الهدف

توفر إدارة شبكة FindIT من Cisco أدوات تساعدك على مراقبة أجهزة الشبكة من السلسلة Cisco 100 إلى 500 وإدارتها وتكوينها بسهولة مثل المحولات والموجهات ونقاط الوصول اللاسلكية (WAP) باستخدام مستعرض الويب الخاص بك. كما يخطرك أيضا حول إعلامات دعم الجهاز و Cisco، مثل توفر البرامج الثابتة الجديدة وحالة الجهاز وتحديثات إعدادات الشبكة وأي أجهزة متصلة لم تعد خاضعة للضمان أو يغطيها عقد دعم.

إدارة شبكة FindIT هي تطبيق موزع يتكون من مكونين منفصلين أو واجهات: واحد أو أكثر من المسابير المشار إليها باسم FindIT Network Probe ومدير واحد يسمى FindIT Network Manager.

يجري مثيل FindIT Network Probe المثبت في كل موقع في الشبكة اكتشاف الشبكة، ويتصل مباشرة مع كل جهاز Cisco. في شبكة موقع واحد، قد تختار تشغيل مثيل مستقل من FindIT Network Probe. ومع ذلك، إذا كانت شبكتك تحتوي على مواقع متعددة، فيمكنك تثبيت FindIT Network Manager في موقع مناسب وربط كل Probe بالمدير. من واجهة "الإدارة"، يمكنك الحصول على طريقة عرض عالية المستوى لحالة كافة المواقع الموجودة في شبكتك والاتصال ب Probe المثبت في موقع معين عندما ترغب في عرض معلومات تفصيلية لهذا الموقع.

تقدم هذه المقالة قائمة بالمنتجات التي تشكل مجموعة المنتجات من السلسلة Cisco 100 إلى 500 Series التي تدعم مدير شبكة FindIT. يتم التحكم في الميزات المدعومة بشكل أساسي بواسطة بروتوكولات الإدارة المدعومة من الجهاز، وبالتالي قد تعتمد على إصدار البرنامج الثابت للجهاز.

يتم تقسيم وظائف FindIT Network Manager إلى المناطق التالية:

- الاكتشاف — يتضمن القدرة على اكتشاف الجهاز وعرض المعلومات التفصيلية حول الجهاز.

- المراقبة — إجراء مراقبة في الوقت الفعلي للجهاز من خلال لوحة المعلومات.

- العمليات - ترقية البرامج الثابتة وتهيئتها (الحفظ والنسخ الاحتياطي والاستعادة) وإعادة تمهيد الأجهزة.

- التكوين — يتضمن الوظائف التي يتم توفيرها بواسطة طريقة عرض الجهاز وتكوين النظام وصفحات الشبكة.

- التقارير — يتم تضمين الجهاز في تقارير الشبكة.

قائمة دعم الأجهزة

الموجهات

المنتج

اكتشافY

مراقبة

عملية

التكوين

الإبلاغ

الطراز RV110W

نعم

نعم

لا

لا

نعم

الطراز RV130/RV130W

نعم

نعم

لا

لا

نعم

الطراز RV132W/RV134W

نعم

لا

لا

لا

نعم

الطراز RV180/RV180W

نعم

نعم

لا

لا

نعم

الطراز RV215W

نعم

نعم

لا

لا

نعم

RV320/RV325

نعم

نعم

لا

لا

نعم

المحولات

المنتج

اكتشافY

مراقبة

عملية

التكوين

الإبلاغ

السلسلة 90/100/110 غير مدارة

لا

لا

لا

لا

لا

SG200-08/SG200-08P

نعم

لا

لا

لا

نعم

الطراز 200 Series Smart

نعم

نعم

نعم

نعم (الإصدار: 1.4.2.x وأعلى)

نعم

الطراز 220 Series Smart Plus

نعم

نعم

لا

لا

نعم

الطراز 250 Series Smart

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

السلسلة 300 المدارة

نعم

نعم

نعم

نعم (الإصدار: 1.4.2.x وأعلى)

نعم

السلسلة 350 المدارة

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

السلسلة 500 القابلة للتكديس

نعم

نعم

نعم

نعم (الإصدار: 1.4.2.x وأعلى)

نعم

السلسلة 550 القابلة للتكديس

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نقاط الوصول اللاسلكية

المنتج

اكتشافY

مراقبة

عملية

التكوين

الإبلاغ

WAP121

نعم

نعم

لا

لا

نعم

WAP131

نعم

نعم

لا

لا

نعم

WAP125

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

WAP150

نعم

نعم

نعم (الإصدار 1.1.0.x والإصدارات الأعلى)

نعم (الإصدار 1.1.0.x والإصدارات الأعلى)

نعم

WAP321

نعم

نعم

لا

لا

نعم

WAP351

نعم

نعم

لا

لا

نعم

WAP361

نعم

نعم

نعم (الإصدار 1.1.0.x والإصدارات الأعلى)

نعم (الإصدار 1.1.0.x والإصدارات الأعلى)

نعم

WAP371

نعم

نعم

نعم (الإصدار 1.3.0.x والإصدارات الأعلى)

نعم (الإصدار 1.3.0.x والإصدارات الأعلى)

نعم

WAP551/WAP561

نعم

نعم

لا

لا

نعم

WAP571/WAP571E

نعم

نعم

نعم (الإصدار 1.0.1.x والإصدارات الأعلى)

نعم (الإصدار 1.0.1.x والإصدارات الأعلى)

نعم

WAP581

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم