الهدف

تسمح إحصائيات حركة مرور المنفذ للمسؤول بعرض حالة الواجهات وحركة المرور التي تأتي من خلالها. تساعد هذه الإحصائيات مسؤول الشبكة في أستكشاف أخطاء الأجهزة المتصلة بالموجه وإصلاحها. كما يمكن أن يستخدم المسؤول هذه الإحصائيات لتحديد مقدار البيانات والطاقة التي يجب تخصيصها لكل منفذ.

الهدف من هذا وثيقة أن يبدي أنت كيف أن يشاهد الميناء حركة مرور على ال RV130 و RV130W خارجي.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- الطراز RV130

- الطراز RV130W

إصدار البرامج

- 1.0.3.22

عرض إحصائيات حركة مرور المنفذ

عرض حركة مرور المنفذ

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة المستندة إلى الويب في الموجه واختر الحالة > إحصائيات المنفذ.

الخطوة 2. من القائمة المنسدلة تحديث المعدل، أختر فترة سيقوم الموجه خلالها بتحديث صفحة إحصائيات المنفذ. الخيارات هي:

- لا تحديث — لن يتم تحديث الصفحة.

- 15 ثانية — سيتم تحديث الصفحة كل 15 ثانية.

- 30 ثوان —سيتم تحديث الصفحة كل 30 ثانية.

- 60 ثوان — سيتم تحديث الصفحة كل 60 ثانية.

ملاحظة: على سبيل المثال، لا يتم إختيار أي تحديث.

الخطوة 3. حدد خانة الاختيار إظهار البيانات الإحصائية المبسطة لعرض الإحصائيات والبيانات الرقمية في نموذج تقريبي. وحدة القياس الافتراضية هي وحدات البايت.

عرض جدول إحصائيات المنافذ أدناه. وفيما يلي محتويات الجدول:

- الواجهة — الاسم المحدد ورقم الواجهة.

- الحزمة — عدد الحزم التي تم إرسالها واستقبالها على الشبكة.

- بايت — حجم وحدات البايت المرسلة والمستلمة على الشبكة.

- خطأ — حجم الأخطاء المرسلة والمستلمة على الشبكة.

- حجم الحزم المسقطة التي تم إرسالها واستقبالها على الشبكة.

- البث المتعدد — حجم حزم البث المتعدد التي يتم إرسالها واستقبالها على الشبكة.

- التصادمات — حجم التصادمات على الشبكة.

الخطوة 4. (إختياري) انقر فوق الزر مسح العدد لإعادة ضبط جميع القيم إلى صفر.

الخطوة 5. انقر حفظ لحفظ الإعدادات.

يجب عليك الآن عرض إحصائيات المنافذ على الموجه RV130 و RV130W بنجاح.