الهدف

يتم إستخدام MLD (اكتشاف مستمع البث المتعدد) من قبل موجهات IPv6 لاكتشاف مستمعي البث المتعدد على إرتباط متصل مباشرة. ومن ناحية أخرى، يحتفظ المحول بقائمة من شبكات VLAN التي تحتاج إلى إطارات البث المتعدد لإعادة التوجيه إليها. بهذه الطريقة، يرسل المفتاح فقط multicast إطار إلى VLANs على القائمة، أي يحسن الوظيفة من المفتاح في شبكتك.

الهدف من هذا وثيقة أن يبدي أنت كيف أن يشكل يتطفل MLD على ال 200/300 sery يدير مفتاح.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· المحولات المدارة SF/SG 200 و SF/SG 300 Series

إصدار البرامج

•1.3.0.62

شكلت MLD يتطفل على VLAN

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر البث المتعدد > إستطلاع MLD. تفتح صفحة التطفل على MLD:

الخطوة 2. في حقل حالة التطفل على MLD، حدد خانة الاختيار تمكين التطفل على MLD.

الخطوة 3. انقر فوق تطبيق.

الخطوة 4. طقطقت الزر لاسلكي من ال VLAN id أن أنت تريد أن يطبق يتطفل MLD.

الخطوة 5. انقر فوق تحرير. تظهر نافذة تحرير التطفل على MLD:

خطوة 6. (إختياري) إن يريد أنت أن يشكل MLD يتطفل إلى VLAN id مختلف من ال VLAN id يختار في خطوة 4، يختار VLAN id مختلف من ال VLAN id قائمة منسدلة.

الخطوة 6. في حقل حالة التطفل على MLD، حدد خانة الاختيار تمكين. يراقب هذا خيار شبكة حركة مرور أن يحدد أي مضيف طلب أن يرسل multicast حركة مرور.

الخطوة 7. في حقل التعرف التلقائي على المنافذ MRexternal Ports، حدد خانة الاختيار تمكين. يتيح هذا الخيار التعلم التلقائي للمنافذ التي يتم توصيل الموجه إليها. الموجه هو موجه مصمم لتوجيه حزم البث المتعدد بشكل صحيح.

الخطوة 8. في حقل قوة الاستعلام، أدخل عدد استعلامات MLD التي ينفذها المحول للاتصال بمضيف. إذا لم يتم تلقي إستجابة، يقوم المحول بحذف معلومات المضيف.

الخطوة 9. في حقل الفاصل الزمني للاستعلام، أدخل الفاصل الزمني الذي سيتم إستخدامه من قبل المحول لإرسال رسائل الاستعلام.

الخطوة 10. في حقل الحد الأقصى للاستجابات"، أدخل الوقت (بالثواني) الذي يجب على المضيف الاستجابة فيه لاستعلام.

الخطوة 11. في حقل آخر عداد لاستعلامات الأعضاء، انقر فوق أحد أزرار الاختيار التالية:

· إستخدام الافتراضي — يستخدم العدد الافتراضي للاستعلامات الخاصة بمجموعة IGMP التي سيتم إرسالها قبل أن يفترض المحول عدم وجود أي أعضاء آخرين في المجموعة.

· معرف من قبل المستخدم — يسمح لك بإدخال عدد محدد من استعلامات مجموعة IGMP المراد إرسالها قبل أن يفترض المحول عدم وجود أي أعضاء آخرين في المجموعة.

الخطوة 12. في حقل الفاصل الزمني لاستعلام العضو الأخير أدخل الحد الأقصى لتأخير الاستجابة المستخدم في الحالة لا يمكن للمحول قراءة قيمة الحد الأقصى للفاصل الزمني للاستجابة من الاستعلامات الخاصة بالمجموعة.

الخطوة 13. في حقل المغادرة الفورية، حدد خانة الاختيار تمكين لحظر تدفق البث المتعدد الذي تم إرساله إلى منفذ عضو بشكل أسرع في حالة تلقي رسالة "مغادرة مجموعة IGMP".

ملاحظة: تعرض المعلومات الموجودة على الجانب الأيمن من نافذة تحرير التطفل على بروتوكول IGMP تكوين بروتوكول IGMP الحالي. يتم عرض المعلومات التالية:

· حالة IGMP التشغيلية — يعرض حالة IGMP الحالية لشبكة VLAN المختارة.

· متانة الاستعلام التشغيلي — يعرض قيمة متانة الاستعلام الحالية لشبكة VLAN المختارة.

· الفاصل الزمني للاستعلام التشغيلي — يعرض قيمة الفاصل الزمني للاستعلام الحالية لشبكة VLAN المختارة.

· الفاصل الزمني للاستجابة القصوى للاستعلام التشغيلي — يعرض قيمة الفاصل الزمني للاستجابة القصوى للاستعلام الحالي لشبكة VLAN المختارة.

· آخر فاصل زمني لاستجابة العضو أثناء التشغيل — يعرض آخر قيمة للفاصل الزمني لاستجابة العضو لشبكة VLAN المختارة.

· عداد استعلام آخر عضو قيد التشغيل — يعرض آخر قيمة عداد استعلام عضو لشبكة VLAN المختارة.

· الفاصل الزمني لاستعلام العضو الأخير أثناء التشغيل — يعرض آخر قيمة للفاصل الزمني لاستعلام العضو لشبكة VLAN المختارة.

· عنوان IP لمصدر الاستعلام أثناء التشغيل — يعرض عنوان IP الحالي لمصدر الاستعلام لشبكة VLAN المختارة.

الخطوة 14. انقر فوق تطبيق.