الأهداف

بروتوكول أستكشاف Cisco (CDP) هو بروتوكول طبقة إرتباط Cisco خاص يسمح لأجهزة Cisco بالاتصال بغض النظر عن اتصال IP. يتم إستخدامه بشكل أساسي لتوصيل عناوين البروتوكول وإمكانات الجهاز. يرسل CDP إطارات تحتوي على قيم طول النوع (TLVs)، والتي هي حقول تحتوي على خصائص مختلفة للمنفذ و/أو الاتصال.

يشرح المقال المعلومات الموجودة على صفحة إحصائيات CDP للمحولات المدارة من السلسلة 200/300.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· المحولات المدارة SF/SG 200 و SF/SG 300 Series

إصدار البرامج

· الإصدار 1.2.7.76

إحصائيات CDP

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر إدارة > اكتشاف - CDP > إحصائيات CDP. يتم فتح صفحة إحصائيات CDP:

الخطوة 2. انقر فوق زر الاختيار الموجود بجوار الفاصل الزمني المطلوب في حقل "معدل التحديث" لتعيين عدد مرات تحديث المعلومات أدناه.

يتم عرض معلومات إحصائيات CDP في الحقول التالية:

· مستلم — يعرض إحصائيات عدد حزم CDP التي تم تلقيها.

- الإصدار 1 — عدد حزم CDP الإصدار 1 التي استلمها المحول.

- الإصدار 2 — عدد حزم CDP الإصدار 2 التي تلقاها المحول. تحتوي حزم الإصدار 2 على مزيد من المعلومات حول المجاور مقارنة بحزم الإصدار 1، مثل حالة الإرسال ثنائي الإتجاه للاتصال المجاور (أحادي الإتجاه أو الإرسال ثنائي الإتجاه الكامل)، واستهلاك الطاقة، وآلية اكتشاف الخطأ التي توفر بحثا أسرع عن الأخطاء في الاتصال بالجهاز المجاور.

- الإجمالي — العدد الإجمالي لحزم CDP التي استلمها المحول.

· المرسلة — يعرض إحصائيات عدد حزم CDP التي تم إرسالها.

- الإصدار 1 — رقم الإصدار 1 من حزم CDP التي أرسلها المحول.

- الإصدار 2 — عدد حزم CDP التي أرسلها المحول.

- الإجمالي — العدد الإجمالي لحزم CDP التي أرسلها المحول.

· إحصائيات أخطاء CDP — يعرض عدد أخطاء CDP حسب النوع.

- المجموع الاختباري غير القانوني — عدد حزم CDP ذات المجموع الاختباري غير الصحيح. هذا يعني أن الربط أفسدت.

- أخطاء أخرى — عدد حزم CDP التي تحتوي على أخطاء بخلاف المجموع الاختباري غير القانوني. عادة ما يكون ذلك بسبب عدم تطابق في أنواع TLV التي يتم إرسالها.

- عدد حزم CDP التي تم إسقاطها بسبب نقص الذاكرة.

الخطوة 3. (إختياري) لمسح عدادات CDP المتلقاة والبث، انقر فوق مسح العدادات.