الهدف

من المهم الحفاظ على الدوائر الفيزيائية للمحول عند درجات الحرارة المثالية. لذلك تستخدم المراوح لتبريد معالج المحول.

يشرح المقال كيفية مراقبة وضع المراوح من السلسلة 200 و 300 من المحولات المدارة.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· المحولات المدارة SF/SG 200 و SF/SG 300 Series

إصدار البرامج

•1.3.0.62

حالة المروحة

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر الحالة والإحصائيات > الصحة. يتم فتح صفحة الصحة:

يعرض حقل حالة المروحة الحالة الحالية للمراوح.

· حسنا — المروحة تعمل بشكل مثالي.

· Fault — هناك مشكلة في المروحة.