التاريخ المحدد

23 مايو 2017

تاريخ الحل

12 يونيو، 2017 م

المنتج المتأثر

الطراز

إصدار البرنامج الثابت

ثابت في

SG350XG

2.2.0.x

2.2.0.6

وصف المشكلة

في حالات نادرة، يكون عرض الجهد الكهربي للمنافذ المتصلة بجهاز متصل بالطاقة (PD) أقل من الجهد الكهربي الفعلي الذي توفره معدات مصدر الطاقة (PSE) للمحطة النشطة.

قرار

يتم إصلاح هذه المشكلة عند الترقية إلى الإصدار 2.2.0.66 من البرنامج الثابت. للترقية، انقر هنا للحصول على تعليمات.