الأهداف

يتم إستخدام ARP (بروتوكول تحليل العنوان) لتعقب جميع الأجهزة المتصلة مباشرة بالمحول. يحتفظ المحول بجدول ARP الذي يحتوي على عنوان IP وعنوان MAC لكل جهاز متصل بالمحول. عندما يحتاج ربط أن يكون وجهت إلى أداة خاص، المفتاح يبحث عن الأداة عنوان في ARP طاولة أن يحصل ال MAC عنوان من الغاية أداة. يعطي جدول ARP معلومات مفيدة حول الأجهزة المختلفة المتصلة. في حال تعذر على المحول تحديد ما إذا كان الجهاز متصلا أم لا، يمكن أن يساعد جدول ARP في تحديد هذه المشكلة. يمكنك أيضا إضافة أجهزة يدويا إلى جدول ARP، والذي يوفر المزيد من الأمان للشبكة أثناء تتبع الأجهزة التي تعد جزءا من جدول ARP.

يشرح هذا المقال كيفية تكوين ARP وأيضا كيفية عرض الأجهزة وإضافتها إلى جدول ARP على المحولات المدارة من السلسلة 200/300.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- SF/SG 200 و SF/SG 300 Series

إصدار البرامج

- 1.3.0.62

تكوين ARP

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر تكوين IP > ARP. تفتح صفحة ARP:

الخطوة 2. دخلت في ال ARP مدخل مجال، الوقت، بالثواني، عنوان يبقى في ال ARP طاولة بعد أي إدخال يكون تلقائيا أزلت من ال ARP طاولة.

الخطوة 3. في حقل مسح مدخلات جدول ARP، انقر أي مما يلي:

- الكل — يحذف الإدخالات الديناميكية والثابتة في جدول ARP.

- يحذف المدخلات الديناميكية فقط في جدول ARP.

- ثابت — يحذف الإدخالات الثابتة فقط في جدول ARP.

- عادي قديم — يحذف الإدخالات الديناميكية بناء على وقت انتهاء عمر إدخال ARP.

الخطوة 4. طقطقة يطبق.

جدول ARP

يشرح هذا القسم جدول ARP وكيفية إضافة إدخال إليه.

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر تكوين IP > ARP. تفتح صفحة ARP:

تحت جدول ARP، أنت يستطيع رأيت المعلومة حول الأداة المفتاح يتلقى وصول إلى. هناك أربعة معايير:

- تعرض الواجهة — نوع الواجهة التي يتم توصيل الجهاز بها.

- عنوان IP — يعرض عنوان IP الحالي للجهاز.

- عنوان MAC — يعرض عنوان MAC للجهاز.

- تظهر الحالة — ما إذا كان يتم إضافة الجهاز إلى جدول ARP بعنوان ديناميكي أو ثابت.

ملاحظة: لإضافة إدخال في جدول ARP، ارجع إلى القسم الفرعي إضافة إدخال. لتحرير إدخال في جدول ARP، ارجع إلى القسم الفرعي تحرير إدخال.

إضافة إدخال

الخطوة 1. انقر فوق إضافة لإضافة إدخال إلى جدول ARP. تظهر نوافذ إضافة ARP.

الخطوة 2. في حقل الواجهة، انقر فوق أي مما يلي:

- ميناء — يسمح هذا خيار أنت أخترت ميناء خاص. أخترت الميناء ب رغب من الميناء المنسدل قائمة.

- LAG — يتيح لك هذا الخيار إختيار مجموعة تجميع روابط معينة (LAG). أختر التأخير المطلوب من القائمة المنسدلة "مجموعة تجميع الارتباطات".

- VLAN — يتيح لك هذا الخيار إختيار شبكة منطقة محلية ظاهرية (VLAN) معينة. أخترت ال VLAN ب رغب من ال VLAN منسدل قائمة ميلان إلى جانب.

ملاحظة: الخيارات الموضحة في حقل الواجهة تكون فقط للمحولات ذات وضع الطبقة 3 الممكن. بالنسبة للمحولات ذات وظائف الطبقة 2 فقط، سيتم دائما تخصيص حقل الواجهة لشبكة VLAN الافتراضية الخاصة بالإدارة.

الخطوة 3. دخلت في العنوان مجال، العنوان من الأداة أنت تريد أن يضيف إلى ال ARP طاولة.

الخطوة 4. في حقل عنوان MAC، أدخل عنوان MAC للجهاز الذي تريد إضافته إلى جدول ARP.

الخطوة 5. انقر فوق تطبيق لحفظ التكوين الخاص بك.

تحرير إدخال ARP

يشرح هذا القسم كيفية تحرير خصائص إدخال ARP محدد، على المحولات المدارة 200/300 Series.

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر تكوين IP > ARP. تفتح صفحة ARP:

الخطوة 2. تحت قسم جدول ARP، حدد خانة الاختيار الخاصة بإدخال ARP الذي تريد تحريره، ثم انقر فوق تحرير. تظهر نافذة تحرير ARP.

الخطوة 3. في القائمة المنسدلة عنوان IP، أختر عنوان IP متاحا للجهاز.

الخطوة 4. في حقل الحالة، انقر فوق ديناميكي إذا كنت تستخدم عنوان IP ديناميكي. خلاف ذلك، طقطقت ساكن إستاتيكي إن أضفت المدخل مع عنوان ساكن إستاتيكي.

الخطوة 5. انقر فوق تطبيق لحفظ التكوين الخاص بك.

الخطوة 6. (إختياري) لحذف إدخال ARP، حدد خانة الاختيار الخاصة بإدخال ARP الذي تريد حذفه، وانقر حذف.