الهدف

تتيح صفحة الإحصائيات اللاسلكية على الموجه للمسؤول عرض حالة الواجهات وحركة المرور التي تأتي من خلالها. تساعد هذه الإحصائيات مسؤول الشبكة في أستكشاف أخطاء الأجهزة المتصلة بالموجه وإصلاحها. كما يمكن أن يستخدم المسؤول هذه الإحصائيات لتحديد حجم البيانات والطاقة التي يجب تخصيصها.

تعرض صفحة الإحصائيات اللاسلكية أيضا حالة نظام التوزيع اللاسلكي (WDS). WDS هو نظام يتيح التوصيل اللاسلكي لنقاط الوصول (APs) في شبكة. يسمح WDS بتوسيع الشبكة اللاسلكية باستخدام نقاط وصول متعددة دون الحاجة إلى جهاز أساسي سلكي لوصلها.

الهدف من هذا المستند هو توضيح كيفية عرض الإحصائيات اللاسلكية على الموجه RV130W.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- الطراز RV130W

إصدار البرامج

- 1.0.3.22

عرض الإحصائيات اللاسلكية

عرض حركة المرور اللاسلكية

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة المستندة إلى الويب للموجه واختر الحالة > إحصائيات لاسلكية.

الخطوة 2. من القائمة المنسدلة تحديث المعدل، أختر فترة سيقوم فيها الموجه بتحديث صفحة الإحصائيات اللاسلكية. الخيارات هي:

- لا تحديث — لن يتم تحديث الصفحة.

- 15 ثانية — سيتم تحديث الصفحة كل 15 ثانية.

- 30 ثانية — سيتم تحديث الصفحة كل 30 ثانية.

- 60 ثانية — سيتم تحديث الصفحة كل 60 ثانية.

ملاحظة: على سبيل المثال، لا يتم إختيار أي تحديث.

الخطوة 3. حدد خانة الاختيار إظهار البيانات الإحصائية المبسطة لعرض الإحصائيات والبيانات الرقمية في نموذج تقريبي. وحدة القياس الافتراضية هي وحدات البايت.

سيظهر جدول إحصائيات اللاسلكي المعلومات التالية:

- اسم SSID — معرف مجموعة الخدمة (SSID) أو اسم الشبكة اللاسلكية.

- الحزمة — عدد الحزم التي تم إرسالها واستقبالها على الشبكة.

- بايت — حجم وحدات البايت المرسلة والمستلمة على الشبكة.

- خطأ — حجم الأخطاء المرسلة والمستلمة على الشبكة.

- حجم الحزم المسقطة التي تم إرسالها واستقبالها على الشبكة.

- البث المتعدد — حجم حزم البث المتعدد التي يتم إرسالها واستقبالها على الشبكة.

- التصادمات — حجم التصادمات على الشبكة.

الخطوة 4. (إختياري) انقر فوق الزر مسح العدد لإعادة ضبط جميع القيم إلى صفر.

الخطوة 5. انقر على حفظ لحفظ الإعدادات.

يجب عليك الآن عرض الإحصائيات اللاسلكية على الموجه RV130W بنجاح.

عرض حالة WDS

يوضح جدول حالة WDS المعلومات التالية:

- الاسم — اسم واجهة نظام التوزيع اللاسلكي (WDS)،

- MAC — عنوان التحكم في الوصول إلى الوسائط (MAC) الخاص بموجه WDS البعيد.

- الحالة — حالة اتصال WDS.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم حذف عنوان MAC.

يجب عليك الآن عرض حالة WDS بنجاح.