الهدف

عندما يتم تكوين المحول بعنوان IP على أي شبكة VLAN، سيتم إصدار عنوان IP "إحتياطي" على شبكة VLAN1 (192.168.1.254).للحفاظ على الاتصال، قبل تعيين عنوان IP إلى أي واجهة شبكة VLAN، تأكد من أن شبكة VLAN الإدارية لها عنوان IP تم تعيينه أولا. يمكن الحصول على عنوان IP عبر خادم DHCP أو تخصيصه بشكل ثابت لواجهة شبكة VLAN. تقدم لك هذه المقالة حل بديل لتعيين IP لشبكة VLAN.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- المحولات من السلسلة 250

إصدار البرامج

- 2.5.0.83

تمكين SSH وتأكيد حالة المحول

إذا لم تكن هذه المرة الأولى التي تقوم فيها بتمهيد المحول، فقم بالتخطي إلى الخطوة 3.

الخطوة 1. قم بتشغيل المحول الجديد و سجل الدخول إلى المحول عبر مستعرض الويب باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الافتراضيين.

ملاحظة: التقصير username وكلمة على أول جزمة cisco / cisco.

الخطوة 2. غيرت التقصير username وكلمة. طقطقة يطبق.

الخطوة 3. بمجرد فتح القائمة الرئيسية، انقر فوق الأمان > خدمات TCP/UDP. بمجرد تحميل هذه الصفحة enable SSH على المحول. طقطقة يطبق.

الخطوة 4. سجل الدخول إلى المحول عبر SSH، لقد اخترنا إستخدام PuTTY.

ملاحظة: لمعرفة كيفية الوصول إلى محول SMB من خلال SSH أو Telnet، انقر هنا.

الخطوة 5. لعرض تفاصيل البرنامج الثابت ولتأكيد ما إذا كان قد تم تحديث المحول لأحدث إصدار للبرامج الثابتة المتاحة أم لا، أدخل الأمر التالي.

switch20abd3#show version

ملاحظة: يوصى باستخدام أحدث البرامج الثابتة على المحول. لتنزيل أحدث البرامج الثابتة، يرجى النقر هنا.

الخطوة 6. لعرض معلومات حول إعدادات VLAN للمحول، أدخل الأمر التالي:

switch20abd3#show vlan

الخطوة 7. لعرض معلومات حول واجهة IP، أدخل ما يلي:

switch20abd3#show ip interface

باستخدام الأمر المذكور أعلاه، يمكنك رؤية إعدادات عنوان IP الحالي على الواجهات وتحديد تعيين IP جديد على واجهة شبكة VLAN الجديدة.

مثال: يخلق ال VLAN ويعين العنوان

ملاحظة: فيما يلي مثال على فقدان جلسة SSH للخطوات. عندما يدخل أنت الأخير أمر، أنت ستفقد منفذ إلى المفتاح لأن VLAN1 لن يتلقى عنوان وكل مفتاح ميناء بعد عينت إلى VLAN1.

للتخطي مباشرة إلى خطوات الحل البديل، انقر هنا.

الخطوة 8. من وضع "EXEC ذي الامتيازات" للمحول، أدخل إلى وضع "التكوين العام" من خلال إدخال الأمر التالي:

switch20abd3#configure terminal

الخطوة 9. دخلت أن يشكل ال VLAN 2 على المفتاح، التالي:

المحول 201bd3 (config) #vlan 2

الخطوة 10. لإدارة واجهة شبكة VLAN 2، أدخل ما يلي:

المحول 201bd3 (config) #interface vlan 2

الخطوة 11. لتكوين واجهة IP على شبكة VLAN رقم 2، أدخل ما يلي:

switch201bd3 (config-if) #ip address 192.168.2.254 255.255.255.0

الحل البديل: منع فقدان جلسة SSH

بتعيين عنوان IP ساكن إستاتيكي إلى واجهة VLAN 1، أنت تحافظ على اتصال SSH عند تعيين عناوين IP إلى شبكات VLAN أرقام 2 و 3 و 4 وما إلى ذلك.

لتجنب فقدان الاتصال من شبكة VLAN 1 أثناء تعيين IP على واجهة شبكة VLAN مختلفة، يمكنك تنفيذ ما يلي:

الخطوة 1. دخلت التالي أمر في تسلسل أن يثبت العنوان ساكن إستاتيكي على VLAN 1.

المحول 20abd3#configure terminal

المحول 20abd3 (config) #interface vlan 1

switch20abd3 (config-if) #ip عنوان 192.168.1.254 255.255.255.0

ملاحظة: من هذه النقطة يمكنك تعيين عناوين IP متى تشاء.

الخطوة 2. طبق الأمر المذكور أدناه لإنشاء شبكة VLAN رقم 2 وعينت IP على ذلك.

المحول 20abd3#configure terminal

المحول 20abd3 (config) #vlan 2

المحول 20abd3 (config) #interface gi2

المحول 20abd3 (config-if) #switchport mode access

المحول 20abd3 (config-if) #switchport access vlan 2

المحول 20abd3 (config-if) #exit

المحول 20abd3 (config) #interface vlan 2

المحول 20abd3 (config-if) #ip address 192.168.2.254 255.255.255.0

ملاحظة: في المثال أعلاه، إذا كنت متصلا بالمحول عبر GI2، فسوف تفقد الاتصال.

الخطوة 3. (إختياري) يمكنك الآن التحقق من شبكة VLAN وعنوان IP الخاص بالمحول باستخدام الأوامر التالية.

switch20abd3#show vlan

المحول 20abd3#show ip interface

القرار

لقد قمت الآن بتعيين IP بنجاح على واجهة VLAN أخرى دون فقدان الاتصال بشبكة VLAN1. سيكون من المفيد أن يعين ساكن إستاتيكي على ال VLAN 1 قارن من المفتاح للإدارة غرض.

عرض فيديو متعلق بهذه المقالة...

انقر هنا لعرض المحادثات التقنية الأخرى من Cisco