الهدف

عندما يستلم مفتاح multicast حركة مرور، هو يرسل أن حركة مرور إلى كل توصيل منطقي ميناء. من خلال القيام بذلك، يمكن للمضيفين إستقبال حركة مرور البث المتعدد التي لم يكونوا مستعدين لمعالجتها، مما يتسبب في تأخيرات غير ضرورية. يسمح تمكين التطفل على IGMP (بروتوكول إدارة مجموعة الإنترنت) للمحول بالاستماع إلى رسائل IGMP لتحديد المضيفين الذين هم أعضاء في مجموعات البث المتعدد، مما يسمح لحركة مرور البث المتعدد تلك بأن يتم إعادة توجيهها إلى تلك الأجهزة المضيفة فقط. وهذا يمنع الأجهزة المضيفة التي ليست أعضاء في مجموعة البث المتعدد من تلقي حركة مرور غير مرغوب فيها.

ملاحظة: يتم تنفيذ الخطوات الواردة في هذا المستند تحت وضع العرض المتقدم. لتغيير وضع العرض المتقدم، انتقل إلى الزاوية العلوية اليمنى وحدد خيارات متقدمة في القائمة المنسدلة وضع العرض.

الهدف من هذا المستند هو توضيح كيفية تمكين التطفل على بروتوكول IGMP على SG350 و SG550.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- SG350

- SG550

إصدار البرامج

- v2.0.0.73

تمكين التطفل على بروتوكول إدارة مجموعات الإنترنت (IGMP)

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر البث المتعدد > تكوين البث المتعدد ل IPv4 > إستطلاع بروتوكول IGMP. يتم فتح صفحة التطفل على بروتوكول IGMP.

الخطوة 2. في حقل حالة التطفل على بروتوكول IGMP، حدد خانة الاختيار تمكين التطفل على بروتوكول IGMP.

ملاحظة: يمكن أن يكون التطفل على بروتوكول IGMP قيد التشغيل فقط عند تمكين تصفية بث الجسر المتعدد. ولتمكينها، انقر فوق إرتباط تصفية البث المتعدد من Bridge في أعلى الصفحة.

الخطوة 3. في حقل حالة مستعلم IGMP، حدد خانة الاختيار تمكين لجعل المحول يعمل كمستعلم IGMP. عند تمكين هذا الخيار، سيقوم المحول بإرسال استعلامات عضوية IGMP بشكل دوري حتى يتمكن من تحديث جداول عضويته.

الخطوة 4. طقطقة يطبق. يتم حفظ الإعدادات.

الخطوة 5. يعرض جدول التطفل على بروتوكول IGMP جميع شبكات VLAN التي تم تكوينها حاليا على المحول، بالإضافة إلى إعدادات IGMP الخاصة بها. لتغيير إعدادات IGMP لشبكة VLAN، حدد زر الراديو الخاص بها وانقر على زر تحرير. تفتح نافذة تحرير إعدادات التطفل على بروتوكول IGMP.

الخطوة 6. في حقل معرف شبكة VLAN، أستخدم القائمة المنسدلة لتحديد شبكة VLAN للتكوين. يجب أن يعرض هذا الحقل شبكة VLAN التي قمت بتحديدها في جدول التطفل على بروتوكول IGMP، ويمكن إستخدامه للتبديل بسرعة بين شبكات VLAN للتكوين دون العودة إلى صفحة التطفل على بروتوكول IGMP.

ملاحظة: يجب أن تكون قد أضفت وشكلت VLANs تحت إدارة VLAN > إعدادات VLAN لعرض شبكات VLAN إضافية في القائمة المنسدلة.

الخطوة 7. في حقل حالة التطفل على بروتوكول IGMP، حدد خانة الاختيار enable لتمكين التطفل على بروتوكول IGMP على شبكة VLAN المحددة.

الخطوة 8. في ال MRexternal ميناء تلقائيا يعلم، فحصت ال enable checkbox أن يجعل ال VLAN يكشف أي من ميناءه يكون ربطت إلى المسحاج تخديد multicast.

الخطوة 9. في حقل المغادرة الفورية ، حدد خانة الاختيار تمكين لتجعل المحول يزيل الواجهات من جدول إعادة التوجيه إذا كانوا يرسلون رسالة مغادرة. بعد إرسال رسائل IGMP إلى موجه البث المتعدد، سيقوم المحول بإزالة الإدخالات بشكل دوري من جدول العضوية إذا لم يستلم التقارير من عملاء البث المتعدد. يقلل هذا الخيار الوقت المستغرق لحظر حركة مرور IGMP غير الضرورية المرسلة إلى الأجهزة المضيفة.

الخطوة 10. في حقل آخر عداد لاستعلامات الأعضاء، حدد زر إختيار لتحديد عدد استعلامات مجموعة IGMP التي تم إرسالها قبل أن يفترض المحول عدم وجود أي أعضاء آخرين للمجموعة، إذا كان المحول هو المستعلم المنتخب.

الخيارات هي:

- أستخدم قوة الاستعلام (2) - إرسال رسالتين قبل افتراض عدم وجود أعضاء آخرين للمجموعة. هذا الخيار هو الافتراضي.

- معرف من قبل المستخدم - أدخل عدد الرسائل التي يجب أن يرسلها المحول في حقل النص. المدى هو 1 - 7.

الخطوة 11. في حقل حالة مستعلم IGMP، حدد خانة الاختيار تمكين لجعل المحول مستعلم IGMP. عادة ال multicast مسحاج تخديد يأخذ على هذا عمل، غير أن إن هناك ما من multicast مسحاج تخديد على ال VLAN هذا سمة يتطلب. إذا لم تقم بتمكين هذه الميزة، فقم بالتخطي إلى الخطوة 15.

الخطوة 12. في حقل إختيار مستعلم IGMP، حدد خانة الاختيار تمكين لجعل المحول يدعم العملية الانتخابية لمستعلم IGMP القياسي. في حالة تعطيله، سينتظر المحول 60 ثانية قبل إرسال رسائل الاستعلام، وسيتوقف إذا اكتشف مستعلم آخر.

الخطوة 13. في حقل إصدار مستعلم IGMP"، حدد زر إختيار لاختيار إصدار IGMP الذي سيستخدمه المحول إذا أصبح المستعلم المنتخب. أخترت صيغة 3 (v3) إن هناك مفتاح و/أو multicast مسحاج تخديد في ال VLAN أن ينجز مصدر خاص ip multicast forwarding. وإلا، فحدد الإصدار 2 (v2).

الخطوة 14. في حقل عنوان IP لمصدر الاستعلام، أختر زر إختيار لتحديد عنوان مصدر المحول الذي سيتم إستخدامه في الرسائل المرسلة. أختر تلقائي لتحديد عنوان المصدر تلقائيا، أو معرف من قبل المستخدم للاختيار والعنوان من القائمة المنسدلة.

الخطوة 15. طقطقة يطبق. يتم تطبيق الإعدادات على شبكة VLAN المحددة. أنت يستطيع أخترت VLAN آخر أن يشكل ب ينتقي معرفه في ال VLAN id مجال، أو طقطقة ختام أن يرجع إلى ال IGMP يتطفل صفحة.

الخطوة 16. لنسخ إعدادات VLAN بسرعة، حدد زر الراديو من شبكة VLAN التي تريد نسخها وانقر زر نسخ إعدادات. يظهر إطار إعدادات النسخ.

الخطوة 17. في حقل النص، أدخل شبكة (شبكات) VLAN أو نطاق شبكات VLAN التي تريد نسخ الإعدادات إليها. انقر على تطبيق لنسخ الإعدادات.

عرض فيديو متعلق بهذه المقالة...

انقر هنا لعرض المحادثات التقنية الأخرى من Cisco