التاريخ المحدد

19 يناير، 2016 م

تاريخ الحل

14 يونيو، 2016 م

المنتج المتأثر

الطراز

إصدار البرنامج الثابت

ثابت في

SG350XG

2.0.x

2.2.0.63

وصف المشكلة

يتم تمكين معرف شبكة المنطقة المحلية الظاهرية (PVID) للمنفذ على واجهة عند تعيين نوع عضويتها على "ممنوع" عبر الأداة المساعدة المستندة إلى الويب للمحول. لا تتأثر وظيفة الواجهة ولا يزال المنفذ يمنع حركة مرور البيانات لشبكة المنطقة المحلية الظاهرية (VLAN) ذات الصلة.

قرار

يتم إصلاح هذه المشكلة عند الترقية إلى الإصدار 2.2.0.63 من البرنامج الثابت. للترقية، انقر هنا للحصول على تعليمات.