الهدف

Telnet هو بروتوكول شبكة يسمح للجهاز بأن يتم التحكم فيه بواسطة واجهة سطر أوامر عبر الإنترنت أو شبكة LAN.  عند تمكين برنامج Telnet، يمكن أن يقوم المسؤول بتكوين المحول من خلال إستخدام تطبيق عميل برنامج Telnet. ومع ذلك، نظرا لأنه لا يتم تشفير رسائل Telnet، فمن المستحسن إستخدام خدمة SSH.

يشرح هذا المقال كيفية تمكين خدمات Telnet على المحولات المدارة SF/SG 300 و SF/SG 500 Series Managed Switches.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· المحولات المدارة SF/SG 300 Series

· المحولات المدارة SF/SG 500 Series

إصدار البرامج

· v1.4.1.3

تمكين خدمة Telnet

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر الأمان > خدمات TCP/UDP. يتم فتح صفحة خدمات TCP/UDP:

الخطوة 2. حدد تمكين في خانة الاختيار Telnet Service لتمكين الوصول إلى المحول من خلال إستخدام برنامج Telnet.

الخطوة 3. انقر فوق تطبيق لتمكين خدمة Telnet على الفور.

ملاحظة: بالنسبة لنظام التشغيل Windows، لا يتوفر الأمر telnet في CMD حتى يتم تمكينه من خلال نظام التشغيل. لمزيد من المعلومات، ارجع إلى صفحة الأسئلة المتكررة في Windows Telnet.

الخطوة 4. للوصول إلى المحول من خلال برنامج Telnet، افتح موجه الأمر وأدخل برنامج Telnet n.n.n. أدخل نفس اسم المستخدم وكلمة المرور المستخدمين للوصول إلى واجهة المستخدم الرسومية.

ملاحظة: يمثل N.N.N عنوان IP الخاص بالمحول. يكون عنوان IP الافتراضي للمحولات 192.168.1.254.