الهدف

معيار 802. 1X هو معيار IEEE للتحكم في الوصول إلى الشبكة القائم على المنافذ (PNAC). وهو يوفر طريقة مصادقة للأجهزة المتصلة بالمنافذ. يتكون الطراز 802. 1X من ثلاثة أجزاء. المستخدم أو العميل، الذي تم استدعاؤه بمطالب، يريد أن تتم مصادقته، والخادم الذي يقوم بالمصادقة، والجهاز الذي يقع بين دعامتين استدعيا مصدقا. يتم إستخدام نطاقات الوقت لتحديد فترة زمنية يكون فيها 802.1x نشطا على منافذ 802.1x الممكنة. يمكن أن يكون هذا مفيدا للحد من الوصول إلى الشبكة في أوقات معينة. على سبيل المثال، يمكن لمسؤول الشبكة الحد من وصول شبكة Office إلى ساعات العمل فقط. يدعم المحول 300 Series switch ما يصل إلى 20 نطاقات زمنية مطلقة.

لكي يسري النطاق الزمني، يجب ربطه بمنفذ ما من خلال صفحة مصادقة المنفذ. راجع تكوين مصادقة المنفذ المادة 802.1X على المحولات المدارة فئة 200/300 للحصول على مزيد من المعلومات.

يشرح هذا المقال كيفية تكوين النطاقات الزمنية المطلقة والمتكررة على المحولات المدارة من السلسلة 300.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· المحولات المدارة SF/SG 300 Series

إصدار البرامج

•1.3.0.62

تكوين نطاق الوقت المطلق

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر التأمين > 802.1X > النطاق الزمني. يتم فتح صفحة النطاق الزمني:

الخطوة 2. انقر فوق إضافة (Add). تظهر نافذة إضافة نطاق زمني.

الخطوة 3. أدخل اسم النطاق الزمني في حقل اسم النطاق الزمني.

الخطوة 4. انقر زر الانتقاء الذي يماثل وقت البدء المرغوب في حقل وقت البدء المطلق.

· فوري — يبدأ النطاق الزمني من الوقت الذي يتم فيه إنشاؤه.

· التاريخ والوقت — أختر وقت البدء من القائمة المنسدلة.

الخطوة 5.انقر فوق زر الاختيار الذي يتوافق مع وقت النهاية المرغوب في حقل وقت الانتهاء المطلق.

· لا نهائي — النطاق الزمني لا نهائي ولا ينتهي أبدا.

· التاريخ والوقت — أختر وقت الانتهاء من القائمة المنسدلة.

الخطوة 6. طقطقة يطبق. يتم إنشاء النطاق الزمني.

الخطوة 7. لتحرير نطاق زمني، حدد خانة الاختيار للنطاق الزمني الذي ترغب في تحريره وانقر فوق تحرير.

الخطوة 8. لحذف نطاق زمني، حدد خانة الاختيار للنطاق الزمني الذي تريد حذفه وانقر حذف.

تكرار تكوين النطاق

النطاق المتكرر هو نطاق زمني يتم تكوينه بجانب نطاق زمني مطلق. يتم إستخدامه لتحديد وقت تنشيط 802.1x على منفذ 802.1x ممكن بشكل أكبر. يعتبر ميناء فقط نشط إن على حد سواء مطلق ومتكرر وقت قارن يتلقى يكون.

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر التأمين > 802.1X > النطاق المتكرر. تفتح صفحة النطاق المتكرر:

الخطوة 2. من القائمة المنسدلة اسم النطاق الزمني يساوي إلى، أختر النطاق الزمني المطلق المرغوب الذي تريد تطبيق نطاق متكرر عليه.

الخطوة 3. انقر على انتقال. يتم عرض النطاقات المتكررة التي تم تطبيقها على النطاق الزمني المحدد.

الخطوة 4. انقر فوق إضافة (Add). تظهر نافذة إضافة نطاق متكرر.

الخطوة 5. من القائمة المنسدلة لاسم النطاق الزمني أختر النطاق الزمني الذي سيطبق عليه النطاق المتكرر.

الخطوة 6. قم بتكوين وقت البدء للنطاق المتكرر من القائمة المنسدلة يوم الأسبوع والوقت في حقل وقت البدء المتكرر.

الخطوة 7. قم بتكوين وقت الانتهاء للنطاق المتكرر من قائمة يوم الأسبوع والوقت المنسدلة في حقل وقت الانتهاء المتكرر.

الخطوة 8. طقطقة يطبق. تتم إضافة النطاق المتكرر إلى النطاق الزمني.

الخطوة 9. لحذف نطاق متكرر، حدد خانة الاختيار للنطاق المتكرر الذي تريد حذفه وانقر حذف.