الهدف

إختبار الاتصال أداة مساعدة تعمل على إختبار الاتصال بين نقطتي نهاية. عند إجراء إختبار اتصال، يتم إرسال حزم بروتوكول رسائل التحكم في الإنترنت (ICMP) إلى وجهة معينة لاختبار الاتصال. وبعد الاختبار، يقدم تقرير يبين نسبة النجاح. يتم إستخدام إختبار الاتصال لتحديد ما إذا كانت هناك مشكلة في اتصال الشبكة بينما يخبرك traceroute بمكان المشكلة في المسار.

يشرح هذا المقال كيفية إجراء إختبار اتصال على المحولات المدارة طراز 200/300 Series.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· المحولات المدارة SF/SG 200 و SF/SG 300 Series

إصدار البرامج

•1.3.0.62

إختبار بينغ

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر إدارة > إختبار الاتصال. يتم فتح صفحة إختبار الاتصال:

الخطوة 2. في حقل تعريف المضيف، انقر زر الاختيار الخاص بأحد الخيارات المتاحة لتعريف المضيف:

· حسب عنوان IP — يستخدم عنوان IP الخاص بالجهاز البعيد لاختبار الاتصال.

· بالاسم — يستخدم اسم الجهاز البعيد لاختبار الاتصال إذا تم تكوين اسم الجهاز بشكل صحيح.

الخطوة 3. في حقل إصدار IP، انقر فوق زر الاختيار الخاص بأحد الخيارات المتاحة التالية لتعريف إصدار IP:

· الإصدار 6 — إذا كان IP الإصدار 6 مدعوما من قبل المحول، فسيكون هذا الخيار متاحا. يستخدم IPv6 لتعريف عنوان IP.

· الإصدار 4 — يستخدم IPv4 لتحديد عنوان IP.

الخطوة 4. إذا تم إختيار الإصدار 6 في الخطوة 3، في حقل نوع عنوان IPv6، انقر فوق زر الاختيار الخاص بأحد الخيارات المتاحة التالية لتعريف نوع IPv6:

· Link Local — يحدد عنوان IPv6 بشكل فريد مضيفا على إرتباط شبكة واحد.

· عمومي — عنوان IPv6 هو نوع IPv6 عالمي للبث الأحادي يمكن رؤيته والوصول إليه من الشبكات الأخرى.

الخطوة 5. إذا تم إختيار الإصدار 6 في الخطوة 3 وتم إختيار الارتباط المحلي كنوع عنوان IPv6 في الخطوة 4، من القائمة المنسدلة لارتباط الواجهة المحلية، فأختر الواجهة من حيث يتم تلقي المعلومات المحلية.

الخطوة 6. دخلت في المضيف عنوان/إسم مجال، العنوان أو الإسم من الأداة مع أي أنت تريد أن يختبر موصولية.

الخطوة 7. في حقل إختبار الاتصال للفاصل الزمني، انقر أحد أزرار الاختيار التالية:

· إعدادات المستخدم الافتراضية — يستخدم المحول الوقت الافتراضي الذي ينتظره بين كل إختبار اتصال.

· معرف من قبل المستخدم — أدخل وقت الفاصل الزمني في ميكروثانية التي ينتظرها المحول بين كل عملية إختبار اتصال.

الخطوة 8. في حقل عدد إختبارات الاتصال، انقر أحد أزرار الاختيار التالية:

· الإعداد الافتراضي للمستخدم — يستخدم المحول العدد الافتراضي من المرات التي يقوم فيها بتنفيذ إختبار الاتصال.

· معرف من قبل المستخدم — أدخل عدد المرات التي تريد فيها أن يقوم المحول بإختبار الاتصال.

الخطوة 9. انقر فوق تنشيط إختبار الاتصال لبدء الاختبار.

تظهر نتائج إختبار الاتصال ضمن عدادات إختبار الاتصال ومنطقة الحالة. وترد أدناه المعلومات المقدمة:

· عدد الحزم المرسلة — عدد مرات إجراء إختبار الاتصال.

· عدد الحزم المستلمة — عدد حزم إختبار الاتصال التي يتم استقبالها بواسطة الجهاز في الطرف الآخر من الاتصال.

· فقدان الحزمة — النسبة المئوية للحزم التي تم إسقاطها أثناء الاختبار.

· الحد الأدنى لوقت الذهاب والعودة — الحد الأدنى للوقت المستغرق لحزمة إختبار الاتصال للسفر إلى وجهتها والعودة بالرد.

· الحد الأقصى لوقت الذهاب والعودة — الحد الأقصى للوقت المستغرق لحزمة إختبار الاتصال للانتقال إلى وجهتها والعودة بالرد.

· متوسط وقت الذهاب والعودة — متوسط الوقت المستغرق لحزمة إختبار الاتصال للسفر إلى وجهتها والعودة بالرد.

· الحالة — نتيجة إختبار الاتصال.