الهدف

بشكل افتراضي، يمكن تكوين محول مدار من السلسلة 300 أو 500 عبر أداة التكوين المساعدة من خلال مستعرض الويب. يسمح Secure Shell (SSH) للمسؤول بتكوين المحول من خلال واجهة سطر الأوامر (CLI) باستخدام برنامج طرف ثالث. في وضع واجهة سطر الأوامر (CLI) عبر بروتوكول SSH، يمكن للمسؤول تنفيذ تكوينات أكثر تقدما في اتصال آمن. يشرح هذا المقال كيفية تمكين خدمة SSH على المحولات المدارة طراز 300/500 Series.

الأجهزة القابلة للتطبيق | إصدار البرامج

- Sx300 Series | 1.3.0.62 (تنزيل الأحدث)

- Sx500 Series | 1.3.0.62 (تنزيل الأحدث)

تمكين خدمة SSH

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر الأمان > خدمات TCP/UDP. يتم فتح صفحة خدمات TCP/UDP:

الخطوة 2. حدد خانة الاختيار خدمة SSH لتمكين الوصول إلى موجه أوامر المحولات من خلال SSH.

الخطوة 3. انقر فوق تطبيق لتمكين خدمة SSH على الفور.

شاهد مقطع فيديو يتعلق بهذه المقالة...

انقر هنا لعرض Tech Talks (المحادثات التقنية) الأخرى من Cisco