الهدف

في أكثر تعريفاته أساسية، تتمثل مهمة محول الشبكة في تلقي الرسائل من جهاز متصل وإعادة توجيهها إلى جهاز آخر متصل. تكون المحولات من السلسلة 200/300 قادرة على تنفيذ العديد من المهام الأكثر تخصصا وتعقيدا. أحد طرق تكوين المحول لديك هو إستخدام واجهة المستخدم الرسومية أو واجهة المستخدم الرسومية. يشرح هذا المقال كيفية الوصول إلى واجهة المستخدم الرسومية (GUI) وتكوين عنوان IP الخاص بمحول مدار من السلسلة 200/300.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- المبدلات المدارة SF/SG 200 و SF/SG 300 Series

إصدار البرامج

- v1.2.7٫76

الوصول إلى واجهة المستخدم الرسومية (GUI)

الخطوة 1. قم بتوصيل المحول بوحدة تزويد بالطاقة لتشغيله. يقبل المحول الفولتية في نطاق 100-240V.

الخطوة 2. قم بتوصيل أحد طرفي كبل إيثرنت بالكمبيوتر لديك والطرف الآخر بمنفذ متوفر على المحول.

الخطوة 3. قم بتكوين الكمبيوتر باستخدام عنوان IP في الشبكة الفرعية نفسها الخاصة بعنوان IP الخاص بالمحول بإحدى الطريقتين.

- ساكن إستاتيكي —قم بتعيين الكمبيوتر الخاص بك عنوان IP ساكن إستاتيكي في الشبكة الفرعية نفسها الخاصة بالمحول.  التقصير عنوان من المفتاح 192.168.1.254، لذلك أنت ينبغي أخترت عنوان أن يكون ليس قيد الاستخدام وبين 192.168.1.2 - 192.168.1.253.

- ديناميكي — أستخدم خادم DHCP المتصل بكل من المحول والكمبيوتر.  سيعين خادم DHCP الكمبيوتر وعناوين IP للمحول.

ملاحظة: عندما يكون عنوان IP الافتراضي الخاص بالمصنع قيد الاستخدام، فإن مؤشر LED الخاص بالنظام يومض باللون الأخضر باستمرار. إذا لم يكن عنوان IP الافتراضي قيد الاستخدام، فسيظل مؤشر LED الخاص بالنظام أخضر ثابت.

الخطوة 4. فتح نافذة مستعرض ويب.

الخطوة 5. أدخل عنوان IP الخاص بالمحول في شريط العناوين واضغط على مفتاح الإدخال. يتم فتح صفحة تسجيل دخول المحول المدار :

الخطوة 6. أدخل اسم المستخدم في حقل اسم المستخدم. اسم المستخدم الافتراضي هو cisco.

الخطوة 7. أدخل كلمة المرور في حقل كلمة المرور. كلمة المرور الافتراضية هي cisco. كلمات المرور حساسة لحالة الأحرف.

الخطوة 8. أختر اللغة المطلوبة من القائمة المنسدلة اللغة.

الخطوة 9. انقر على تسجيل الدخول لتسجيل الدخول إلى الجهاز.

غيرت العنوان من المفتاح

الطريقة 1: تعيين إعدادات TCP/IP بشكل ثابت

الخطوة 1. قم بالوصول إلى واجهة المستخدم الرسومية (GUI) للمحول وسجل الدخول كما هو موضح في القسم Access the Graphical User Interface (GUI).

الخطوة 2. طقطقة يحصل يبدأ. يتم فتح الصفحة يحصل يبدأ :

الخطوة 3. طقطقة غيرت أداة عنوان أن يغير العنوان من المفتاح.  يتم فتح صفحة واجهة IPv4:

الخطوة 4. أخترت VLAN رقم من الإدارة VLAN قائمة منسدلة. سيكون فقط للأجهزة الموجودة على شبكة VLAN الإدارية قادرة على الوصول إلى واجهة المستخدم الرسومية (GUI) للمحول. التقصير إدارة VLAN من المفتاح VLAN1. راجع المقالة VLAN تشكيل على ال 200/300 sery إدارة مفتاح للمساعدة مع VLANs.

الخطوة 3. طقطقت ال ساكن إستاتيكي زر في العنوان نوع مجال أن يعين يدويا عنوان.

الخطوة 4. دخلت العنوان المرغوب من المفتاح في عنوان عنوان مجال.

الخطوة 5. انقر زر الراديو الذي يتوافق مع الطريقة المستخدمة لتحديد قناع الشبكة الفرعية في حقل القناع.

الخطوة 6. طقطقت ال لاسلكي زر أن يماثل مع الأسلوب يستعمل أن يحدد الإداري تقصير مدخل في الإدارة تقصير مدخل مجال.

- قناع الشبكة — أدخل قناع عنوان IP.

- طول البادئة — أدخل طول بادئة عنوان IP.

- معرف من قبل المستخدم — أدخل عنوان IP الخاص بالبوابة الافتراضية.

- none — لن يتم تكوين أية بوابة افتراضية. إذا لم يتم إختيار أية بوابة افتراضية، فلن يتمكن المحول من الاتصال بالأجهزة الموجودة خارج شبكة IP الفرعية للمحول.

الخطوة 7. انقر على تطبيق لحفظ الإعدادات.

الطريقة 2: تعيين إعدادات TCP/IP ديناميكيا

الخطوة 1. قم بالوصول إلى واجهة المستخدم الرسومية (GUI) للمحول وسجل الدخول كما هو موضح في القسم Access the Graphical User Interface (GUI).

الخطوة 2. طقطقة يحصل يبدأ. يتم فتح الصفحة يحصل يبدأ :

الخطوة 3. طقطقة غيرت أداة عنوان أن يغير العنوان من المفتاح.  يتم فتح صفحة واجهة IPv4:

الخطوة 4. أختر رقم VLAN من القائمة المنسدلة إدارة شبكة VLAN. سيكون فقط للأجهزة الموجودة على شبكة VLAN الإدارية قادرة على الوصول إلى واجهة المستخدم الرسومية (GUI) للمحول. التقصير إدارة VLAN من المفتاح VLAN1. راجع المقالة VLAN تشكيل على ال 200/300 sery إدارة مفتاح للمساعدة مع VLANs.

الخطوة 5. انقر فوق زر الراديو الديناميكي في حقل نوع عنوان IP لتعيين عنوان IP بشكل ديناميكي.

الخطوة 6. (إختياري) حدد خانة الاختيار enable في حقل تجديد عنوان IP الآن لتجديد عنوان IP الخاص بالمحول.

يظهر حقل التكوين التلقائي عبر DHCP حالة ميزة التكوين التلقائي.  راجع المقالة التكوين التلقائي لخادم بروتوكول التكوين الديناميكي للمضيف (DHCP) على المحولات المدارة من السلسلة 200/300 للحصول على مزيد من المعلومات.

الخطوة 7. انقر على تطبيق لحفظ الإعدادات.