الهدف

تستخدم ميزة "متوسط درجة الرأي" لقياس جودة الصوت على الامتداد. تتراوح من 0 إلى 5، حيث 5 هي أفضل جودة. وهذا مفيد لمراقبة جودة المكالمات التي تحدث على ملحق معين. يتم تمكين موس بشكل نموذجي على الأداة المساعدة المستندة إلى الويب للهاتف.

يهدف هذا مادة أن يبدي أنت كيف أن يمكن ملف MOS أن يستعمل على cisco ip هاتف 7800 و 8800 sery.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- 8800 سلسلة هاتف

- 7800 سلسلة هاتف

إصدار البرامج

- 10.4

تمكين إعداد تقارير MOS

الخطوة 1. سجل الدخول إلى الأداة المساعدة المستندة إلى الويب.

الخطوة 2. انقر فوق تسجيل دخول المسؤول > خيارات متقدمة.

الخطوة 3. طقطقة صوت > ext<number>.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إختيار الهاتف الفرعي 1.

الخطوة 4. دخلت رقم أيسر في ال sip udp ميناء 1 مجال.

ملاحظة: إذا لم يتم توفير رقم منفذ، فسيتم إستخدام 5060 كإعداد افتراضي.

الخطوة 5. أدخل عنوان IP الخاص بخادم المجمع في حقل عنوان تقرير جودة الصوت.

ملاحظة: في حالة إدخال خطأ، لا يرسل أي تقرير. في هذا المثال، عنوان تقرير جودة الصوت 1 هو 10.74.121.178:5060.

الخطوة 6. انقر فوق إرسال جميع التغييرات.

يجب أن تكون قد انتهيت الآن من تمكين إعداد التقارير MOS على امتداد السلسلتين 7800 و 8800 من هواتف بروتوكول الإنترنت (IP).