخول الخاص بالمدير عنوان IP الذي سيتم إدخاله في شريط المستعرض.

الخطوة 2. عندما يتوفر تحديث، سيقوم المدير بعرض سحابة خضراء ذات سهم لأسفل على رمز "حول" (رمز "أنا") في الرأس. انقر فوق رمز i.

الخطوة 3. حدد زر الخيار المجاور للمدير. طقطقة تحسين. سيقوم المدير بتنزيل التحديث وتطبيقه.

ملاحظة: يمكن أيضا ترقية المدير يدويا من خلال تنزيل الملف وتشغيل المثبت من المحطة الطرفية. انظر دليل الإدارة للحصول على مزيد من التفاصيل.

الخطوة 4. بمجرد اكتمال ترقية المدير، يمكنك المتابعة لترقية الاختبارات. ويتم تنفيذ ذلك في نفس الإطار المنبثق FindIT Network Manager كما هو الحال في الصورة أدناه.

ملاحظة: عدم تسجيل الدخول إلى التحقيق للترقية نظرا لفقدان البيانات. سيعرض نافذة المسبار المنبثقة FindIT Network Probe". إذا رأيت هذا، قم بتسجيل الخروج من التحقيق والرجوع إلى المدير.

الخطوة 5: عند النقر فوق لترقية الاختبارات، سيطلب منك تأكيد رغبتك في متابعة الترقية. بعد التأكيد، سترى الرسالة التالية:

إذا نقرت فوق نعم، فسيتم إستيراد ملفات تعريف التكوين ومجموعات الأجهزة من Probe in the manager. سيكون للتوصيفات والمجموعات المستوردة اسم مسبق مع اسم الشبكة لتمييز المجموعات التي تم إستيرادها من إختبارات مختلفة.

بعد النقر فوق نعم أو Skip، سيتم إنشاء مهمة ترقية وسيتم تحديث كل عملية إختبار إلى الإصدار 2.0.

القرار

لقد قمت الآن بتحديث حل FindIT Network Manager إلى الإصدار 2.0 بنجاح. انقر فوق المقابلة حول رموز الإدارة والمسبار للتحقق من الإصدارات المثبتة.